Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Comandos para Troubleshooting

Summary

Informações Relacionadas

Introduction

Essa configuração de exemplo resolve um problema de comunicação que ocorre em um PVC (Permanent Virtual Circuit, circuito virtual permanente). A conectividade de rede é perdida (sem tráfego), mas o PVC permanece ativo nos dispositivos finais. O resultado é que as entradas de roteamento que apontam para o PVC permanecem na tabela de roteamento e, portanto, os pacotes são perdidos. A solução é usar o recurso OAM para detectar essas falhas e permitir que o PVC fique inativo caso haja uma interrupção em seu caminho. Este documento mostra duas configurações de roteador com e sem o OAM.

Observação: este documento fornece uma configuração de exemplo introdutória para OAM. Consulte Troubleshooting de Falhas de PVC ao Usar Células OAM e Gerenciamento de PVC para obter informações mais detalhadas sobre OAM.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Software Cisco IOS® versão 12.0 e posterior. Há suporte limitado no Cisco IOS Software Release 11.1CC. No entanto, recomenda-se uma atualização para o Cisco IOS Software Release 12.0 ou posterior.

- Uma placa como uma 7200+PA-A1. Esta é a placa usada no teste desta configuração de exemplo com o Cisco IOS® Software Release 12.0. No entanto, o tipo de placa não é importante nesta configuração de exemplo. Se você usa um PA-A3, por exemplo, o comando show atm pvc fornece mais informações, mas nenhuma das informações é relevante para esse recurso.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Configurar

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Para este documento, estas instruções aplicam-se:

- 1/116 é o Identificador de caminho virtual/Identificador de canal virtual (VPI/VCI) atribuído ao PVC em ambos os lados do switch ATM.

- 1/116 é comutado para 1/116 pelo comutador ATM.

- O encapsulamento Logical Link Control (LLC) é usado para o exemplo de configuração. Isso é configurado usando aal5snap.

Configurações

Sem OAM

Sem o OAM, as configurações do roteador em ambos os lados do switch se parecem com a saída mostrada nestas tabelas:

Guilder

interface ATM1/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.1 broadcast

encapsulation aal5snap

Bernard

interface ATM2/0/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.2 broadcast

encapsulation aal5snap

Se o PVC em Guilder cair, ele permanece em cima de Bernard, como mostrado nestas tabelas:

Guilder

Guilder(config)#interface ATM1/0.116 multipoint

Guilder(config-subif)#shutdown

Guilder#show interface atm 1/0.116

ATM1/0.116 is administratively down, line protocol is down

[snip]

Bernard

Bernard#show interface atm 2/0/0.116

ATM2/0/0.116 is up, line protocol is up

[snip]

Bernard#show atm vc interface atm 2/0/0.116

VCD /                                     Peak Avg/Min Burst

Interface      Name         VPI   VCI  Type   Encaps     Kbps   Kbps  Cells Sts

2/0/0.116      4              1   116   PVC    SNAP     149760                UP

Bernard#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

Gateway of last resort is not set

R    100.0.0.0/8 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:07, ATM2/0/0.116

C    10.0.0.0/8 is directly connected, ATM2/0/0.116C

C    40.0.0.0/8 is directly connected, BVI2

11.0.0.0/22 is subnetted, 1 subnets

C       11.200.8.0 is directly connected, Ethernet0/0/0

Com OAM

Essas tabelas mostram como são as configurações do roteador com o gerenciamento OAM e PVC ativado:

Guilder com gerenciamento de OAM e PVC

interface ATM1/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.1 broadcast

oam-pvc manage

encapsulation aal5snap

Bernard com gerenciamento de OAM e PVC

interface ATM2/0/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.2 broadcast

oam-pvc manage

encapsulation aal5snap

Se o PVC em Guilder cair, o PVC vai para baixo em Bernard, como mostrado nestas tabelas:

Guilder com gerenciamento de OAM e PVC

Guilder#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Guilder(config)#interface atm 1/0.116

Guilder(config-subif)#shutdown

Guilder#show interfaces atm 1/0.116

ATM1/0.116 is administratively down, line protocol is down

[snip]

Guilder#show atm vc

VCD /                                      Peak  Avg/Min Burst

Interface   Name       VPI   VCI  Type   Encaps   SC   Kbps   Kbps   Cells  Sts

1/0.116    3            1   116   PVC    SNAP     UBR  155000              INAC

Bernard com gerenciamento de OAM e PVC

Bernard#show atm vc

VCD /                                     Peak Avg/Min Burst

Interface      Name         VPI   VCI  Type   Encaps     Kbps   Kbps  Cells Sts

2/0/0.116      4              1   116   PVC    SNAP     155000              DOWN

Bernard#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, o - ODR

T - traffic engineered route

Gateway of last resort is not set

C    40.0.0.0/8 is directly connected, BVI2

11.0.0.0/22 is subnetted, 1 subnets

C       11.200.8.0 is directly connected, Ethernet0/0/0

Bernard#show interfaces atm 2/0/0.116

ATM2/0/0.116 is down, line protocol is down

[snip]

Bernard#show atm pvc 1/116

ATM2/0/0.116: VCD: 4, VPI: 1, VCI: 116

UBR, PeakRate: 155000

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0xC20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Sent

OAM VC state: Not Verified

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP frequency: 15 minutes(s)

InPkts: 39, OutPkts: 53, InBytes: 3504, OutBytes: 5636

InPRoc: 36, OutPRoc: 21, Broadcasts: 33

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 3, OutAS: 0

OAM cells received: 345

F5 InEndloop: 194, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 151, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 477

F5 OutEndloop: 326, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 151

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: DOWN, State: NOT_VERIFIED

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que podem ser usadas para o troubleshooting da sua configuração.

Comandos para Troubleshooting

A Output Interpreter Tool ( somente clientes registrados) (OIT) oferece suporte a determinados comandos show. Use a OIT para exibir uma análise da saída do comando show.

Nota:Consulte Informações Importantes sobre Comandos de Depuração antes de usar os comandos debug.

- debug atm oam —Exibe as células OAM e as informações gerais sobre OAM.

- show interfaces atm — Exibe informações sobre a interface ATM.

- show atm pvc—Exibe todos os circuitos virtuais permanentes ATM (PVCs) e informações de tráfego. Funciona somente no Cisco IOS Software Release 11.3T e Mais Recente.

- show atm vc — Exibe todos os circuitos virtuais ATM e informações de tráfego. Fornece menos informações do que show atm pvc, mas está disponível em versões de software anteriores ao Cisco IOS Software Release 11.3T.

- show ip route-Exibe a tabela de IP Routing.

Para o gerenciamento OAM e PVC, você também pode usar o comando oam retry <count 1> <count 2> <count 3>:

- <count 1> é a contagem de novas tentativas OAM antes de declarar que um VC está ativo.

- <count 2> é a contagem de repetições OAM antes de um VC ser declarado inativo.

- <count 3> é a frequência de pesquisa de novas tentativas de OAM.

Summary

- Com OAM desabilitado:

- O status de um PVC depende do status da interface física correspondente. Subsequentemente, os PVCs abaixo das interfaces que estão desligadas ou em um status de falha são exibidos como desativados, enquanto os PVCs abaixo de uma interface conectada são exibidos.

- Com oam-pvc manage habilitado:

- O status de um PVC depende do recebimento de respostas de eco de loopback OAM.

- O PVC é declarado como inativo se:

- Cinco (padrão) células de loopback F5 consecutivas não são recebidas de volta com um indicador de loopback de 1.

- As células de Sinal de Indicação de Alarme (AIS - Alarm Indication Signal) ou Indicador de Defeito Remoto (RDI - Remote Defect Indicator) são recebidas, indicando uma falha ao longo do caminho do VC.

- Com oam-pvc <0-600> configurado sem a palavra-chave gerenciar:

- O roteador envia células de loopback F5 OAM, mas não desabilita o PVC da subinterface se não forem recebidas com um Indicador de loopback igual a 1. Esta é uma ferramenta pertinente para a solução de problemas em um ambiente de rede em tempo real.

Informações Relacionadas

- Aprimoramento da operação, administração e manutenção (OAM)

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems