Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Configurar

Diagrama de Rede

A instalação do módulo CGM-SRV em CGR1000

Instale a imagem do cálculo no módulo CGM-SRV

Configurar relações, DHCP e NAT

Verificar

Troubleshooting

Introdução

Este documento descreve como configurar os dispositivos conectados da plataforma 1000-series do Roteadores da grade (CGR) para o uso com um módulo conectado IOx da grade (CGM) - módulo do servidor de sistema (SRV).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Roteamento

- Comutação

- Network Address Translation (NAT)

- Compreenda conceitos da virtualização

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- CGR1120

- Executa pelo menos 15.6-3 (CGR1000) -universalk9-bundle.SSA.156-3.M2

- Slot de módulo livre

- Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT em Gi2/1

- Shell Seguro (ssh) configurado

- Módulo CGM-SRV-XX

Informações de Apoio

Quando você quer executar aplicativos de IOx ou máquinas virtuais na plataforma CGR1000, você pode usar o módulo do cálculo CGM-SRV. O módulo CGM-SRV é realmente um server pequeno que contenha um multi-núcleo x86 CPU, a memória e o armazenamento. o CGR1120 e CGR1240 podem ter um destes módulos para adicionar capacidades de IOx.

Há, então você escreve, dois tipos disponíveis segundo as indicações da tabela:

O estoque mantém a unidade (SKU)

Movimentações de circuito integrado (SSD)

RAM

CPU

CGM-SRV-64

64GB (50GB útil)

4GB

4 núcleo 800Mhz

CGM-SRV-128

128GB (100GB útil)

4GB

4 núcleo 800Mhz

Cada módulo igualmente tem dois porta usb para o armazenamento e sua própria interface Gigabit Ethernet externo.

Como com todo o outro dispositivo IOx-capaz, o módulo pode hospedar tipos diferentes de aplicativos de IOx mas devido à capacidade maior do módulo CGM-SRV, pode igualmente executar um distro inteiramente configurado de Linux de Windows ou do padrão (por exemplo Ubuntu ou CentOS) segundo as indicações da imagem.

Configurar

Diagrama de Rede

O módulo CGM-SRV tem três interfaces de rede, duas interfaces internas para o ® do Cisco IOS e uma externo para uma conexão dedicada aos convidados que seja executado no módulo CGM-SRV.

As relações usadas são segundo as indicações da tabela:

Nome

Local

Conecta a

Observação

Gi<slot>/1

interno ao ® do Cisco IOS

OS do host CGM-SRV (que dirige Cisco quehospeda a estrutura (CAF))

relação do eth_mgmt no OS do host

Gi<slot>/2

interno ao ® do Cisco IOS

Convidado VM CGM-SRV (apps de IOx)

svcbr_0 no OS do host > no dpbr_0

eth0

externo no módulo

Convidado VM CGM-SRV (apps de IOx)

svcbr_1 no OS do host > no dpbr_1

Um diagrama de como tudo é interconectado é segundo as indicações da imagem:

A instalação do módulo CGM-SRV em CGR1000

A fim configurar o CGM-SRV em CGR1000, você precisa de começar com a inserção do módulo no CGR1120. Isto pode ser feito sem a necessidade de tomar off line o dispositivo como segue:

Etapa 1. Feche a porta do módulo em que você quer instalar o módulo CGM-SRV:

KJK_CGR1120_20#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

KJK_CGR1120_20(config)#hw-module poweroff 4

Etapa 2. Você pode fisicamente introduzir o módulo no entalhe 4. Uma vez que o módulo foi introduzido, você pode pôr o slot de módulo para trás sobre:

KJK_CGR1120_20(config)#no hw-module poweroff 4

Etapa 3. Deixe-nos verificar se o módulo é reconhecido enquanto você o espera ser:

KJK_CGR1120_20#sh module 4

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

4    1      CGR1000 Server Module 64GB Disk     CGM-SRV-64         ok

Mod  Hw     Serial-Num             Last reload reason

---  -----  ---------------------  ------------------------------------

4    1.0    FOCXXXXXXXX

Como você pode ver na saída aqui, o módulo é reconhecido e apronta-se no entalhe 4. Você está agora pronto para começar configurar tudo.

Instale a imagem do cálculo no módulo CGM-SRV

A próxima etapa é carregar a imagem do operating system (OS) do host no módulo. A imagem para esta pode ser transferida de: https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284174271&softwareid=286312260

Depois que você transfere a imagem do Cisco Connection Online (CCO), transferência de arquivo pela rede/transferência ele ao CGR1000:

KJK_CGR1120_20#copy scp://jedepuyd@10.X.X.X/cgr1000-compute-1.2.5.1.SPA flash:

Destination filename [cgr1000-compute-1.2.5.1.SPA]?

Password:

Sending file modes: C0644 69765564 cgr1000-compute-1.2.5.1.SPA

...

69765564 bytes copied in 1367.560 secs (51015 bytes/sec)

Uma vez que a imagem está disponível no CGR1000, você pode instalá-lo no módulo CGM-SRV:

KJK_CGR1120_20#server-module 4 install flash:cgr1000-compute-1.2.5.1.SPA

Operation requires module reload, do you want to continue? [yes]: yes

Installing image: /cgr1000-compute-1.2.5.1.SPA ......................... Done!

Configurar relações, DHCP e NAT

Como mencionado antes, você tem a interface interna dois no ® do Cisco IOS que conecta com o CGM-SRV. Desde que você introduziu o módulo no entalhe 4, estas relações são nomeadas: Gi4/1 e Gi4/2. Os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT nestas relações, quando você usa o NAT, são usados somente internamente.

Configurar Gi4/1, para a conexão entre o ® do Cisco IOS e o OS do host que é executado em CGM-SRV:

KJK_CGR1120_20#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

KJK_CGR1120_20(config)#int gi4/1

KJK_CGR1120_20(config-if)#ip addr 192.168.100.1 255.255.255.0

KJK_CGR1120_20(config-if)#ip nat inside

KJK_CGR1120_20(config-if)#ip virtual-reassembly in

KJK_CGR1120_20(config-if)#duplex auto

KJK_CGR1120_20(config-if)#speed auto

KJK_CGR1120_20(config-if)#ipv6 enable

KJK_CGR1120_20(config-if)#no shut

KJK_CGR1120_20(config-if)#exit

Configurar Gi4/2; para a conexão entre o ® do Cisco IOS e os convidados que é executado em CGM-SRV:

KJK_CGR1120_20#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

KJK_CGR1120_20(config)#int gi4/2

KJK_CGR1120_20(config-if)#ip addr 192.168.101.1 255.255.255.0

KJK_CGR1120_20(config-if)#ip nat inside

KJK_CGR1120_20(config-if)#ip virtual-reassembly in

KJK_CGR1120_20(config-if)#duplex auto

KJK_CGR1120_20(config-if)#speed auto

KJK_CGR1120_20(config-if)#ipv6 enable

KJK_CGR1120_20(config-if)#no shut

KJK_CGR1120_20(config-if)#exit

Configurar a relação no lado do ® do Cisco IOS que lhe dá o acesso ao CGR1000 como a parte externa NAT:

KJK_CGR1120_20(config)#int gi2/1

KJK_CGR1120_20(config-if)#ip nat outside

Estabelecer o DHCP para o OS e os convidados do host:

KJK_CGR1120_20#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

KJK_CGR1120_20(config)#ip dhcp pool iox_host_pool

KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#network 192.168.100.0 255.255.255.0

KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#default-router 192.168.100.1

KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#lease infinite

KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#exit

KJK_CGR1120_20(config)#ip dhcp pool iox_guest_pool

KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#network 192.168.101.1 255.255.255.0

KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#default-router 192.168.101.1

KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#lease infinite

KJK_CGR1120_20(dhcp-config)#exit

Depois que você permite o DHCP, você precisa de assegurar-se de que o OS do host no módulo CGM-SRV pegare um IP. Nesta fase, o mais fácil é reiniciar o módulo:

KJK_CGR1120_20#hw-module reload 4

Module 4 is being reloaded with reason()...

Uma vez que o módulo é para trás em linha, você pode verificar que endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT lhe foi dado:

KJK_CGR1120_20#sh ip dhcp bind

Bindings from all pools not associated with Virtual Routing and Forwarding (VRF):

IP address          Client-ID/       Lease expiration        Type

Hardware address/

User name

192.168.100.3       0100.800f.1170.00       Infinite                Automatic

A etapa de configuração seguinte é terminar o resto da configuração de NAT e dianteiro estas portas ao IP do OS do host no módulo:

- 2222 - > 22 - > no módulo: Acesso SSH ao OS do host

- 8443 - > CAF (acesso do gerente local e do IOxclient API)

- 5900 - > VNC (acesso ao GUI para Windows VM)

KJK_CGR1120_20#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

KJK_CGR1120_20(config)#ip access-list standard IOX_NAT

KJK_CGR1120_20(config-std-nacl)#permit 192.168.0.0 0.0.255.255

KJK_CGR1120_20(config-std-nacl)#exit

KJK_CGR1120_20(config)#ip nat inside source list IOX_NAT interface Gi2/1 overload

KJK_CGR1120_20(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.100.3 8443 interface Gi2/1 8443

KJK_CGR1120_20(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.100.3 22 interface Gi2/1 2222

KJK_CGR1120_20(config)#ip nat inside source static tcp 192.168.100.3 5900 interface Gi2/1 5900

Uma última etapa é exigida a fim poder alcançar o gerente local e o console do OS do host.

Adicionar um usuário com privilégio 15:

KJK_CGR1120_20#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

KJK_CGR1120_20(config)#username admin privilege 14 password cisco

Neste momento, a configuração está completa e você deve poder verificar e usar o módulo CGM-SRV para IOx.

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Do ® do Cisco IOS, você pode verificar se IOx é configurado corretamente com estes comando:

KJK_CGR1120_20#sh IOx host list detail

IOx Server is running. Process ID: 325

Count of hosts registered: 1

Host registered:

===============

IOx Server Address: FE80::2A6F:7FFF:FE0D:844A; Port: 22222

Link Local Address of Host: FE80::280:FFF:FE11:7000

IPV4 Address of Host:       192.168.100.3

IPV6 Address of Host:       fe80::280:fff:fe11:7000

Client Version:             0.4

Session ID:                 4

OS Nodename:                CGM-SRV-64-4

Host Hardware Vendor:       Cisco Systems, Inc.

Host Hardware Version:      1.0

Host Card Type:             not implemented

Host OS Version:            1.2.5.1

OS status:                  RUNNING

Percentage of SSD

Lifetime remaining:         100

USB Power Consumption (mA): 0

Interface Hardware Vendor:  None

Interface Hardware Version: None

Interface Card Type:        None

Uma outra maneira de verificar se a configuração acima é bem sucedida, é conectar com seu navegador ao gerente local. Desde que você configurou o NAT, o gerente local deve ser acessível no IP do <outside de https:// de CGR1000>:8443.

Se todos foram bem, você deve poder ver a alerta de login do gerente local segundo as indicações da imagem:

Aqui você pode entrar com o usuário do privilégio 15 que você criou mais cedo e gerente local do acesso segundo as indicações da imagem:

Troubleshooting

Esta seção fornece a informação que você pode se usar a fim pesquisar defeitos sua configuração.

A fim pesquisar defeitos CAF e/ou o ósmio do host que é executado no módulo CGM-SRV, você pode alcançar o console com o uso destes comando:

Você pode entrar ao OS do host com o uso das credenciais do usuário do privilégio 15 criado no ® do Cisco IOS mais cedo:

KJK_CGR1120_20#server-module 4 console

Escape sequence: ctrl-shift-^ x, then disconnect command

MontaVista Carrier Grade Express Linux 2.0.0 CGM-SRV-64-4 /dev/console

CGM-SRV-64-4 login: admin

Cisco IOS ® user password:

CGM-SRV-64-4:~#

A fim verificar o estado de CAF e do gerente local:

CGM-SRV-64-4:~# monit summary

Cannot translate 'CGM-SRV-64-4' to FQDN name -- Temporary failure in name resolution

The Monit daemon 5.14 uptime: 2h 14m

Process dmo                       Running

File product_id                  Accessible

File hwid                         Accessible

File netifup                     Accessible

Process caf                       Running

File cgroup                       Not monitored

System x86-generic-64             Running

O log para CAF pode ser encontrado em /var/log/caf.log.