Contents

Introduction

Prerequisites

Requisito

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Criar Os Fluxos

Direção de upstream

Decodificação dos TLVs

Direção downstream

Decodificação dos TLVs

Excluir os fluxos

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve o procedimento e os comandos para criar fluxos de serviço dinâmicos em um CMTS (Cable Modem Termination System). Por exemplo, o serviço de concessão não solicitado (UGS) usado em chamadas de voz.

Prerequisites

Requisito

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- CMTS

- DOCSIS

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Para criar um fluxo de serviço dinâmico (qualquer que seja o tipo), o CMTS ou o modem a cabo (CM) precisam enviar uma mensagem DSA (Dynamic Service Add).

A mensagem DSA contém duas coisas:

- O próprio fluxo de serviço (SF).

- O(s) classificador(es) associado(s).

A mensagem DSA é uma mensagem codificada em TLV que usa as mesmas definições de TLV como as usadas para o CM.

Sequência de mensagens da especificação PacketCable Multimedia (PCMM):

Criar Os Fluxos

Para criar o fluxo, você precisa enviar um DSA por fluxo de serviço que deseja criar (você também pode mesclar as duas mensagens em uma única mensagem, mas dividi-las facilita sua compreensão).

Note: os comandos usados aqui são para a plataforma cBR8. O uBR10k usa a mesma sintaxe de comando, mas sem a palavra-chave docsis nos comandos de teste

Direção de upstream

Exemplo:

test cable docsis dsa c005.c22c.dc5b message 1823010200040601060F010610040000037F130200E8160101150400000320140400004E20160f01010203020004090605040a305879

Decodificação dos TLVs

1. TLV de fluxo de serviço.

O TLV SF de upstream é TLV 24 (0x18):

1823010200040601060F010610040000037F130200E8160101150400000320140400004E20

Decode:

1823             TLV 0x18 (24)        - Len 35 - Upstream Service Flow (0x23 = 35)

01020004         TLV 0x18.1 (24.1)    - Len 02 - Upstream Service Flow ID     - value 0004

060106           TLV 0x18.6 (24.6)    - Len 01 - QoS Parameter set type       - value 06 -> Admitted and Active bit set

0F0106           TLV 0x18.F (24.15)   - Len 01 - Service flow scheduling type - value 06 -> UGS

10040000037F     TLV 0x18.10(24.16)   - Len 04 - Request Transmit policy      - value 0x0000037F

130200E8         TLV 0x18.13(24.19)   - Len 02 - Number of bytes              - value 0xe8 -> 232 bytes

160101           TLV 0x18.16(24.22)   - Len 01 - Number of grants per interval- value 1

150400000320     TLV 0x18.15(24.21)   - Len 04 - Tolerated Grant Jitter       - value 0x320  -> 800

140400004E20     TLV 0x18.14(24.20)   - Len 04 - Nominal Grant interval       - value 0x4e20 -> 20000

2. TLV do classificador.

O classificador usado neste exemplo é apenas um classificador de pacote IP simples. Existem outros tipos de classificador (Protocolo, UDP/TCP, etc.).

O TLV do classificador de upstream é TLV 22 (0x16):

160f01010203020004090605040a305879

Decode:

160f           TLV 0x16   (22)      - Len 15 - Upstream Classifier

010102         TLV 0x16.1 (22.1)    - Len 01 - Classifier reference - Unique classifier ID - value 0x02

03020004       TLV 0x16.2 (22.2)    - Len 02 - Service flow reference                      - value 0004 -> MUST match the SFID above

0906           TLV 0x16.9 (22.9)    - Len 06 - IPv4 packet classifier encoding

05040a305879   TLV 0x16.9.5(22.9.5) - Len 04 - Destination IPv4 classifier                 - value 0a305879  10.48.88.121

Corresponde a este fluxo/classificador de serviço no arquivo de configuração CM:

Main

{

UsServiceFlow

{

UsServiceFlowRef 4;

QosParamSetType 6;

SchedulingType 6;

RequestOrTxPolicy 0x0000037f;

UnsolicitedGrantSize 232;

GrantsPerInterval 1;

ToleratedGrantJitter 800;

NominalGrantInterval 20000;

}

UsPacketClass

{

ClassifierRef 2;

ServiceFlowRef 4;

IpPacketClassifier

{

IpDstAddr 10.48.88.121;

}

}

}

Direção downstream

Exemplo:

test cable docsis dsa c005.c22c.dc5b message 191A010200990601060701050804000154A00A04000154A00B0200DA170f01010203020099090603040a305879

Decodificação dos TLVs

1. TLV de fluxo de serviço.

O TLV do fluxo de serviço downstream é TLV 25 (0x19):

191A010200990601060701050804000154A00A04000154A00B0200DA

Decode:

191A           TLV 0x19   (25)      - Len 1A (26)   - Downstream Service Flow definition

01020099       TLV 0x19.1 (25.1)    - Len 02        - Downstream Service Flow ID   - value 0x99

060106         TLV 0x19.6 (25.6)    - Len 01        - QoS Parameter set type       - value 06 -> Admitted and Active bit set

070105         TLV 0x19.7 (25.7)    - Len 01        - Traffic Priority             - value 05 -> Prio 5

0804000154A0   TLV 0x19.8 (25.8)    - Len 04        - Max Sustain Rate             - value 0x154a0 = 87200 bps

0A04000154A0   TLV 0x19.A (25.10)   - Len 04        - Min Reserved Rate            - value 0x154a0 = 87200 bps

0B0200DA       TLV 0x19.B (25.11)   - Len 02        - Assumed Min Rvd Rate packet size - value 0xda = 218

2. TLV do classificador.

Também é um classificador IPv4 simples. Um classificador mais complexo também pode ser criado.

O TLV do classificador de downstream é TLV 23 (0x17):

170f01010203020099090603040a305879

Decode:

170f          TLV 0x17    (23)      - Len 15 - Downstream Classifier

010102        TLV 0x17.1  (23.1)    - Len 01 - Downstream Classifier Reference        - value 0x02

03020099      TLV 0x17.3  (23.3)    - Len 02 - Downstream Service Flow ID reference   - value 0x99 -> MUST match SFID above

0906          TLV 0x17.9  (23.9)    - Len 06 - IPv4 classifier

03040a305879  TLV 0x17.9.3(23.9.3)  - Len 04 - Source IPv4 Address                    - value 0x0a305879 -> 10.48.88.121

Corresponde a este fluxo/classificador de serviço no arquivo de configuração CM:

Main

{

DsServiceFlow

{

DsServiceFlowRef 153;

QosParamSetType 6;

TrafficPriority 5;

MaxRateSustained 87200;

MinReservedRate 87200;

MinResPacketSize 218;

}

DsPacketClass

{

ClassifierRef 2;

ServiceFlowRef 153;

IpPacketClassifier

{

IpSrcAddr 10.48.88.121;

}

}

}

Excluir os fluxos

Os fluxos de serviço dinâmicos podem ser excluídos com uma mensagem Dynamic-Service-Delete (DSD). O procedimento é idêntico para excluir ambos os SF US e SF DS.

test cable docsis dsd

Exemplo:

acdc-cbr8-2#show cable modem 2cab.a40c.5598 service-flow

SUMMARY:

MAC Address    IP Address      Host          MAC               Prim  Num Primary        DS

Interface     State             Sid   CPE Downstream     RfId

2cab.a40c.5598 172.54.0.4      C1/0/2/UB     w-online          27    0   In1/0/2:7      8711

Sfid  Dir Curr  Sid   Sched  Prio MaxSusRate  MaxBrst     MinRsvRate  Throughput

State       Type

17    US  act   27    BE     5    1024        3044        0           929

18    DS  act   N/A   N/A    3    300000000   24600       0           887

--> Before : 2SFs only

acdc-cbr8-2#test cable docsis dsa 2cab.a40c.5598 message 1823010200040601060F010610040000037F130200E8160101150400000320140400004E20160f01010203020004090605040a305879

--> UGS SF

acdc-cbr8-2#test cable docsis dsa 2cab.a40c.5598 message 191A010200990601060701050804000154A00A04000154A00B0200DA170f01010203020099090603040a305879

--> DS SF

acdc-cbr8-2#show cable modem 2cab.a40c.5598 service-flow

Load for five secs: 10%/1%; one minute: 9%; five minutes: 10%

Time source is NTP, 10:54:57.426 CET Thu Nov 22 2018

SUMMARY:

MAC Address    IP Address      Host          MAC               Prim  Num Primary        DS

Interface     State             Sid   CPE Downstream     RfId

2cab.a40c.5598 172.54.0.4      C1/0/2/UB     w-online          27    0   In1/0/2:7      8711

Sfid  Dir Curr  Sid   Sched  Prio MaxSusRate  MaxBrst     MinRsvRate  Throughput

State       Type

17    US  act   27    BE     5    1024        3044        0           896

57    US  act   43    UGS    0    0           0           0           0

18    DS  act   N/A   N/A    3    300000000   24600       0           0

58    DS  act   N/A   N/A    5    87200       3044        87200       0

--> Now Both UGS and DS voice flows are created (and throughput would be seen as soon as packets match the classifier.)

Informações Relacionadas

- Especificação de multimídia de cabo de pacote

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems