Contents

Introduction

Antes de Começar

Conventions

Prerequisites

Componentes Utilizados

Configuração

Diagrama de Rede

Configuração

Verificação

Informações Relacionadas

Introduction

Em geral, as bridges operam na camada de enlace de dados (Camada 2) do modelo de referência Open System Interconnection (OSI). Uma bridge filtrará, encaminhará ou inundará um quadro de entrada com base no endereço MAC (Media Access Control) desse quadro.

Bridging é a configuração padrão obtida pelos modems a cabo quando eles ficam on-line.

Em aplicativos de bridging, o roteador de acesso a cabo Cisco uBR900 Series atua como uma ponte transparente para até 254 dispositivos na porta ethernet ao executar o software Cisco IOS® versão 12.0.5T1 e posterior. As versões anteriores do software Cisco IOS suportam um máximo de três dispositivos na porta Ethernet do roteador Cisco uBR900 Series.

Esta configuração foi testada com um uBR904 executando o Cisco IOS Software Release 12.0(7)T e o Cisco uBR7223 executando o Cisco IOS Software Release 12.1(2)T.

Antes de Começar

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Prerequisites

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas versões de software e hardware abaixo.

- Um uBR904 executando o Cisco IOS Software Release 12.0(7)T

- Um Cisco uBR7223 executando o Cisco IOS Software Release 12.1(2)T

Configuração

Diagrama de Rede

Configuração

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

ubr900

Current configuration:

!

! No configuration change since last restart

!version 12.0

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router

!

!

!

!

!

!

clock timezone - 0

ip subnet-zero

no ip routing

!--- Router is operating in bridging mode.

!

!

!

!

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.1.26 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

!

interface cable-modem0

ip address negotiated

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

cable-modem downstream saved channel 453000000 28 1

cable-modem mac-timer t2 60000

bridge-group 59

bridge-group 59 spanning-disabled

!

ip default-gateway 10.1.1.10

ip classless

no ip http server

!

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

!

end

Router#

Observação: a configuração acima foi obtida após ligar o modem a cabo e obter o status on-line. Não houve alterações na configuração desde o padrão de fábrica . Observe também que em versões mais antigas do Cisco IOS, a Interface de Cabo mostrará um endereço IP real, ao contrário de "endereço IP negociado".

ubr7200

Current configuration:

!

! Last configuration change at 16:55:41 UTC Mon Nov 20 2000

! NVRAM config last updated at 16:55:12 UTC Mon Nov 20 2000

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname sniper

!

boot system flash ubr7200-ik1s-mz_121-2_T.bin

no logging buffered

enable password cisco

!

no cable qos permission create

no cable qos permission update

cable qos permission modems

!

!

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

no lane client flush

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

shutdown

half-duplex

!

interface Ethernet1/0

ip address 172.17.110.139 255.255.255.224

!

interface Ethernet1/1

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/2

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/3

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/4

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/5

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/6

no ip address

shutdown

!

interface Ethernet1/7

no ip address

shutdown

!

interface Cable2/0

ip address 10.10.1.1 255.255.255.0 secondary

ip address 10.1.1.10 255.255.255.0

no keepalive

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable downstream frequency 451250000

cable upstream 0 frequency 28000000

cable upstream 0 power-level 0

no cable upstream 0 shutdown

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

cable upstream 5 shutdown

cable dhcp-giaddr policy

cable helper-address 172.17.110.136

!

interface Cable3/0

no ip address

no keepalive

shutdown

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable upstream 0 shutdown

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

cable upstream 5 shutdown

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.110.129

no ip http server

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0

exec-timeout 0 0

password cisco

login

line vty 1 4

password cisco

login

!

end

Verificação

Observação: determinados comandos show são suportados pela Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) , que permite exibir uma análise da saída do comando show.

Para verificar se as coisas estão funcionando, insira o comando show cable modem no Cisco uBR7200. Isso listará o status dos modems a cabo conectados a este Cisco uBR7200. Abaixo está uma exibição de saída do roteador uBR7200 acima:

sniper#sh cable modem

Interface   Prim Online     Timing Rec    QoS CPE IP address      MAC address

Sid  State      Offset Power

Cable2/0/U0 11   online     2287    0.25  5   0   10.1.1.25       0050.7366.2223

Cable2/0/U0 12   online     2812    0.25  5   0   10.1.1.28       0001.9659.4415

Cable2/0/U0 13   online     2810   -0.50  5   0   10.1.1.20       0030.96f9.65d9

Cable2/0/U0 14   online     2290    0.50  5   0   10.1.1.26       0050.7366.2221

Cable2/0/U0 15   online     2292    0.25  5   0   10.1.1.30       0050.7366.1fb9

Cable2/0/U0 16   online     2815    0.00  5   0   10.1.1.27       0001.9659.4461

Se o estado não mostrar "online", precisamos solucionar esse problema. A partir do Cisco uBR900, você pode inserir debug cable-modem mac log verbose. Para obter mais informações sobre solução de problemas, consulte Troubleshooting uBR Cable Modems Not Coming Online (Solucionando problemas de modems a cabo uBR não entrando on-line).

Informações Relacionadas

- Página de suporte a cabo

- Recursos de bridging e roteamento para o modem a cabo Cisco uBR904

- Troubleshooting de modems a cabo uBR com problemas de conexão

- Suporte Técnico - Cisco Systems