Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Ethernet OAM

Posição de protocolos Ethernet OAM

Resumo de CFM

Mecanismos principais de CFM

Conceitos de CFM

Domínio de manutenção

Associação de manutenção

Ponto de manutenção - Endpoint de manutenção

Ponto intermediário de domínio de manutenção

UP MEP

UP MEP - Encaminhamento de quadros

DOWN MEP

DOWN MEP - Encaminhamento de quadros

Posicionamento de MP em uma porta de ponte

MAs e UP/DOWN MEPs

Aplicabilidade de UP/DOWN EPs em switches

Gerenciamento de falhas

Protocolos CFM

Protocolo de verificação de continuidade

Protocolo de loopback

Protocolo de linktrace

Casos de implementação

Gerenciamento de configuração (UP MEP)

Topologia

Verificar

comandos show

Analisar verificação de continuidade

Resultados de sniffer

Gerenciamento de configuração (DOWN MEP)

Verificar

comandos show

Analisar verificação de continuidade

Comandos debug

Gerenciamento de desempenho

Principais indicadores de desempenho (KPIs)

Medição de KPIs

Atraso de quadro/variação de atraso

Perda de quadros

Solução de gerenciamento de desempenho da Cisco

Diretrizes e restrições de uso

Prerequisites

Gerenciamento de configuração

Verificar

Comandos debug

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve a tecnologia de Gerenciamento de Falhas de Conectividade (CFM - Connectivity Fault Management), a configuração, as verificações posteriores e a solução de problemas. Os conceitos básicos de CFM, os componentes de CFM, um guia de configuração, os comandos show e a análise de Wireshark de mensagens CFM são fornecidos. Este documento não explica as limitações de hardware ou a interface compatível para o CFM trabalhar.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Tecnologias de Ethernet

- Conexões virtuais de Ethernet (EVCs)

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Ethernet CFM é o protocolo de operação, administração e gerenciamento (OAM) de uma camada de Ethernet por ocorrência de serviço de ponta a ponta. Inclui o monitoramento de conectividade proativa, a verificação de falhas e o isolamento de erro para grandes redes de área metropolitana de Ethernet (MANs) e WANs.

O advento de Ethernet como uma tecnologia WAN e MAN impõe um novo conjunto de requisitos de OAM em operações tradicionais de Ethernet, que foram centralizadas somente nas redes corporativas. A expansão da tecnologia Ethernet no domínio de provedores de serviços, onde as redes são substancialmente maiores e mais complexas do que redes corporativas e a base de usuários é mais larga, torna essencial o gerenciamento operacional do tempo de atividade de link. O mais importante é que senso de oportunidade para isolar e responder a uma falha se torna obrigatório em operações normais diárias e OAM se converte diretamente na competitividade do provedor de serviços.

Ethernet OAM

- Componente - IEEE 802.1ag

- CFM - IEEE 802.3ah (cláusula 57)

- Ethernet Link OAM (também conhecido como 802.3 OAM, Link OAM ou Ethernet in the First Mile (EFM) OAM) - ITU-T Y.1731

- Funções e mecanismos OAM para redes baseadas em Ethernet - MEF E-LMI (Ethernet Local Management Interface)

Posição de protocolos Ethernet OAM

- E-LMI - User to Network Interface (UNI)

- Link OAM - Qualquer link 802.3 ponto a ponto

- CFM - UNI ponta a ponta para UNI

- MPLS OAM - na nuvem MPLS

Resumo de CFM

- Família de protocolos que proporciona recursos para detectar, verificar, isolar e relatar falhas de conectividade Ethernet de ponta a ponta

- Emprega quadros Ethernet regulares que trafegam em banda com o tráfego de cliente

- Dispositivos que não podem interpretar mensagens CFM encaminham-nas como quadros de dados normais

- Os quadros CFM são diferenciados por Ether-Type (0x8902) e dMAC address (para mensagens multicast)

- Padronizado pelo IEEE no std 2007 do IEEE. 802.1ag-2007

Mecanismos principais de CFM

- Domínios de manutenção (MDs) aninhados que dividem as responsabilidades para a administração da rede de um determinado serviço de ponta a ponta

- Associações de manutenção (MAs) que monitoram ocorrências do serviço em um determinado MD

- Pontos de manutenção (MPs) que geram e respondem a unidades de dados de protocolo (PDUs) do CFM

- Protocolos (verificação de continuidade, Loopback e Linktrace) usados para atividades de gerenciamento de falhas

Conceitos de CFM

Domínio de manutenção

- Definido pelos limites operacionais/contratuais, como cliente/provedor de serviços/operador

- MD pode aninhar e tocar, mas nunca intersetar

- Até oito níveis de "aninhamento": Nível de MD (0..7) - quanto maior for o nível, mais amplo será o alcance

- Formato de nome de MD: nulo, endereço MAC, DNS ou baseado em string

Associação de manutenção

- Monitora a conectividade de uma ocorrência de serviço específica em um determinado MD, como um serviço que atravessa quatro MDs = quatro MAs

- Definido por um conjunto de endpoints de manutenção (MEPs) na borda de um domínio

- Identificado por MAID - Nome "MA curto" + nome de MD

- Formato de nome de MA curto - Vlan-ID, VPN-ID, inteiro ou baseado em string

Ponto de manutenção - Endpoint de manutenção

- Endpoint da associação de manutenção

- Defina os limites de um MD

- Suporte à detecção de falhas de conectividade entre qualquer par de MEPs em um MA

- Associado por MA e identificado por um MEPID (1-8191)

- Pode iniciar e responder a CFM PDUs

Ponto intermediário de domínio de manutenção

- Ponto intermediário de domínio de manutenção (MIP)

- Suporta a descoberta de caminhos entre MEPs e a localização de falhas ao longo desses caminhos

- Pode ser associado por MD e VLAN/EVC (criados de forma manual ou automática)

- Pode adicionar, verificar e responder a CFM PDUs recebidos

UP MEP

- CFM PDUs gerados pelo MEP são enviados para a função de retransmissão da ponte e não pelo fio conectado à porta onde o MEP está configurado

- Espera-se que CFM PDUs a serem respondidos pelo MEP cheguem através da função de retransmissão da ponte

- Aplicável aos switches

UP MEP - Encaminhamento de quadros

DOWN MEP

- CFM PDUs gerados pelo MEP são enviados pelo fio conectado à porta onde o MEP está configurado

- Espera-se que CFM PDUs a serem respondidos pelo MEP cheguem pelo fio conectado à porta onde o MEP está configurado

- MEP de porta - Down MEP especial no nível zero (0) usado para detectar falhas no nível do link (em vez de serviço)

- Aplicável a roteadores e switches

DOWN MEP - Encaminhamento de quadros

Posicionamento de MP em uma porta de ponte

MAs e UP/DOWN MEPs

Aplicabilidade de UP/DOWN EPs em switches

- DOWN MEPs geralmente são usados para MAs que abrangem um único link

- UP MEPs são comumente usados para MAs com um alcance maior, por exemplo, ponta a ponta e além de um único link

Gerenciamento de falhas

Protocolos CFM

Existem três (3) protocolos definidos pelo CFM:

1. Protocolo de verificação de continuidade

- Detecção de falha

- Notificação de falha

- Recuperação de falhas

2. Protocolo de loopback

- Verificação de falhas

3. Protocolo de linktrace

- Descoberta de caminho e isolamento de erro

Protocolo de verificação de continuidade

- Usado para detecção, notificação e recuperação de falhas

- Associação por manutenção multicast "heart-beat" as mensagens são transmitidas em um intervalo periódico configurável por MEPs (3,3 ms, 10 ms, 100 ms, 1 s, 10 s, 1 min, 10 min) - unidirecional (não é necessária resposta)

- Transmite o status da porta na qual o MEP está configurado

- Catalogados por MIPs no mesmo nível de MD, encerrado por MEPs remotos no mesmo MA

Protocolo de loopback

- Usado para verificação de falhas - Ethernet Ping

- MEP pode transmitir um LBM unicast a um MEP ou MIP no mesmo MA

- MEP também pode transmitir um LBM multicast (definido por ITU-T Y.1731), onde somente MEPs no mesmo MA respondem

- O MP receptor responde e transforma o LBM em um LBR unicast enviado de volta ao MEP original

Protocolo de linktrace

- Usado para descoberta de caminho e isolamento de falha - Ethernet Traceroute

- MEP pode transmitir uma mensagem multicast (LTM) para descobrir os MPs e o caminho para um MIP ou MEP no mesmo MA

- Cada MIP ao longo do caminho e o MP de terminação retornam um LTR unicast ao MEP original

Para colocar todos os três protocolos juntos e implementá-los na rede, siga estas etapas:

1. Execute uma verificação de conectividade para detectar proativamente uma falha superficial ou grave.

2. Após uma detecção de falha, use loopback, CCM DB e DB de erro para verificá-la.

3. Após a verificação, execute traceroute para isolá-la. Vários LBMs de segmento também podem ser usados para isolar a falha.

4. Se a falha isolada aponta para um circuito virtual, as ferramentas OAM para essa tecnologia podem ser usadas mais isolamento de erro; como um exemplo para MPLS PW, VCCV e ping MPLS podem ser usados.

Casos de implementação

Gerenciamento de configuração (UP MEP)

Topologia

Para explorar a configuração, uma topologia pequena foi criada para demonstração. Os nomes usados para domínio, nome do serviço e nome EVC são mostrados aqui:

Domain: ISPdomain

Domain level: 5

Service Name: XCONN_EVC

EVC Name: EVC_CE1

PE1:

---------------------------Enabling CFM globally-------------------------------------

ethernet cfm ieee

ethernet cfm distribution enable

ethernet cfm global

ethernet cfm traceroute cache

ethernet cfm alarm notification all

ethernet cfm domain ISPdomain level 5

service XCONN_EVC evc EVC_CE1

continuity-check

---------------------------Enabling CFM MEP under EVC----------------------------

int gig4/2

service instance 2100 ethernet EVC_CE1

encapsulation dot1q 2100

xconnect 192.168.3.3 2100 encapsulation mpls

cfm mep domain ISPdomain mpid 102

monitor loss counter

PE3:

---------------------------Enabling CFM globally-------------------------------------

ethernet cfm ieee

ethernet cfm distribution enable

ethernet cfm global

ethernet cfm traceroute cache

ethernet cfm alarm notification all

ethernet cfm domain ISPdomain level 5

service XCONN_EVC evc EVC_CE1

continuity-check

---------------------------Enabling CFM MEP under EVC----------------------------

int gig4/2

service instance 2100 ethernet EVC_CE1

encapsulation dot1q 2100

xconnect 192.168.1.1 2100 encapsulation mpls

cfm mep domain ISPdomain mpid 201

monitor loss counter

Verificar

comandos show

PE1#show ethernet cfm maintenance-points local

Local MEPs:

--------------------------------------------------------------------------------

MPID Domain Name                                 Lvl   MacAddress     Type  CC

Ofld Domain Id                                   Dir   Port           Id

MA Name                                           SrvcInst       Source

EVC name

--------------------------------------------------------------------------------

102  ISPdomain                                   5     ccef.48d0.64b0 XCON  Y

No   ISPdomain                                   Up    Gi4/2          N/A

XCONN_EVC                                         2100           Static

EVC_CE1

Total Local MEPs: 1

PE1#show ethernet cfm maintenance-points remote

--------------------------------------------------------------------------------

MPID  Domain Name                                 MacAddress          IfSt  PtSt

Lvl  Domain ID                                   Ingress

RDI  MA Name                                     Type Id             SrvcInst

EVC Name                                                        Age

Local MEP Info

--------------------------------------------------------------------------------

201   ISPdomain                                   8843.e1df.00b0      Up    Up

5    ISPdomain                                   Gi4/2:(192.168.3.3, 2100)

-    XCONN_EVC                                   XCON N/A            2100

EVC_CE1                                                         5s

MPID: 102 Domain: ISPdomain MA: XCONN_EVC

Nessa saída, você pode ver o mpid remoto e o endereço MAC remoto. O status CFM mostra up/up.

Analisar verificação de continuidade

PE1#ping ethernet mpid 201 domain ISPdomain service XCONN_EVC

Type escape sequence to abort.

Sending 5 Ethernet CFM loopback messages to 8843.e1df.00b0, timeout is 5 seconds:!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/4/4 ms

PE1#traceroute ethernet mpid 201 domain ISPdomain service XCON$

Type escape sequence to abort. TTL 64. Linktrace Timeout is 5 seconds

Tracing the route to 8843.e1df.00b0 on Domain ISPdomain, Level 5,

service XCONN_EVC, evc EVC_CE1

Traceroute sent via Gi4/2:(192.168.3.3, 2100), path found via MPDB

B = Intermediary Bridge

! = Target Destination

* = Per hop Timeout

--------------------------------------------------------------------------------

MAC      Ingress        Ingr Action  Relay Action

Hops   Host             Forwarded   Egress         Egr Action   Previous Hop

--------------------------------------------------------------------------------

B 1                    ccef.48d0.64b0 Gi4/2          IngOk        RlyMPDB

Forwarded

! 2                    8843.e1df.00b0                             RlyHit:MEP

Not Forwarded                              ccef.48d0.64b0

Resultados de sniffer

Um dispositivo sniffer foi colocado em PE1, que captura todos os pacotes CFM fornecidos remotamente. Um exemplo é mostrado abaixo:

No screenshot:

- Número de sequência 2 e 13 mostra a mensagem de verificação de continuidade (CCM) geral.

- Número de sequência 4, 5, 6, 7 e 8 mostra as respostas de loopback (LBRs), que foram geradas devido a um teste de ping.

- Número de sequência 10 mostra a resposta de linetrace (LTR), que foi gerada devido a um teste de traceroute.

Gerenciamento de configuração (DOWN MEP)

No exemplo anterior, o EVC pode ser usado por CE1 que está atrás do PE1 e PE3. Você pode ativar down MEP no dispositivo CE1, mas com um nível mais alto de MD. O MD nível 7 aparece neste exemplo.

Domain: CEdomain

Domain level: 7

CE1_A

--------------------Enabling CFM globally---------------------------

ethernet cfm ieee

ethernet cfm global

ethernet cfm domain CEdomain level 7

service CUST vlan 2100 direction down (down Mep)

continuity-check

------------------Enabling CFM MEP under interface--------------------

interface GigabitEthernet1/0/1

switchport access vlan 2100

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

ethernet cfm mep domain CEdomain mpid 1002 service CUST

CE1_B

--------------------Enabling CFM globally---------------------------

ethernet cfm ieee

ethernet cfm global

ethernet cfm domain CEdomain level 7

service CUST vlan 2100 direction down

continuity-check

------------------Enabling CFM MEP under interface--------------------

interface GigabitEthernet1/0/1

switchport access vlan 2100

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

ethernet cfm mep domain CEdomain mpid 2001 service CUST

Verificar

comandos show

CE1#show ethernet cfm maintenance-points remote

--------------------------------------------------------------------------------

MPID  Domain Name                                 MacAddress          IfSt  PtSt

Lvl  Domain ID                                   Ingress

RDI  MA Name                                     Type Id             SrvcInst

EVC Name                                                        Age

Local MEP Info

--------------------------------------------------------------------------------

2001  CEdomain                                    5835.d970.9381      Up    Up

7    CEdomain                                    Gi1/0/1

-    CUST                                        Vlan 2100           N/A

N/A                                                             3s

MPID: 1002 Domain: CEdomain MA: CUST

Total Remote MEPs: 1

CE1#show ethernet cfm maintenance-points local

Local MEPs:

--------------------------------------------------------------------------------

MPID Domain Name                                 Lvl   MacAddress     Type  CC

Ofld Domain Id                                   Dir   Port           Id

MA Name                                           SrvcInst       Source

EVC name

--------------------------------------------------------------------------------

1002 CEdomain                                    7     0023.eac6.8d01 Vlan  Y

No   CEdomain                                    Down  Gi1/0/1        2100

CUST                                              N/A            Static

N/A

Analisar verificação de continuidade

CE1#ping ethernet mpid 2001 domain CEdomain service CUST

Type escape sequence to abort.

Sending 5 Ethernet CFM loopback messages to 5835.d970.9381, timeout is 5 seconds:!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Total Local MEPs: 1

Till now MIP is not configured on PE1 and PE3 hence output of show command and

traceroute command will be as per below.

CE1#tracer ethernet mpid 2001 domain CEdomain service CUST

Type escape sequence to abort. TTL 64. Linktrace Timeout is 5 seconds

Tracing the route to 5835.d970.9381 on Domain CEdomain, Level 7, vlan 2100

Traceroute sent via Gi1/0/1

B = Intermediary Bridge

! = Target Destination

* = Per hop Timeout

--------------------------------------------------------------------------------

MAC      Ingress        Ingr Action  Relay Action

Hops   Host             Forwarded   Egress         Egr Action   Previous Hop

--------------------------------------------------------------------------------

! 1                    5835.d970.9381 Gi1/0/1        IngOk        RlyHit:MEP

Not Forwarded                              0023.eac6.8d01

CE1_A pode ver CE1_B via traceroute.

Agora, configure MIP em PE1 e PE2.

PE1:

interface GigabitEthernet 4/2

service instance 2100 ethernet EVC_CE1

cfm mip level 7

PE2:

interface GigabitEthernet 4/2

service instance 2100 ethernet EVC_CE1

cfm mip level 7

Agora, verifique os resultados de traceroute do CE1.

CE1#traceroute ethernet mpid 2001 domain CEdomain service CUST

Type escape sequence to abort. TTL 64. Linktrace Timeout is 5 seconds

Tracing the route to 5835.d970.9381 on Domain CEdomain, Level 7, vlan 2100

Traceroute sent via Gi1/0/1

B = Intermediary Bridge

! = Target Destination

* = Per hop Timeout

--------------------------------------------------------------------------------

MAC      Ingress        Ingr Action  Relay Action

Hops   Host             Forwarded   Egress         Egr Action   Previous Hop

--------------------------------------------------------------------------------

B 1                    ccef.48d0.64b0 Gi4/2          IngOk        RlyMPDB

Forwarded                                  0023.eac6.8d01

B 2                    8843.e1df.00b0                             RlyMPDB

Forwarded      Gi4/2          EgrOK        ccef.48d0.64b0

! 3                    5835.d970.9381 Gi1/0/1        IngOk        RlyHit:MEP

Not Forwarded                              8843.e1df.00b0

Você pode ver a diferença na saída do traceroute. Saltos intermediários são vistos depois que MIPs em PE1 e PE2 são configurados.

Comandos debug

debug ethernet cfm diagnostic packets

debug ethernet cfm packets

Gerenciamento de desempenho

Principais indicadores de desempenho (KPIs)

- Taxa de perda de quadro - percentual (%) de quadros de serviços não entregues/número total de quadros de serviços entregues no intervalo de tempo T

- Atraso de quadro - ida e volta/atraso unidirecional para um quadro de serviço

- Variação de atraso de quadro - variação no atraso de quadro entre um par de quadros de serviços

Medição de KPIs

Atraso de quadro/variação de atraso

- Medidas unidirecionais ou bidirecionais

- Exige tráfego sintético com carimbos de hora

- Requer sincronização da hora do dia para atraso unidirecional

Perda de quadros

- Perda de quadros unidirecional

- Da origem para o destino - extremidade distante

- Do destino para a origem - extremidade próxima

- Perda de quadros de serviços (perda real) - requer troca do contador

- Aplicável somente a EVCs ponto a ponto

- Perda de quadros estatísticos - baseia-se em tráfego sintético

- Exige tráfego sintético para serviços de vários pontos

- Aplicável a EVCs ponto a ponto e de vários pontos

Solução de gerenciamento de desempenho da Cisco

- Sondas de desempenho Ethernet com base em IEEE 802.1ag e PDUs específicos do fornecedor

- Medir FD/FDV/FL unidirecionais e FD/FDV bidirecionais

- Suporte parcial a redes de vários fornecedores

- Configurado e agendado via SLA IP

- Enviado com o nome do recurso: IP SLA for Metro Ethernet

- Sondas de desempenho de Ethernet com base em Y.1731 PDUs

- Prioridade para estes mecanismos no Cisco IOS®: ETH-DM unidirecional/ETH-DM bidirecional, ETH-LM unilateral e interoperabilidade entre vários fornecedores de extensões Y.1731 propostas pela Cisco (ETH-SLM)

- Implementação assistida por software e hardware configurada e agendada via SLA IP

- Entrega em fases para as plataformas Cisco IOS e Cisco IOS-XR selecionadas

Diretrizes e restrições de uso

- Implementação do Cisco 7600

- Y.1731 PM não oferece suporte a esses cenários CFM:

- MEP na porta do switch

- MEP em VPLS L2VFI

- UP MEP na ocorrência de serviço com domínio de ponte

- DOWN MEP na ocorrência de serviço desmarcado com domínio de ponte

- DOWN MEP na (sub)interface roteada com dupla marcação

- MEP de porta

- Após um switchover de supervisor, estatísticas Y.1731 PM são desmarcadas

- Reinicialização de IPSLA necessária

- Considerações do canal da porta

- Interfaces de membro devem residir em placas de linha ES+

- Para sondas de perda (LMM), todos os membros devem residir no mesmo NPU (restrição não se aplica a sondas de atraso)

- Quando um link de membro é adicionado/excluído, a sessão é renderizada como inválida

- Y.1731 PM não compatível no canal da porta com balanceamento de carga EVC manual

- Y.1731 PM não compatível no mLACP

Prerequisites

- Configure o CFM.

- MD, MA e MEPs

- Ative a distribuição da configuração de MEP local para placas de linha ES+.

- Programe o hardware para responder a PDUs de mensagem de medição de atraso de entrada (DMM)/mensagem de medição de perda (LMM)

- Router(config)#ethernet cfm distribution enable

- (Opcional) Configure o protocolo de origem de hora (NTP ou PTPv2). Obrigatório para medição de atraso unidirecional.

- Ative a sincronização até a placa de linha.

- Router(config)#platform time-source

- (Opcional) Ative o monitoramento do contador por cos/agregação de quadro de serviço em CFM MEP. Obrigatório para sondas de perda.

- Router(config-if-srv-ecfm-mep)#monitor loss counter

Gerenciamento de configuração

Os comandos anteriores já foram ativados no gerenciamento de falhas, portanto apenas SLA IP está ativado para iniciar com o gerenciamento de desempenho.

Ip sla 10

Ethernet y1731 loss LMM domain SPdomain evc EVC_CE1 mpid 201 cos 8 source mpid 102

Frame interval 100

Aggregate interval 180

Ip sla schedule 10 start-time after 00:00:30 life forever.

Verificar

PE1#show ip sla stat 10

IPSLAs Latest Operation Statistics

IPSLA operation id: 10

Loss Statistics for Y1731 Operation 10

Type of operation: Y1731 Loss Measurement

Latest operation start time: 09:30:11.332 UTC Fri Dec 20 2013

Latest operation return code: OK

Distribution Statistics:

Interval

Start time:  09:30:11.332 UTC Fri Dec 20 2013

Elapsed time: 56 seconds

Number of measurements initiated: 120

Number of measurements completed: 120

Flag: OK

PE1#show ethernet cfm pm session active

Display of Active Session

----------------------------------------------------------------------------

EPM-ID   SLA-ID    Lvl/Type/ID/Cos/Dir Src-Mac-address Dst-Mac-address

----------------------------------------------------------------------------

0       10        5/XCON/N/A/7/Up     ccef.48d0.64b0  8843.e1df.00b0

Total number of Active Session: 1

--> Src-Mac-address: SRC MAC of MEP,check 'show ethernet cfm maintenance-points local'

--> Dst-Mac-address: MAC of dest MEP,check 'show ethernet cfm maintenance-points remote'

PE1#show ethernet cfm pm session detail 0

Session ID: 0

Sla Session ID: 10

Level: 5

Service Type: XCO

Service Id: N/A

Direction: Up

Source Mac: ccef.48d0.64b0

Destination Mac: 8843.e1df.00b0

Session Status: Active

MPID: 102

Tx active: yes

Rx active: yes

Timeout timer: stopped

Last clearing of counters: 08:54:20.079 UTC Sat Dec 20 2013

DMMs:

Transmitted: 0

DMRs:

Rcvd: 0

1DMs:

Transmitted: 0

Rcvd: 0

LMMs:

Transmitted: 3143161

LMRs

Rcvd: 515720

VSMs:   Transmitted: 0

VSRs:   Rcvd: 0

Comandos debug

debug ip sla trace <oper_id>

debug ip sla error <oper_id

Informações Relacionadas

- Monitoramento de desempenho ITU-T Y.1731 em uma rede de provedor de serviços

- Resumo de Ethernet OAM de operadora da Cisco

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems