Contents

Introduction

Informações de Apoio

Abreviaturas

Fluxo de trabalho do MoP

Falha de HDD única

Falha de HDD única no servidor de computação

Identificar VMs hospedadas no nó de computação

Verificações de integridade

Falha de HDD único no servidor do controlador

Falha de HDD única no servidor de computação OSD

Falha de HDD única no servidor OSPD

Introduction

Este documento descreve as etapas necessárias para substituir a unidade de disco rígido (HDD) com falha em um servidor em uma configuração Ultra-M.

Este procedimento se aplica a um ambiente Openstack com versão NEWTON em que ESC não gerencia CPAR e CPAR é instalado diretamente na Máquina virtual (VM) implantada no Openstack.

Informações de Apoio

O Ultra-M é uma solução de núcleo de pacotes móveis virtualizados pré-embalada e validada projetada para simplificar a implantação de VNFs (Virtual Network Functions). O OpenStack é o Virtual Infrastructure Manager (VIM) para Ultra-M e consiste nos seguintes tipos de nó:

- Computação

- Disco de Armazenamento de Objeto - Computação (OSD - Compute)

- Controlador

- Plataforma OpenStack - Diretor (OSPD)

A arquitetura de alto nível da Ultra-M e os componentes envolvidos estão descritos nesta imagem:

Este documento destina-se ao pessoal da Cisco familiarizado com a plataforma Cisco Ultra-M e detalha as etapas necessárias para serem executadas no nível OpenStack no momento da substituição do servidor OSPD.

Note: A versão Ultra M 5.1.x é considerada para definir os procedimentos neste documento.

Abreviaturas

VNF

Função de rede virtual

MoP

Método de Procedimento

OSD

Discos de Armazenamento de Objeto

OSPD

OpenStack Platform Diretor

HDD

Unidade de disco rígido

SSD

Unidade de estado sólido

VIM

Virtual Infrastructure Manager

VM

Máquina virtual

EM

Gestor de Elementos

UAS

Ultra Automation Services

UUID

Identificador universal exclusivo

Fluxo de trabalho do MoP

Falha de HDD única

1. Cada servidor Baremetal é equipado com duas unidades de disco rígido para atuar como DISCO BOOT na configuração do Raid 1. Em caso de falha de um disco rígido, como há redundância de nível RAID 1, a unidade de disco rígido defeituosa pode ser trocada e removida em operação.

2. O procedimento para substituir um componente defeituoso no servidor UCS C240 M4 pode ser chamado de: Substituindo os componentes do servidor.

3. Em caso de falha de um disco rígido, apenas o disco rígido defeituoso é trocado e, portanto, nenhum procedimento de atualização do BIOS é necessário após a substituição de novos discos.

4. Após a substituição dos discos, você deve aguardar a sincronização de dados entre os discos. Pode levar horas para ser concluído.

5. Na solução baseada em Openstack (Ultra-M), o servidor baremetal UCS 240M4 pode assumir uma das seguintes funções: Computação, OSD-Compute, Controlador e OSPD. As etapas necessárias para lidar com uma falha de HDD em cada uma dessas funções de servidor são as mesmas e a seção aqui descreve as verificações de integridade a serem realizadas antes da troca a quente do disco.

Falha de HDD única no servidor de computação

1. Se a falha de unidades de disco rígido for observada no UCS 240M4, que atua como nó de computação, faça essa verificação de integridade antes de executar a troca a quente do disco defeituoso.

2. Identifique as VMs que são executadas neste servidor e verifique se o status das funções está bom.

Identificar VMs hospedadas no nó de computação

Identifique as VMs hospedadas no servidor de computação e verifique se estão ativas e em execução.

[stack@director ~]$ nova list

| 46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | pod2-stack-compute-4.localdomain |

Verificações de integridade

Etapa 1. Execute o comando /opt/CSCOar/bin/arstatus no nível do sistema operacional (OS).

[root@aaa04 ~]# /opt/CSCOar/bin/arstatus

Cisco Prime AR RADIUS server running       (pid: 24834)

Cisco Prime AR Server Agent running        (pid: 24821)

Cisco Prime AR MCD lock manager running    (pid: 24824)

Cisco Prime AR MCD server running          (pid: 24833)

Cisco Prime AR GUI running                 (pid: 24836)

SNMP Master Agent running                (pid: 24835)

[root@wscaaa04 ~]#

Etapa 2. Execute o comando /opt/CSCOar/bin/aregcmd no nível do SO e insira as credenciais de administrador. Verifique se o CPAR Health (Integridade do CPAR) está em 10 de 10 e se a CLI do CPAR de saída está em 10.

[root@aaa02 logs]# /opt/CSCOar/bin/aregcmd

Cisco Prime Access Registrar 7.3.0.1 Configuration Utility

Copyright (C) 1995-2017 by Cisco Systems, Inc.  All rights reserved.

Cluster:

User: admin

Passphrase:

Logging in to localhost

[ //localhost ]

LicenseInfo = PAR-NG-TPS 7.2(100TPS:)

PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:)

PAR-RDDR-TRX 7.2()

PAR-HSS 7.2()

Radius/

Administrators/

Server 'Radius' is Running, its health is 10 out of 10

--> exit

Etapa 3. Execute o comando netstat | diâmetro grep e verifique se todas as conexões do Diameter Routing Agent (DRA) estão estabelecidas.

A saída mencionada aqui é para um ambiente em que os links de diâmetro são esperados. Se menos links forem exibidos, isso representa uma desconexão do DRA que precisa ser analisada.

[root@aa02 logs]# netstat | grep diameter

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:77 mp1.dra01.d:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:36 tsa6.dra01:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:47 mp2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:07 tsa5.dra01:diameter ESTABLISHED

tcp         0            0 aaa02.aaa.epc.:08 np2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

Etapa 4. Verifique se o registro TPS mostra solicitações sendo processadas pelo CPAR. Os valores destacados representam o TPS e esses são os que você precisa prestar atenção.

O valor do TPS não deve exceder 1500.

[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv

11-21-2017,23:57:35,263,0

11-21-2017,23:57:50,237,0

11-21-2017,23:58:05,237,0

11-21-2017,23:58:20,257,0

11-21-2017,23:58:35,254,0

11-21-2017,23:58:50,248,0

11-21-2017,23:59:05,272,0

11-21-2017,23:59:20,243,0

11-21-2017,23:59:35,244,0

11-21-2017,23:59:50,233,0

Etapa 5. Procure qualquer mensagem de "erro" ou "alarme" em name_radius_1_log

[root@aaa02 logs]# grep -E "error|alarm" name_radius_1_log

Etapa 6. Para verificar a quantidade de memória que o processo CPAR usa, execute o comando:

top | grep radius

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius

27008 root      20   0 20.228g 2.413g  11408 S 128.3  7.7   1165:41 radius

Esse valor destacado deve ser inferior a 7 Gb, que é o máximo permitido no nível do aplicativo.

Passo 7. Para verificar a utilização do disco, execute o comando df -h.

[root@aaa02 ~]# df -h

Filesystem                       Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/mapper/vg_arucsvm51-lv_root 26G   21G  4.1G  84% /

tmpfs                            1.9G  268K  1.9G   1% /dev/shm

/dev/sda1                        485M   37M  424M   8% /boot

/dev/mapper/vg_arucsvm51-lv_home 23G  4.3G   17G  21% /home

Esse valor geral deve ser inferior a 80%, se for superior a 80%, identifique os arquivos desnecessários e limpe-os.

Etapa 8. Verifique se não há nenhum arquivo "core" gerado.

- O arquivo principal é gerado em caso de falha do aplicativo quando o CPAR não consegue lidar com uma exceção e é gerado nestes dois locais:

[root@aaa02 ~]# cd /cisco-ar/

[root@aaa02 ~]# cd /cisco-ar/bin

Não deve haver nenhum arquivo central localizado nesses dois locais. Se encontrado, abra um caso do Cisco TAC para identificar a causa raiz de tal exceção e anexe os arquivos principais para depuração.

- Se as verificações de integridade estiverem corretas, continue com o procedimento de troca a quente de disco defeituoso e aguarde a sincronização de dados, pois demora horas para ser concluída.

Substituindo os componentes do servidor

- Repita os procedimentos de verificação de integridade para confirmar se o status de integridade das VMs hospedadas no nó de computação foi restaurado.

Falha de HDD único no servidor do controlador

- Se a falha de unidades de disco rígido for observada no UCS 240M4, que atua como nó controlador, faça essas verificações de integridade antes de executar a troca a quente do disco defeituoso.

- Verifique o status do Pacemaker nos controladores.

- Faça login em um dos controladores ativos e verifique o status do marca-passo. Todos os serviços devem estar em execução nos controladores disponíveis e parados no controlador com falha.

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status

Cluster name: tripleo_cluster

Stack: corosync

Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum

Last updated: Tue Jul 10 10:04:15 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:35 2018 by root via crm_attribute on pod2-stack-controller-0

3 nodes and 19 resources configured

Online: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Full list of resources:

ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Clone Set: haproxy-clone [haproxy]

Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

Master/Slave Set: galera-master [galera]

Masters: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]

Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]

ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1

Master/Slave Set: redis-master [redis]

Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]

Slaves: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 ]

ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2

openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1

Daemon Status:

corosync: active/enabled

pacemaker: active/enabled

pcsd: active/enabled

- Verifique o status de MariaDB nos controladores ativos.

[stack@director ~]$ nova list | grep control

| b896c73f-d2c8-439c-bc02-7b0a2526dd70 | pod2-stack-controller-0 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.113 |

| 2519ce67-d836-4e5f-a672-1a915df75c7c | pod2-stack-controller-1 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.105 |

| e19b9625-5635-4a52-a369-44310f3e6a21 | pod2-stack-controller-2 | ACTIVE | - | Running | ctlplane=192.200.0.120 |

[stack@director ~]$ for i in 192.200.0.102 192.200.0.110 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_local_ state_comment'\" ; sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_cluster_size'\""; done 192.200.0.110 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_local_st5 192.200.0.110 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_local_st ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_local_st3 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_local_st ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_local_s1 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_local_9 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_local2 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_loca. ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_loc2 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_lo0 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_l0 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep_. ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsrep0 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsre. ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'wsr1 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'ws2 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE 'w0 ; do echo "*** $i ***" ; ssh heat-admin@$i "sudo mysql --exec=\"SHOW STATUS LIKE '

*** 192.200.0.102 ***

Variable_nameValue

wsrep_local_state_commentSynced

Variable_nameValue

wsrep_cluster_size2

*** 192.200.0.110 ***

Variable_nameValue

wsrep_local_state_commentSynced

Variable_nameValue

wsrep_cluster_size2

- Verifique se essas linhas estão presentes para cada controlador ativo:

wsrep_local_state_comment: Synced

wsrep_cluster_size: 2

- Verifique o status do Rabbitmq nos controladores ativos.

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo rabbitmqctl cluster_status

Cluster status of node 'rabbit@pod2-stack-controller-0' ...

[{nodes,[{disc,['rabbit@pod2-stack-controller-0',

'rabbit@pod2-stack-controller-1',

'rabbit@pod2-stack-controller-2']}]},

{running_nodes,['rabbit@pod2-stack-controller-1',

'rabbit@pod2-stack-controller-2',

'rabbit@pod2-stack-controller-0']},

{cluster_name,<<"rabbit@pod2-stack-controller-1.localdomain">>},

{partitions,[]},

{alarms,[{'rabbit@pod2-stack-controller-1',[]},

{'rabbit@pod2-stack-controller-2',[]},

{'rabbit@pod2-stack-controller-0',[]}]}]

- Se as verificações de integridade estiverem corretas, continue com o procedimento de troca a quente de disco defeituoso e aguarde a sincronização de dados, pois demora horas para ser concluída.

Substituindo os componentes do servidor

- Repita os procedimentos de verificação de integridade para confirmar se o status de integridade no controlador foi restaurado.

Falha de HDD única no servidor de computação OSD

- Se a falha de unidades de disco rígido for observada no UCS 240M4, que atua como nó de computação OSD, faça as verificações de integridade antes de executar a troca a quente do disco defeituoso.

1. Identificar as VMs hospedadas no nó de computação OSD

2. Identificar as VMs hospedadas no servidor de computação

[stack@director ~]$ nova list

| 46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | pod2-stack-compute-4.localdomain |

- Os processos CEPH estão ativos no servidor osd-compute.

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-1 ~]$ systemctl list-units *ceph*

UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION

var-lib-ceph-osd-ceph\x2d1.mount loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-1

var-lib-ceph-osd-ceph\x2d10.mount loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-10

var-lib-ceph-osd-ceph\x2d4.mount loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-4

var-lib-ceph-osd-ceph\x2d7.mount loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-7

ceph-osd@1.service loaded active running Ceph object storage daemon

ceph-osd@10.service loaded active running Ceph object storage daemon

ceph-osd@4.service loaded active running Ceph object storage daemon

ceph-osd@7.service loaded active running Ceph object storage daemon

system-ceph\x2ddisk.slice loaded active active system-ceph\x2ddisk.slice

system-ceph\x2dosd.slice loaded active active system-ceph\x2dosd.slice

ceph-mon.target loaded active active ceph target allowing to start/stop all ceph-mon@.service instances at once

ceph-osd.target loaded active active ceph target allowing to start/stop all ceph-osd@.service instances at once

ceph-radosgw.target loaded active active ceph target allowing to start/stop all ceph-radosgw@.service instances at once

ceph.target loaded active active ceph target allowing to start/stop all ceph*@.service instances at once

LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded.

ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.

SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type.

14 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.

To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

- Verifique se o mapeamento do OSD (disco rígido) para o Diário (SSD) está bom.

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-1 ~]$ sudo ceph-disk list

/dev/sda :

/dev/sda1 other, iso9660

/dev/sda2 other, xfs, mounted on /

/dev/sdb :

/dev/sdb1 ceph journal, for /dev/sdc1

/dev/sdb3 ceph journal, for /dev/sdd1

/dev/sdb2 ceph journal, for /dev/sde1

/dev/sdb4 ceph journal, for /dev/sdf1

/dev/sdc :

/dev/sdc1 ceph data, active, cluster ceph, osd.1, journal /dev/sdb1

/dev/sdd :

/dev/sdd1 ceph data, active, cluster ceph, osd.7, journal /dev/sdb3

/dev/sde :

/dev/sde1 ceph data, active, cluster ceph, osd.4, journal /dev/sdb2

/dev/sdf :

/dev/sdf1 ceph data, active, cluster ceph, osd.10, journal /dev/sdb4

- Verifique se o mapeamento de árvore de saúde e osd do ceph está bom.

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-1 ~]$ sudo ceph -s

cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666

health HEALTH_OK

monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}

election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-controller-2

osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in

flags sortbitwise,require_jewel_osds

pgmap v23095222: 704 pgs, 6 pools, 809 GB data, 424 kobjects

2418 GB used, 10974 GB / 13393 GB avail

704 active+clean

client io 1329 kB/s wr, 0 op/s rd, 122 op/s wr

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-1 ~]$ sudo ceph osd tree

ID WEIGHT TYPE NAME UP/DOWN REWEIGHT PRIMARY-AFFINITY

-1 13.07996 root default

-2 4.35999 host pod2-stack-osd-compute-0

0 1.09000 osd.0 up 1.00000 1.00000

3 1.09000 osd.3 up 1.00000 1.00000

6 1.09000 osd.6 up 1.00000 1.00000

9 1.09000 osd.9 up 1.00000 1.00000

-3 4.35999 host pod2-stack-osd-compute-1

1 1.09000 osd.1 up 1.00000 1.00000

4 1.09000 osd.4 up 1.00000 1.00000

7 1.09000 osd.7 up 1.00000 1.00000

10 1.09000 osd.10 up 1.00000 1.00000

-4 4.35999 host pod2-stack-osd-compute-2

2 1.09000 osd.2 up 1.00000 1.00000

5 1.09000 osd.5 up 1.00000 1.00000

8 1.09000 osd.8 up 1.00000 1.00000

11 1.09000 osd.11 up 1.00000 1.00000

- Se as verificações de integridade estiverem corretas, continue com o procedimento de troca a quente de disco defeituoso e aguarde a sincronização de dados enquanto ela leva horas para ser concluída.

Substituindo os componentes do servidor

- Repita os procedimentos de verificação de integridade para confirmar se o status de integridade das VMs hospedadas no nó de computação OSD foi restaurado.

Falha de HDD única no servidor OSPD

- Se a falha de unidades de disco rígido for observada no UCS 240M4, que atua como nó OSPD, faça as verificações de integridade antes de executar a troca a quente do disco defeituoso.

- Verifique o status da pilha openstack e da lista de nós.

[stack@director ~]$ source stackrc

[stack@director ~]$ openstack stack list --nested

[stack@director ~]$ ironic node-list

[stack@director ~]$ nova list

- Verifique se todos os serviços em nuvem estão no status carregado, ativo e em execução no nó OSP-D.

[stack@director ~]$ systemctl list-units "openstack*" "neutron*" "openvswitch*"

UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION

neutron-dhcp-agent.service loaded active running OpenStack Neutron DHCP Agent

neutron-metadata-agent.service loaded active running OpenStack Neutron Metadata Agent

neutron-openvswitch-agent.service loaded active running OpenStack Neutron Open vSwitch Agent

neutron-server.service loaded active running OpenStack Neutron Server

openstack-aodh-evaluator.service loaded active running OpenStack Alarm evaluator service

openstack-aodh-listener.service loaded active running OpenStack Alarm listener service

openstack-aodh-notifier.service loaded active running OpenStack Alarm notifier service

openstack-ceilometer-central.service loaded active running OpenStack ceilometer central agent

openstack-ceilometer-collector.service loaded active running OpenStack ceilometer collection service

openstack-ceilometer-notification.service loaded active running OpenStack ceilometer notification agent

openstack-glance-api.service loaded active running OpenStack Image Service (code-named Glance) API server

openstack-glance-registry.service loaded active running OpenStack Image Service (code-named Glance) Registry server

openstack-heat-api-cfn.service loaded active running Openstack Heat CFN-compatible API Service

openstack-heat-api.service loaded active running OpenStack Heat API Service

openstack-heat-engine.service loaded active running Openstack Heat Engine Service

openstack-ironic-api.service loaded active running OpenStack Ironic API service

openstack-ironic-conductor.service loaded active running OpenStack Ironic Conductor service

openstack-ironic-inspector-dnsmasq.service loaded active running PXE boot dnsmasq service for Ironic Inspector

openstack-ironic-inspector.service loaded active running Hardware introspection service for OpenStack Ironic

openstack-mistral-api.service loaded active running Mistral API Server

openstack-mistral-engine.service loaded active running Mistral Engine Server

openstack-mistral-executor.service loaded active running Mistral Executor Server

openstack-nova-api.service loaded active running OpenStack Nova API Server

openstack-nova-cert.service loaded active running OpenStack Nova Cert Server

openstack-nova-compute.service loaded active running OpenStack Nova Compute Server

openstack-nova-conductor.service loaded active running OpenStack Nova Conductor Server

openstack-nova-scheduler.service loaded active running OpenStack Nova Scheduler Server

openstack-swift-account-reaper.service loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Account Reaper

openstack-swift-account.service loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Account Server

openstack-swift-container-updater.service loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Container Updater

openstack-swift-container.service loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Container Server

openstack-swift-object-updater.service loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Object Updater

openstack-swift-object.service loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Object Server

openstack-swift-proxy.service loaded active running OpenStack Object Storage (swift) - Proxy Server

openstack-zaqar.service loaded active running OpenStack Message Queuing Service (code-named Zaqar) Server

openstack-zaqar@1.service loaded active running OpenStack Message Queuing Service (code-named Zaqar) Server Instance 1

openvswitch.service loaded active exited Open vSwitch

LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded.

ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.

SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type.

lines 1-43

lines 2-44 37 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.

To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

lines 4-46/46 (END) lines 4-46/46 (END) lines 4-46/46 (END) lines 4-46/46 (END) lines 4-46/46 (END)

- Se as verificações de integridade estiverem corretas, continue com o procedimento de troca a quente de disco defeituoso e aguarde a sincronização de dados enquanto ela leva horas para ser concluída.

Substituindo os componentes do servidor

- Repita os procedimentos de verificação de integridade para confirmar se o status de integridade do nó OSPD foi restaurado.