Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Verificar

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve como configurar o acesso do console APP para o Cisco IOx. Para ter acesso sem uma senha ao Guest OS (GOS), o acesso do console appprecisa ser configurado para as chaves que já são fornecidas no Cisco IOx Local Manager.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- IOx precisa ser instalado; http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/800/829/software/configuration/guide/IR800config/guest-os.html

- APP instalado; http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/800/software/guides/iox/fog-director/reference-guide/1-2-0/fog_director_ref_guide/apps_page.html#78926

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Gerenciador local do IOx

- Windows Client PC

- putty.exe

- puttygen.exe

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

1. Na página Admin do gerenciamento do APP, clique em Gerenciar.

2. Clique na guia App-info.

3. Clique no arquivo .pem para ver a chave pvt no navegador.

4.Copie o conteúdo da chave pvt e salve-o no desktop do PC cliente como arquivo txt.

5. Execute o puttygen.exe e importe a chave que você acabou de baixar, navegue até Conversões e importação.

Depois que o arquivo for importado, será necessário salvar a chave privada com a extensão .ppk.

Abra o putty.exe agora para estabelecer a conexão. Você precisará apresentar a chave privada putty.exe que acabou de ser gerada.

Use o usuário appconsole.

Use o número da porta que você configurou anteriormente para o IoX GOS.

Você deve conseguir fazer login no Console.

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Execute esse comando no roteador instalado com GOS.

#sh ip nat translations

IR829GW_SJ_desk#sh ip nat translations

Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global

tcp 192.0.2.1:2222  192.0.6.1:22        203.0.113.1:57551    203.0.113.1:57551

tcp 192.0.2.1:2222  192.0.6.1:22        ---                ---

tcp 192.0.2.1:8443  192.0.6.1:8443      ---                ---

Troubleshoot

Esta seção disponibiliza informações para a solução de problemas de configuração.

Inicie a solução de problemas no lado do cliente com o botão direito do mouse em putty.exe e vá para o registro de eventos.

Para verificar erros, faça o download do auth.log do IOx Local Manager. Você pode encontrar na página Informações do sistema no Gerenciador de IOx local na seção Logs.

Mar 10 13:24:32 IR829GW_SJ_desk-GOS-1 sshd[26112]:

Accepted publickey for appconsole from 203.0.113.1 port 57551 ssh2:

RSA SHA256:MLSv45EJfxmhd66dkZG94ZKULTaCh5DpXYsSyLyjA8k

Mar 10 13:24:32 IR829GW_SJ_desk-GOS-1 sshd[26112]:

pam_unix(sshd:session): session opened for user appconsole by (uid=0)