Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema

Solução

Verificar

Introduction

Este documento descreve as etapas para instalar o serviço telnet em servidores Windows/máquina cliente usando um único prompt de comando em vez de fazê-lo na GUI

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Windows 7 / 8, Server 2012

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

- CloudCenter: 4,8.x

- Windows Server 2012

- Windows 7

- Windows 8

- PowerShell

As informações neste documento foram criadas a partir dos dispositivos em um ambiente de laboratório privado específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Problema

O Telnet Client não é instalado automaticamente nas VMs do Windows Worker do CloudCenter quando as ferramentas do cliente são instaladas, portanto, quando o cliente telnet é usado, ele falha em executar telnet.

Solução

Para instalar o cliente telnet manualmente, é necessário seguir as etapas abaixo.

Etapa 1. Abra uma janela do prompt de comando. Clique em Iniciar, digite PowerShell na caixa Iniciar pesquisa e pressione ENTER.

Etapa 2. Execute o recurso install-windows"telnet-client" do PowerShell como mostrado na imagem.

Etapa 3. O TelnetClient será instalado com êxito.

Verificar

Etapa 1. Execute telnet IP_address Port_number como mostrado na imagem.