Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar o switching de VP

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Configurar túneis VP regulares ou não modelados

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Configurar túneis VP para uma única categoria de serviço

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Configurar túneis VP moldados

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Restrições de túneis de VP moldados

Configurar túneis de VP hierárquicos para várias categorias de serviço

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Restrição para túneis VP hierárquicos

Troubleshoot

Introduction

Este documento fornece exemplos de configuração para túneis VP e switching VP.

Com a switching VP, a decisão de switching é baseada exclusivamente no número do VPI (Virtual Path Identifier, identificador de caminho virtual). Isso é diferente do VPI e do identificador de canal virtual (VCI) para switching de canal virtual (VC), que reduz a administração e também permite a comutação mais rápida de células.

Com túneis VP, a interface VP é um ponto de multiplexação/desmultiplexação em um switch ATM no qual VCs de várias interfaces ATM são agregados a um VP em uma interface. VPs são conexões ATM que são um agregado de diversos VCs, todos com o mesmo número VPI. Os VPs são mais utilizados em WANs.

Conexões ATM

Os dois principais tipos de conexões ATM são VCs e VPs.

VCs são exclusivamente identificada na porta de um Switch ATM pelos números VPI e VCI.

VPs estão identificadas unicamente na porta ATM pelo número VPI na porta ATM.

No diagrama acima, as células ATM que chegam ao VC são comutadas com base nos números VPI e VCI no cabeçalho da célula. Por outro lado, as células ATM que chegam ao VP são comutadas com base apenas no número VPI. A configuração do switch ATM determina se o switch deve ser um switch VC ou VP para um par VPI/VCI específico ou VPI, respectivamente.

Neste diagrama, uma célula é comutada no nível VC ou VP. Com a switching de VC, o Switch recebe uma célula com um VPI e VCI configurados. Em seguida, ele vê a tabela de conexão para determinar a porta (ou portas) de saída com um novo valor VPI/VCI. VCI/VPI 100/2 e 110/2 estão conectados à porta 1 e o VCI/VPI associado à porta 2 é 110/5. Observe que o VCI apenas tem significância local e não precisa ser exclusivo. Para a porta 3, o VPI/VCI associado a ela é 1/50. VPI/VCI 7/100 e 7/110 estão associados à porta 4.

Você pode alternar o tráfego de uma porta de entrada no switch para uma porta de saída. Por exemplo, você pode determinar que todo o tráfego que chega na porta 1 VPI/VCI 2/100 é comutado para a porta 4 VPI/VCI 7/110. Da mesma forma, você pode configurar o switch ATM para transferir o tráfego da porta 2 VPI/VCI 5/110 para a porta 4 VCI/VPI 7/100. Esta tabela mostra como os pacotes podem ser comutados de um VPI/VCI para outro. Essa será a switching VC desde que ela use as informações de VPI e de VCI para comutar o tráfego.

Outra maneira de comutar o tráfego ATM é usar somente as informações de VPI. Nesta tabela você pode ver que a porta 1 VPI 2 é comutada para a porta 4 VPI 7 e a porta 2 VPI 5 é comutada para a porta 3 VPI 1.

A comutação VP e VC pode ser vista neste diagrama:

Há três tipos diferentes de túneis VP em Cisco Enterprise ATM Switches:

- Túneis VP regulares ou não modelados

- Túneis de VP moldados

- Túneis VP hierárquicos

Túneis de VP regulares ou sem modelagem são aqueles nos quais não há modelagem tráfego para nenhuma categoria de serviço ATM. Os túneis VP podem ser de qualquer categoria de serviço, mas não podem ser moldados. Os VCs em um túnel precisam ter a mesma categoria de serviço que o túnel de VP.

Túneis VP moldados são túneis VP que são moldados para tráfego. Eles são definidos somente para a categoria de serviço de Taxa de Bits Constante (CBR - Constant Bit Rate) em switches ATM corporativos da Cisco. Todos os VCs dentro de um único túnel de VP devem ser da mesma categoria de serviço. A saída geral desse túnel VP é limitada por taxa pelo hardware para o PCR do túnel.

Os túneis VP hierárquicos são túneis VP moldados pelo tráfego e que suportam a coexistência simultânea no túnel de VCs de diversas categorias de serviço. São utilizados, por exemplo, quando existe mais de uma categoria de serviço, mas somente um túnel de VP.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware.

- Um túnel VP não modelado de qualquer categoria de serviço é suportado no LS1010 (com placa de recurso por enfileiramento por classe (FC-PCQ - Feature Card per-Flow Queuing), um Catalyst 8540-MSR, um Catalyst 8510-MSR, um roteador da série Cisco 7500 com PA-A3 e um roteador da série Cisco 7200 com PA-A2 ou PA-A3, roteador da série Cisco 7500 com PA-A6 e um roteador da série Cisco 7200 com PA-A6. As versões do software Cisco IOS® 11.2, 11.3 ou 12.0 suportam esse recurso. Os VCs em um túnel não modelado têm que pertencer à mesma categoria de serviço de um túnel VP não modelado.

- Um túnel VP modelado de uma categoria de serviço CBR é suportado em LS1010 com roteadores FC-PFQ, Catalyst 8510-MSR, Catalyst 8540-MSR, Cisco 7500 Series com PA-A3 e Cisco 7200 Series com PA-A2 ou PA-A3, Cisco 7500 Roteador da série 0 com PA-A6 e roteador da série Cisco 7200 com PA-A6. Todos os VCs em um túnel VP do CBR devem ser da mesma categoria de serviço.

- Túneis VP moldados são primeiro suportados no Cisco IOS Software versão 11.2(8.0.1)FWA4. Cisco IOS Software Software Release 11.1 e o WA3 Release não suportam túneis VP moldados.

- Para versões de software depois da versão do Cisco IOS Software 11.3(0.8)TWA4, é suportado que uma categoria de serviço de VCs em um túnel VP modelado esteja no CBR.

- As versões de software anteriores com suporte para VCs de túnel VP em um túnel CBR devem ser da categoria de serviço CBR.

- Os túneis VP hierárquicos da categoria de serviço CBR são suportados no LS1010 com FC-PFQ, Catalyst 8510-MSR e Catalyst 8540-MSR. O requisito mínimo de software é o treinamento de W5 do Cisco IOS.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Configurar o switching de VP

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Esta seção utiliza a configuração de rede apresentada no diagrama abaixo.

Configurações

Essa seção usa estas configurações:

- ATM0/1/0-R1

- ATM0/0/1-S1

- ATM0/0/1-S2

- ATM0/0/0-R2

ATM0/1/0-R1

interface ATM5/1/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

pvc 10/20

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

pvc 10/30

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.1 255.255.255.0

pvc 11/40

ATM0/0/1-S1

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvp 10  interface  ATM0/0/0 10

atm pvp 11  interface  ATM0/0/0 11

ATM0/0/1-S2

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvp 10  interface  ATM0/0/0 10

atm pvp 12  interface  ATM0/0/0 11

ATM0/0/0-R2

interface ATM0/0/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

pvc 10/20

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

pvc 10/30

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.2 255.255.255.0

pvc 12/40

encapsulation aal5snap

Verificar

Esta seção fornece informações que você pode usar para confirmar se sua configuração está funcionando adequadamente.

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

- show atm vp - Verifica se o túnel de VP está ativo.

- show atm vp traffic interface atm0/0/0 - Verifica as informações de conexão à camada ATM sobre o caminho virtual.

- show atm vp interface atm0/0/0 10 - Verifica todos os VPs que passam pelo túnel VP com VPIs.

Este é um exemplo de saída do comando show atm vp.

Switch#show atm vp

Interface         VPI  Type  X-Interface         X-VPI     Status

ATM0/0/0           10      PVP     ATM0/0/1        10        UP

ATM0/0/0           11      PVP     ATM0/0/1        12        UP

ATM0/0/1           10      PVP     ATM0/0/0        10        UP

ATM0/0/1           12      PVP     ATM0/0/0        11        UP

Este é um exemplo de saída do comando para o comando show atm vp traffic interface atm0/0/0.

Switch#show atm vp traffic interface atm0/0/0

Interface         VPI  Type       rx-cell-cnts    tx-cell-cnts

ATM0/0/0          10    PVP               70              60

ATM0/0/0          11    PVP               94              90

Esta é uma saída de exemplo do comando show atm vp interface atm0/0/0 10.

Switch#show atm vp interface atm0/0/0 10

Interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 10

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:58:11

Connection-type: PVP

Cast-type: point-to-point

Cross-connect-interface: ATM0/0/1, Type: oc3suni

Cross-connect-VPI = 10

Rx connection-traffic-table-index: 1

Rx service-category: UBR (Unspecified Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 7113539

Rx scr-clp01: none

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: none

Tx connection-traffic-table-index: 1

Tx service-category: UBR (Unspecified Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 7113539

Tx scr-clp01: none

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: none

Configurar túneis VP regulares ou não modelados

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Esta seção utiliza a configuração de rede apresentada no diagrama abaixo.

Configurações

Esta seção descreve as configurações de túneis regulares ou de VP não-modelados. Este exemplo mostra um Permanent Virtual Path (PVP) criado para atravessar a nuvem da WAN.

Essa seção usa estas configurações:

- Roteador 1

- Switch 1

- Switch 2

- Roteador 2

Roteador 1

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/32

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/33

encapsulation aal5snap

Switch 1

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

logging event subif-link-status

atm ilmi-keepalive

atm svcc vci min 100

atm pvc 100 32  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 100 33  interface  ATM0/0/0.100 100 33

Switch 2

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

!

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvc 100 32  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 100 40  interface  ATM0/0/0.100 100 33

!

Roteador 2

interface ATM0/0/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/32

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/40

encapsulation aal5snap

!

Verificar

Esta seção fornece informações que você pode usar para confirmar se sua configuração está funcionando adequadamente.

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

- show atm vp - Verifica se o túnel de VP está ativo.

- show atm vp traffic interface atm0/0/0 - Verifica as informações de conexão à camada ATM sobre o caminho virtual.

- show atm vp interface atm0/0/0 100 - Verifica todos os VPs que passam pelo túnel VP com VPIs.

Este é um exemplo de saída do comando show atm vp interface atm 0/0/0 100.

Switch#show atm vp interface atm 0/0/0 100

Interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 100

Status: TUNNEL

Time-since-last-status-change: 17:21:32

Connection-type: PVP

Cast-type: point-to-point

Rx cells: 49968, Tx cells: 50371

Rx connection-traffic-table-index: 1

Rx service-category: UBR (Unspecified Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 7113539

Rx scr-clp01: none

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: none

Tx connection-traffic-table-index: 1

Tx service-category: UBR (Unspecified Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 7113539

Tx scr-clp01: none

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: none

Este é um exemplo de saída do comando show atm vp.

Switch#show atm vp

Interface         VPI  Type  X-Interface         X-VPI     Status

ATM0/0/0          100   PVP     TUNNEL

Esta é uma saída de exemplo do comando show atm vp traffic interface atm0/0/0.

Switch#show atm vp traffic interface atm0/0/0

Interface         VPI  Type       rx-cell-cnts    tx-cell-cnts

ATM0/0/0          100   PVP            49865           50271

Configurar túneis VP para uma única categoria de serviço

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Esta seção usa a configuração de rede mostrada neste diagrama.

Configurações

Este exemplo mostra como configurar um túnel VP para uma única categoria de serviço. Observe que a modelagem de tráfego está habilitada nas interfaces ATM dos roteadores usando taxa de bits variável não em tempo real (vbr-nrt).

Essa seção usa estas configurações:

- Roteador 1

- Switch 1

- Switch 2

- Roteador 2

Roteador 1

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 50000 40000 100

encapsulation aal5snap

!

!

interface ATM5/1/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/33

vbr-nrt 10000 8000 100

encapsulation aal5snap

!

Switch 1

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100 rx-cttr 7 tx-cttr 7

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvc 100 32 rx-cttr 8 tx-cttr 8  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 100 33 rx-cttr 9 tx-cttr 9  interface  ATM0/0/0.100 100 33

Switch 2

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100 rx-cttr 7 tx-cttr 7

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

!

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvc 100 32 rx-cttr 8 tx-cttr 8  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 100 40 rx-cttr 9 tx-cttr 9  interface  ATM0/0/0.100 100 33

Roteador 2

interface ATM0/0/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 50000 40000 100

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/40

vbr-nrt 10000 8000 100

encapsulation aal5snap

Verificar

Esta seção fornece informações que você pode usar para confirmar se sua configuração está funcionando adequadamente.

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

- show atm vp interface atm0/0/0 100 - Verifica todos os VPs que passam pelo túnel VP com VPIs.

c8510m-r2#show atm vp int atm 0/0/0 100

Interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 100

Status: TUNNEL

Time-since-last-status-change: 00:43:49

Connection-type: PVP

Cast-type: point-to-point

Rx connection-traffic-table-index: 7

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 100000

Rx scr-clp0 : 80000

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 100

Tx connection-traffic-table-index: 7

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 100000

Tx scr-clp0 : 80000

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 100

Configurar túneis VP moldados

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Se o provedor de serviços VP policiar, a conexão provavelmente experimentará quedas de célula na rede do provedor de serviços. A melhor maneira de superar isso é configurar túneis VP moldados.

Túneis VP moldados são túneis VP que são moldados para tráfego. Eles só são definidos para a categoria de serviço CBR nos Cisco Enterprise ATM Switches. Todos os VCs dentro de um único túnel de VP devem ser da mesma categoria de serviço. A saída geral desse túnel VP é limitada por taxa pelo hardware para o PCR do túnel.

Diagrama de Rede

Esta seção usa a configuração de rede mostrada neste diagrama.

Configurações

Esta seção descreve as configurações para túneis VP moldados e usa essas configurações.

- Switch 1

- Switch 2

- Roteador 1

- Roteador 2

Switch 1

atm connection-traffic-table-row index 10 cbr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 20 vbr-nrt pcr 7000 scr0 4000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 30 ubr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 40 abr pcr 8000  mcr 0

!

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

atm pvp 110 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

atm pvp 120 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category vbr-nrt permit

!

interface ATM0/0/0.110 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category ubr permit

!

interface ATM0/0/0.120 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category abr permit

!

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvc 100 32 rx-cttr 20 tx-cttr 20  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 110 40 rx-cttr 30 tx-cttr 30  interface  ATM0/0/0.110 110 40

atm pvc 120 50 rx-cttr 40 tx-cttr 40  interface  ATM0/0/0.120 120 50

Switch 2

atm connection-traffic-table-row index 10 cbr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 20 vbr-nrt pcr 7000 scr0 4000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 30 ubr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 40 abr pcr 8000  mcr 0

!

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

atm pvp 110 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

atm pvp 120 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category vbr-nrt permit

!

interface ATM0/0/0.110 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category ubr permit

!

interface ATM0/0/0.120 point-to-point

no atm ilmi-keepalive

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category abr permit

!

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvc 100 32 rx-cttr 20 tx-cttr 20  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 110 40 rx-cttr 30 tx-cttr 30  interface  ATM0/0/0.110 110 40

atm pvc 120 50 rx-cttr 40 tx-cttr 40  interface  ATM0/0/0.120 120 50

Roteador 1

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 7000 4000 100

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

pvc 110/40

ubr 8000

!

interface ATM5/1/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.1 255.255.255.0

pvc 120/50

abr 8000 5000

Roteador 2

interface ATM0/0/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 7000 4000 100

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

pvc 110/40

ubr 8000

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.2 255.255.255.0

pvc 120/50

abr 8000 5000

Verificar

Esta seção fornece informações que você pode usar para confirmar se sua configuração está funcionando adequadamente.

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

- show atm vp interface atm0/0/0 - Verifica todos os VPs que passam pelo túnel VP com VPIs.

- show atm vp traffic interface atm0/0/0 - Verifica as informações de conexão à camada ATM sobre o caminho virtual.

- show atm interface atm0/0/0.110 - Exibe informações sobre a interface ATM.

Este é um exemplo de saída de comando para o comando show atm vp interface atm 0/0/0.

Switch#show atm vp interface atm0/0/0

Interface         VPI  Type  X-Interface         X-VPI     Status

ATM0/0/0           100     PVP     SHAPED TUNNEL

ATM0/0/0           110     PVP     SHAPED TUNNEL

ATM0/0/0           120     PVP     SHAPED TUNNEL

Esta é uma saída de exemplo do comando show atm vp traffic interface atm0/0/0.

Switch#show atm vp traffic interface atm0/0/0

Interface         VPI  Type       rx-cell-cnts    tx-cell-cnts

ATM0/0/0          100   PVP             1438            1446

ATM0/0/0          110   PVP             1374            1384

ATM0/0/0          120   PVP              755             772

Este é um exemplo de saída do comando show atm interface atm0/0/0.110.

Switch#show atm interface atm0/0/0.110

Interface:      ATM0/0/0.110    Port-type:      vp tunnel

IF Status:      UP              Admin Status:   up

Restrições de túneis de VP moldados

Esta lista descreve as restrições relacionadas aos túneis VP moldados.

- LS1010 com FC-PFQ e Catalyst 8510-MSR suportam um máximo de 2x64=128 túneis VP moldados. Há suporte para 64 túneis VP modelados nas portas numeradas x/0/y e 64 nas portas x/1/y.

- O Catalyst 8540-MSR suporta um máximo de 8x64=512 túneis VP moldados. Um máximo de 64 túneis VP moldados podem ser definidos em cada um desses grupos de interface:

- (0/0/x, 1/0/x)

- (0/1/x, 1/1/x)

- (2/0/x, 3/0/x)

- (01/02/x, 03/1/x)

- (9/0/x, 10/0/x)

- (01/09/x, 10/1/x)

- (11/0/x, 12/0/x)

- (11/1/x, 12/1/x)

- A largura de banda do túnel de VP moldado é compartilhada pelos VCs ativos dentro do túnel em estilo “round-robin”.

- Túneis de VP moldados não suportam VCs fundidos para switching de caractere.

- VCs de taxa de bits não especificada (UBR)+ e taxa de bits disponível (ABR) com taxa de célula mínima (MCR) diferente de zero não são permitidos em uma interface de túnel de VP modelado.

- Um máximo de 128 VCs podem transitar em uma interface de túnel VP em forma de s.

Configurar túneis de VP hierárquicos para várias categorias de serviço

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Uma configuração hierárquica de túnel de VP será usada se você tiver mais de uma categoria de serviço e não puder comprar mais de um túnel de VP. Um túnel de VP hierárquico é um túnel de VP com tráfego moldado que oferece suporte aos VCs de várias categorias de serviços para coexistir em um túnel ao mesmo tempo.

Diagrama de Rede

Esta seção utiliza a configuração de rede apresentada no diagrama abaixo.

Configurações

Esta seção descreve as configurações para túneis VP hierárquicos para várias categorias de serviços e usa essas configurações.

- Switch 1

- Switch 2

- Roteador 1

- Roteador 2

Switch 1

atm hierarchical-tunnel

atm connection-traffic-table-row index 20 vbr-nrt pcr 7000 scr0 4000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 30 ubr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 40 abr pcr 8000  mcr 0

atm connection-traffic-table-row index 50 cbr pcr 50000

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

logging event subif-link-status

atm pvp 100 hierarchical rx-cttr 50 tx-cttr 50

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

logging event subif-link-status

atm pvc 100 32 rx-cttr 20 tx-cttr 20  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 100 40 rx-cttr 30 tx-cttr 30  interface  ATM0/0/0.100 100 40

atm pvc 100 50 rx-cttr 40 tx-cttr 40  interface  ATM0/0/0.100 100 50

Switch 2

atm hierarchical-tunnel

atm connection-traffic-table-row index 20 vbr-nrt pcr 7000 scr0 4000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 30 ubr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 40 abr pcr 8000  mcr 0

atm connection-traffic-table-row index 50 cbr pcr 50000

!

interface ATM2/1/0

no ip address

atm pvp 100 hierarchical rx-cttr 50 tx-cttr 50

!

interface ATM2/1/0.100 point-to-point

!

interface ATM2/1/1

no ip address

atm pvc 100 32 rx-cttr 20 tx-cttr 20  interface  ATM2/1/0.100 100 32

atm pvc 100 40 rx-cttr 30 tx-cttr 30  interface  ATM2/1/0.100 100 40

atm pvc 100 50 rx-cttr 40 tx-cttr 40  interface  ATM2/1/0.100 100 50

Roteador 1

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 7000 4000 100

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/40

ubr 8000

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/50

abr 8000 5000

encapsulation aal5snap

Roteador 2

interface ATM0/0/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 7000 4000 100

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/40

ubr 8000

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/50

abr 8000 5000

encapsulation aal5snap

Verificar

Esta seção fornece informações que você pode usar para confirmar se sua configuração está funcionando adequadamente.

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

- show atm vp - Verifica se o túnel de VP está ativo.

- show atm resource  Exibe a configuração e o status do gerenciador de recurso global.

- show atm vp traffic interface atm2/1/0 100 - Verifica as informações de conexão com a camada ATM sobre o caminho virtual.

- show atm vp interface atm2/1/0 100 - Verifica todos os VPs que passam pelo túnel VP com VPIs.

Este é um exemplo de saída do comando show atm vp.

Switch#show atm vp

Interface         VPI  Type  X-Interface         X-VPI     Status

ATM2/1/0           100     PVP     HIE. TUNNEL

Este é um exemplo de saída de comando para o comando show atm resource.

Switch#show atm resource

Resource configuration:

Sustained-cell-rate-margin-factor 1%

Abr-mode:   EFCI

Hierarchical Scheduling Mode : enabled

!--- Truncated.

Este é um exemplo de saída do comando show atm vp traffic interface atm2/1/0 100.

Switch#show atm vp traffic interface atm 2/1/0 100

Interface         VPI  Type       rx-cell-cnts    tx-cell-cnts

ATM2/1/0          100   PVP             2451            2470

Este é um exemplo de saída do comando show atm vp interface atm2/1/0 100.

Switch#show atm vp interface atm2/1/0 100

Interface: ATM2/1/0, Type: oc3suni

VPI = 100

Status: HIE. TUNNEL

Time-since-last-status-change: 00:49:16

Connection-type: PVP

Cast-type: point-to-point

Rx cells: 2214, Tx cells: 2234

Rx connection-traffic-table-index: 50

Rx service-category: CBR (Constant Bit Rate)

Tx connection-traffic-table-index: 50

Tx service-category: CBR (Constant Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 50000

Tx scr-clp01: none

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: none

Restrição para túneis VP hierárquicos

Esta lista descreve as restrições relacionadas aos túneis de VP hierárquicos.

- LS1010 com FC-PFQ, Catalyst 5500 com processador de comutação ATM (ASP) e FC-PFQ e Catalyst 8510-MSR suportam um máximo de 62 túneis VP hierárquicos.

- Os túneis de VP hierárquicos podem ser definidos somente em portas em slots 0 e 3 no LS1010 e Catalyst 8510-MSR. Os túneis de VP hierárquicos são definidos nos slots 9 e 11 no Catalyst 5500 com ASP e FC-PFQ.

- O LS1010 equipado com FC-PFQ e ASP-B suporta um máximo de 30 túneis VP hierárquicos nas portas 0/0/z e 3/0/z combinadas e um máximo de 32 nas portas 0/1/z e 3/1/z combinadas. Utilizar o comando show hardware para localizar o tipo de ASP e a placa de recurso.

- O LS1010 equipado com FC-PFQ e ASP-C, bem como o Catalyst 8510-MSR, suporta um máximo de 30 túneis VP hierárquicos nas portas 0/y/z e um máximo de 32 nas portas 3/y/z.

- Em um Catalyst 5500 com ASP e FC-PFQ com um máximo de 30, túneis VP hierárquicos podem ser definidos nas portas 9/0/z e 11/0/7 combinadas. Um máximo de 32 túneis de VP hierárquicos pode ser definido em portas 9/1/z e11/1/z combinadas.

- Em um Catalyst 8540-MSR, os túneis VP hierárquicos podem ser definidos nos slots 0,2,9 e 11.

- O número máximo de túneis de VP hierárquicos varia entre 120 e 240 dependendo do tipo de PAMs utilizados. Se todas as portas forem super PAMs (cheias de módulos), o número máximo de túneis VP suportados será 240. Se todas as portas instaladas forem super CAMs com LS1010, o número máximo de PAMs dos túneis VP hierárquicos será de 120.

- Os túneis de VP hierárquicos não podem coexistir com nenhum outro tipo de conexão (VCs, VPs, Tag VCs, túneis de VP normais ou modelados, etc.) na mesma interface física. Portanto, o único tipo de conexão que pode coexistir com túneis VP hierárquicos na mesma interface física são os túneis VP hierárquicos adicionais e VCs bem conhecidos (sinalização 0/5, PNNI, 0/18, ILMI 0/16, etc.).

- Os túneis de VP hierárquicos podem suportar somente VCs de ATM Forum ou VCs de tag, mas não ambos ao mesmo tempo.

- Quando você executa a OIR (Online Insertion and Removal, inserção e remoção on-line) do PAM que tem túneis VP hierárquicos configurados para suas portas, a configuração do túnel hierárquico é preservada. Se o mesmo PAM for inserido de volta, o túnel de VP hierárquico estará automaticamente ativo. No entanto, se um tipo diferente de PAM tiver que ser inserido, é recomendado que todos os túneis de VP hierárquicos configurados (na porta prestes a ser removida) sejam excluídos antes da remoção física do PAM.

Troubleshoot

No momento, não existem informações sobre Troubleshooting disponíveis para este documento.