Contents

Introduction

Qual é uma configuração básica de exemplo para uma interface de cabo em um Cisco uBR7200 Series?

Qual é uma configuração básica de exemplo para uma interface de cabo em um Cisco uBR7100 Series?

Como configuro o CMTS para executar o Time of Day (ToD), o Trivial File Transfer Protocol (TFTP) e o Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) todos em um?

Posso configurar o Cisco CMTS como uma bridge?

O Cisco CMTS é compatível com PPPoE?

Como configuro Baseline Privacy no DOCSIS 1.0?

Como posso configurar o pacote em um Cisco CMTS?

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento responde a algumas perguntas frequentes sobre Cable Modem Termination Systems (CMTS).

P. Qual é uma configuração básica de exemplo para uma interface de cabo em um Cisco uBR7200 Series?

Esta é uma configuração de exemplo:A.

interface Cable4/0

ip address 10.1.1.1 255.255.0.0

!--- For the cm to talk to the CMTS. Usually this address is private.

!

ip address 200.1.1.1 255.255.0.0 secondary

!--- For the PCs to talk to the CMTS. Usually this address is public so !--- that the PCs can go to the Internet.

!

load-interval 30

no ip directed-broadcast

cable helper-address 200.1.162.170

!--- Specify the IP address of the DHCP server.

no keepalive

cable downstream annex B

!--- Default.

cable downstream modulation 64qam

!--- Default.

cable downstream interleave-depth 32

!--- Default.

cable downstream frequency 525000000

!--- This is cosmetic on uBR7200 but must match the upconverter for the !--- uBR7200 platforms so that you know the exact value on the upconverter.

Cable upstream 0 power-level 0

!--- Default.

no cable upstream 0 shutdown

!--- Enables port Upstream 0. Enter this command to turn the port on.

Cable upstream 0 frequency 37008000

!--- Upstream frequency. Make sure that this frequency is set to a clean !--- part of the spectrum and is set after careful analysis of your cable !--- plant.

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

cable upstream 5 shutdown

cable dhcp-giaddr policy

!--- Enable cable DHCP giaddr functionality so that primary addresses !--- are assigned to cable modems and secondary addresses are assigned !--- to remote hosts.

P. Qual é uma configuração básica de exemplo para uma interface de cabo em um Cisco uBR7100 Series?

Esta é uma configuração de exemplo:A.

interface Cable1/0

ip address 111.111.111.111 255.255.255.0 secondary

!--- For the PCs to communicate with the CMTS. Usually this address !--- is public so that the PCs can go to the Internet.

ip address 10.4.1.1 255.255.255.0

!--- For the cm to talk to the CMTS. Usually this address is private.

cable downstream annex B

!--- Default.

cable downstream modulation 64qam

!--- Default.

cable downstream interleave-depth 32

!--- Default.

cable downstream frequency 525000000

!--- Needs to be set to the center frequency of the downstream channel.

no cable downstream rf-shutdown

!--- Enables the integrated upconverter.

cable downstream rf-power 51

!--- Sets the RF power output level on the integrated upconverter !--- (default=50dBmV).

cable upstream 0 frequency 32000000

!--- Upstream frequency, you need to make sure that this frequency is set !--- to a clean part of the spectrum and is set after careful analysis !--- of your cable plant.

cable upstream 0 power-level 0

!--- Default.

cable upstream 0 timing-adjust threshold 0

!--- Default.

cable upstream 0 timing-adjust continue 0

!--- Default.

no cable upstream 0 shutdown

!--- Enables port upstream 0. Must enter this command to turn the port on.

Cable upstream 1 timing-adjust threshold 0

cable upstream 1 timing-adjust continue 0

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 timing-adjust threshold 0

cable upstream 2 timing-adjust continue 0

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 timing-adjust threshold 0

cable upstream 3 timing-adjust continue 0

cable upstream 3 shutdown

cable dhcp-giaddr policy

!--- Enable cable DHCP giaddr functionality so that primary addresses !--- are assigned to cable modems and secondary addresses are assigned !--- to remote hosts.

!

P. Como configuro o CMTS para executar o Time of Day (ToD), o Trivial File Transfer Protocol (TFTP) e o Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) todos em um?

Primeiro, certifique-se de ter a versão 12.x EC mais recente quando usar a configuração nesta seção.A.

Você não precisa da instrução cable helper address em sua configuração porque o pacote DISCOVER não precisa ser "ajudado" em outra máquina. O pacote DISCOVER reside no CMTS.

Aqui estão dois arquivos de configuração que foram criados dentro da configuração do uBR7200. Um arquivo de configuração é chamado platinum.cm e o outro é chamado disable.cm. Se você criar os arquivos de configuração DOCSIS no CMTS, não precisará copiar o arquivo para flash ou usar TFTP. Com essa configuração, você não precisa ter um arquivo de configuração de docsis externo.

cable config-file disable.cm

access-denied

service-class 1 max-upstream 1

service-class 1 max-downstream 1600

cpe max 1

timestamp

!

cable config-file platinum.cm

service-class 1 max-upstream 128

service-class 1 guaranteed-upstream 10

service-class 1 max-downstream 10000

service-class 1 max-burst 1600

cpe max 10

timestamp

Observação: se o comando IP helper address sob a interface apontar para um servidor DHCP externo que você configurou, os modems a cabo retirarão as configurações do servidor DHCP externo.

Esta é a política para modems a cabo que puxa dinamicamente o arquivo de configuração platinum.cm:

ip dhcp pool cm-platinum

network 10.1.4.0 255.255.255.0

bootfile platinum.cm

next-server 10.1.4.1

default-router 10.1.4.1

option 7 ip 10.1.4.1

option 4 ip 10.1.4.1

option 2 hex ffff.8f80

lease 7 0 10

Esta é a política dos PCs para obter endereços:

ip dhcp pool pcs-c4

network 172.16.29.0 255.255.255.224

next-server 172.16.29.1

default-router 172.16.29.1

dns-server 172.16.30.2

domain-name cisco.com

lease 7 0 10

Aqui está um enlace estático para o endereço MAC de um modem a cabo específico mapeado para disable.cm:

ip dhcp pool cm-0010.7bed.9b45

host 10.1.4.65 255.255.255.0

client-identifier 0100.107b.ed9b.45

bootfile disable.cm

Aqui está um enlace estático para o endereço MAC de um modem a cabo específico mapeado para o arquivo de configuração silver.cm que reside na memória flash:

ip dhcp pool cm-0010.7bed.9b23

host 10.1.4.66 255.255.255.0

client-identifier 0100.107b.ed9b.23

bootfile silver.cm

Use a instrução tftp server slot0:silver.cm alias silver.cm quando o arquivo .cm estiver na flash e não no servidor TFTP.

Conclua estes passos para colocar o arquivo de configuração DOCSIS na memória flash do uBR72xx:

1. No uBR7200, digite o slot copy tftp:0: e pressione ENTER. O analisador solicita o nome do host remoto.

2. Especifique o endereço do servidor TFTP onde o arquivo .cm reside. O analisador solicita o nome do arquivo de origem.

3. Digite o nome de arquivo .cm e pressione ENTER.

4. Digite o comando show slot0: para verificar se o arquivo de configuração DOCSIS está presente e verificar se o tamanho corresponde ao tamanho no servidor TFTP.

P. Posso configurar o Cisco CMTS como uma bridge?

Você não pode configurar a série uBR72xx como uma bridge. No entanto, a série uBR7100 projetada para o setor de hospitalidade oferece suporte a bridging, de modo que, se você quiser usar endereços IP estáticos em seu notebook, poderá se conectar à Internet quando estiver viajando em negócios. Consulte A.Configurando o UBR 7100 no modo de bridge para obter mais informações.

P. O Cisco CMTS é compatível com PPPoE?

Os roteadores da série Cisco uBR7200 suportam terminação PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet), mas não encaminhamento PPPoE. A terminação PPPoE está disponível atualmente no Cisco IOS® Software Release 12.1(5)T. A.

O PPPoE permite conexão direta com interfaces de cabo. O PPPoE oferece suporte à linha de assinante digital (DSL - Digital Subscriber Line) de provedor de serviços. O suporte de PPPoE em interfaces de cabo dos roteadores Cisco uBR7200 Series permite que o CPE (Customer Premises Equipment, equipamento das instalações do cliente) por trás do modem a cabo use o PPP como um mecanismo para obter os endereços IP e usá-los para todo o tráfego de dados subsequente, assim como um cliente PPP de discagem. Em uma sessão de discagem PPP, a sessão PPPoE é autenticada e o endereço IP é negociado entre o cliente PPPoE e o servidor. O servidor pode ser um Cisco uBR7200 Series Router ou um Home Gateway. Consulte Configurando a terminação PPPoE em um uBR7100 CMTS com encapsulamento L2TP para obter mais informações.

P. Como configuro Baseline Privacy no DOCSIS 1.0?

Estes são os pré-requisitos para tal configuração:A.

- Você deve ter imagens K1 nos CMs e CMTSs.

- Você deve ter um editor de arquivos de configuração.

Conclua estes passos para habilitar a privacidade da linha de base no editor do arquivo de configuração:

1. Abra o CPE DOCSIS Configurator.

2. Se você usar a versão V2.0.4 ou a versão 3.0.a, edite o arquivo de configuração DOCSIS para alterar o valor para 1 de 0 no campo Baseline Privacy Enable. 0 é o valor padrão, que indica que a privacidade da linha de base não está ativada.

Lembre-se destes pontos:

- O arquivo de configuração DOCSIS deve residir no diretório tftpboot.

- O diretório tftpboot reside no servidor TFTP.

- O servidor TFTP está conectado à porta FE do CMTS ou na LAN do CMTS.

Após a reinicialização do CM, o CM carrega os parâmetros do arquivo de configuração DOCSIS recém-criado. O CM negocia a interface de privacidade da linha de base (BPI) com o CMTS. Se você executar o comando show cable modem, o CM aparece registrado como: online(PT) em vez de online. Se você não vir (PT), precisará verificar duas vezes para ver se realmente tem imagens K1 no CM e no CMTS e se ativou a Class-of-Service Privacy para = 1. Consulte Criação de Arquivos de Configuração DOCSIS 1.0 Usando o Cisco DOCSIS Configurator (somente clientes registrados) para obter mais informações sobre como usar a ferramenta CPE configurator V3.2.

P. Como posso configurar o pacote em um Cisco CMTS?

Esta é a configuração básica do agrupamento:A.

hostname 7246VXR

!

interface Ethernet2/0

ip address 172.16.135.11 255.255.255.128

no ip mroute-cache

half-duplex

!

interface Cable4/0

ip address 172.16.30.1 255.255.255.0

!--- IP address configured.

ip helper-address 172.16.135.20

!--- IP address of DHCP server.

no ip route-cache cef

no keepalive

cable bundle 1 master

!--- Master interface in bundle 1.

cable downstream rate-limit token-bucket shaping

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable downstream frequency 555000000

cable upstream 0 frequency 40000000

cable upstream 0 power-level 0

no cable upstream 0 shutdown

cable upstream 1 shutdown

cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

cable upstream 5 shutdown

cable dhcp-giaddr policy

!

interface Cable5/0

no ip address

load-interval 30

no keepalive

cable bundle 1

!--- Slave interface in bundle 1.

cable downstream rate-limit token-bucket shaping

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable downstream frequency 620000000

cable upstream 0 frequency 25008000

cable upstream 0 power-level 0

cable upstream 0 channel-width 1600000 3200000

no cable upstream 0 shutdown

no cable upstream 1 shutdown

no cable upstream 2 shutdown

cable upstream 3 shutdown

cable upstream 4 shutdown

cable upstream 5 shutdown

cable dhcp-giaddr policy

Consulte Exemplo de Configuração e Verificação de Interfaces de Cabo de Pacote para obter mais informações sobre como verificar e solucionar problemas dessa configuração.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems