Contents

Introduction

Antes de Começar

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Instalação

Configuração

Defina as variáveis globais do Infoblox

Adicionar ramal: Obter IP da Infoblox

Adicionar ramal: Retornar IP da infoblox

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece uma extensão de exemplo para a integração do IPAM Infoblox™ como um sistema de gerenciamento de endereços IP de terceiros para redes identificadas como externas no Cisco Intelligent Automation for Cloud.

Antes de Começar

Requirements

Certifique-se de atender a estes requisitos antes de tentar esta configuração:

- Credenciais de login válidas para o Cisco Process Orchestrator com permissão para editar processos

- Credenciais de login válidas para o software Infoblox que o Cisco Process Orchestrator usa

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas seguintes versões de hardware e software:

- Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1.1 (qualquer edição)

- Cisco Process Orchestrator 2.3.5 com AtivePerl instalado junto com módulos Perl do Infoblox. Você pode baixar o módulo Perl do Infoblox do seu servidor Infoblox em:

http://<INFOBLOXSERVER>/api/dist/ppm

- IPAM do Infoblox que executa o NIOS versão 5.1r2-100-126445 ou posterior

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documentos, consulte Convenções de Dicas Técnicas da Cisco.

Instalação

1. No servidor do Cisco Process Orchestrator, crie um diretório chamado iac no diretório C: unidade:

mkdir c:\iac

Observação: se você usar um diretório diferente de c:\iac, você deve atualizar a pasta Infoblox da variável de diretório local nos processos Extension: Obter IP e extensão do Infoblox: Retorne IP do Infoblox com o caminho real para sua pasta.

2. Copie a pasta do módulo Perl do Infoblox para c:\iac. O resultado deve ser c:\iac\Infoblox.

3. Abra o AtivePerl Package Manager.

4. Adicione os módulos Perl do Infoblox como um repositório com um nome de repositório do Infoblox e um local de arquivo de file:///C:/iac/Infoblox.

5. Instale o módulo Crypt-SSLeay Perl.

6. Instale o módulo Perl do Infoblox.

7. Feche o Perl Package Manager.

8. Reinicie o Cisco Process Orchestrator Server.

9. Importe a guia Cisco Intelligent Automation for Cloud Extension Samples.

Configuração

Conclua as etapas nesta seção para configurar os recursos descritos neste documento:

1. Defina as variáveis globais do Infoblox

2. Adicionar extensão de infoblox: Obter IP da Infoblox

3. Adicionar extensão de infoblox: Retornar IP da infoblox

Defina as variáveis globais do Infoblox

Defina estas variáveis globais definidas para Infoblox:

- Infoblox Master

- Usuário do Infoblox

- Senha do Infoblox

Observação: as informações sobre essas variáveis são fornecidas pelo administrador do Infoblox.

Adicionar ramal: Obter IP da Infoblox

1. Edite o fluxo de trabalho Get IP Address >> User Defined.

2. Adicione o ramal: Obtenha o processo IP Infoblox para o fluxo de trabalho.

3. Na guia Entradas, adicione os valores listados nesta tabela:

Nome da variável

Valor

domínio

Se nenhum valor for definido, o padrão será a variável global Cloud Domain.

Instância de VLAN

Process.Variables.Input.VLAN Instance

Servidor DNS de instância de VLAN

Process.Variables.Input.VLAN Instance DNS Server

VLAN Instance Gateway

Process.Variables.Input.VLANInpositionGateway

Máscara de rede de instância de VLAN

Process.Variables.Input.VLAN Instance Netmask

Esta imagem fornece um exemplo da configuração:

4. Adicionar Definir Várias Variáveis ao fluxo de trabalho.

5. Na guia Variáveis, adicione os valores listados nesta tabela:

Nome da variável

Valor

Process.Variables.Output.IP Address

Workflow.Extension:Get Infoblox IP.IP Address

Process.Variables.Output.Gateway

Workflow.Extension:Get Infoblox IP.IP Gateway

Process.Variables.Output.Netmask

Workflow.Extension:Get Infoblox IP.IP Netmask

Process.Variables.Output.DNS Server

Workflow.Extension:Get Infoblox IP.IP DNS Server

Process.Variables.Output.VLAN Object Reference

Workflow.Extension:Get Infoblox IP.IP VLAN Object Reference

Process.Variables.Output.Service Item Record Name

Workflow.Extension:Get Infoblox IP.IP Address Record Name

Esta imagem fornece um exemplo da configuração:

Quando este procedimento estiver concluído, o fluxo de trabalho deverá aparecer como mostrado nesta imagem:

Adicionar ramal: Retornar IP da infoblox

1. Edite o fluxo de trabalho Return IP Address >> User Defined.

2. Adicione o ramal: Retornar o processo IP do Infoblox ao fluxo de trabalho

3. Na guia Entradas, adicione os valores listados nesta tabela:

Nome da variável

Valor

IP Address

Process.Variable.Input.IP Address

Instância de VLAN

Process.Variables.Input.VLAN Instance

Essa imagem fornece um exemplo da configuração.

Quando este procedimento estiver concluído, o fluxo de trabalho deverá aparecer como mostrado nesta imagem:

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems