Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Conventions

Razões pelas quais os LECs aparecem como não operacionais

Link desativado

Configuração local alterada

Falha ao configurar VC de configuração

VC de configuração sendo liberado

Recebendo resposta negativa à configuração

Controle de lançamento direto de VC

Recebendo resposta de união negativa

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento explica os campos de saída show lane client que são úteis para determinar por que um LAN Emulation Client (LEC) não aparecerá no estado operacional. Veja esta saída:

Gambrinus#show lane client

LE Client ATM2/0/0  ELAN name: default  Admin: up  State: operational

Client ID: 2                 LEC up for 15 minutes 39 seconds

ELAN ID: 1

Join Attempt: 691

Last Fail Reason: Control Direct VC being released

HW Address: 0060.4750.8402   Type: ethernet             Max Frame Size: 1516

ATM Address: 47.009181000000006047508401.006047508402.00

VCD  rxFrames  txFrames  Type       ATM Address

0         0         0  configure  47.009181000000006047508401.006047508405.00

256         1        10  direct     47.009181000000006047508401.000000000002.01

257       476         0  distribute 47.009181000000006047508401.000000000002.01

258         0        56  send       47.009181000000006047508401.000000000003.01

259         2         0  forward    47.009181000000006047508401.000000000003.01

263         1        18  data       47.009181000000006047508401.006047508402.00

O campo Admin indica se a interface ou subinterface está administrativamente desligada. O estado é definido de acordo com a especificação LANE. Se o campo Admin estiver inoperante, a primeira ação será ativar a interface. No caso da saída acima e em todo este documento, o campo Admin está ativo.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Razões pelas quais os LECs aparecem como não operacionais

Se o LEC não estiver operacional, a única coisa a considerar é o último motivo de falha. Embora haja aproximadamente 30 possíveis razões de falha, quase todos os problemas mostram um destes últimos motivos de falha:

- Link desativado

- Configuração local alterada

- Falha ao configurar VC de configuração

- VC de configuração sendo liberado

- Recebendo resposta negativa à configuração

- Controle de lançamento direto de VC

- Recebendo resposta de união negativa

Link desativado

O problema está na camada física - verifique a qualidade do cabo. A interface provavelmente está no estado "Down, Down". Você pode verificar isso com o comando show interface atm. Verifique também a qualidade da placa. Uma boa maneira de fazer isso é fazer um loop de volta da interface fisicamente e verificar se a interface fica "Ativo, Ativo". Consulte Entendendo os Modos de Loopback em Cisco Routers para obter mais detalhes.

Configuração local alterada

O sistema detectou que a configuração foi alterada. Nesse caso, você deve reiniciar o cliente. Desligue (ou não desligue) a subinterface para forçar o procedimento de união LEC. Assim que você fizer isso, o LEC se juntará à LAN emulada (ELAN) ou haverá um motivo de falha diferente.

Falha ao configurar VC de configuração

Não é possível estabelecer a configuração Virtual Channel Connection (VCC) diretamente para o LAN Emulation Configuration Server (LECS). A ILMI (Intercalar Local Management Interface, Interface de gerenciamento local temporária) geralmente causa isso. Esse protocolo e seu VC associado devem ser ativados, pelo menos para obter o prefixo ATM. Se o ILMI não funcionar, você não tem conhecimento do prefixo e não pode estabelecer nenhum Circuito Virtual Comutado (SVCs). Isso pode ser verificado com o comando show lane default. A primeira saída mostra uma conexão ILMI funcionando corretamente:

Gambrinus#show lane default

interface ATM2/0:

LANE Client:        47.00918100000001604799FD01.0050A219F038.**

LANE Server:        47.00918100000001604799FD01.0050A219F039.**

LANE Bus:           47.00918100000001604799FD01.0050A219F03A.**

LANE Config Server: 47.00918100000001604799FD01.0050A219F03B.00

Observação: ** é o byte do número da sub-interface em hexadecimal.

Se ILMI não estiver funcionando corretamente, "pontos" aparecerão no início de cada endereço. Em seguida, a saída é semelhante a esta:

Gambrinus#show lane default

interface ATM1/0:

LANE Client:        ...00000C409820.**

LANE Server:        ...00000C409821.**

LANE Bus:           ...00000C409822.**

LANE Config Server: ...00000C409823.00

Observação: ** é o byte do número da sub-interface em hexadecimal.

Se a saída não estiver OK, verifique se a Conexão Virtual Permanente (PVC - Permanent Virtual Connection) ILMI está bem definida. Consulte a Configuração dos PVCs de Sinalização e ILMI. Depois de concluir, você pode verificar o resultado com o comando show atm ilmi-status e ver o resultado em show lane default. Se o PVC ILMI tiver sido definido, ative debug atm ilmi para ver qual dispositivo (o dispositivo final ou o switch) está com defeito.

VC de configuração sendo liberado

O endereço do LECS (LAN Emulation Configuration Server) está incorreto ou inacessível? Verifique a saída do show lane client para determinar se o endereço LECS enviado para o conhecido endereço ATM pode ser visto.

Se o LEC não pôde entrar em contato com o LECS, a saída será semelhante a esta:

Gambrinus#show lane client

LE Client ATM2/0/0  ELAN name: default  Admin: up  State: initialState

Client ID: unassigned        Next join attempt in 1 seconds

Join Attempt: 14

Last Fail Reason: Config VC being released

HW Address: 0000.0c40.9820   Type: ethernet             Max Frame Size: 1516

ATM Address: 47.00918100000001604799FD01.00000C409820.09

VCD  rxFrames  txFrames  Type       ATM Address

0         0         0  configure  47.007900000000000000000000.00A03E000001.00

0         0         0  direct     00.000000000000000000000000.000000000000.00

0         0         0  distribute 00.000000000000000000000000.000000000000.00

0         0         0  send       00.000000000000000000000000.000000000000.00

0         0         0  forward    00.000000000000000000000000.000000000000.00

- Se o switch ATM remoto não for um dispositivo Cisco, lembre-se de que alguns fornecedores não suportam anúncios de endereços LECS através de ILMI. Nesse caso, você pode usar o endereço bem conhecido no LECS.

- Se o endereço LECS for aprendido através de ILMI, verifique se os comandos atm lecs-address-default estão configurados corretamente nos switches ATM aos quais os LECs estão conectados. Tente codificar o endereço LECS neste LEC específico. Para obter um exemplo de configuração, consulte Configuração de Exemplo de Emulação de LAN.

- Se você codificou o endereço ATM LECS em sua configuração ou se tiver um endereço ATM LECS válido que seja diferente do endereço conhecido na saída show lane client, vá para o dispositivo que hospeda o LECS. Use o comando show lane server para comparar o endereço LECS com o que você vê no cliente e verificar se o servidor está ligado.

Recebendo resposta negativa à configuração

O LECS recusa a ligação ao ELAN. Isso geralmente ocorre devido a um erro de configuração. O tipo ou nome da ELAN difere do que foi configurado no banco de dados.

- Verifique sua configuração para o tipo (Ethernet/Token Ring) e o nome da ELAN na qual deseja participar. Conecte-se ao dispositivo que hospeda o LECS e verifique se o nome e o tipo do ELAN são idênticos. Lembre-se de que os nomes diferenciam maiúsculas e minúsculas.

- Se o seu ELAN for restrito, verifique duas vezes se o endereço ATM do cliente é especificado no banco de dados LANE configurado no LECS.

- Verifique se o Servidor de Emulação de LAN (LES) pode se conectar ao LECS. No dispositivo que hospeda o LES, use o comando show lane server e verifique se o LECS está conectado. Para se conectar ao LECS, o LES precisa das mesmas informações que um cliente simples precisaria.

Controle de lançamento direto de VC

Se você não conseguir se conectar ao LES, o LES estará inacessível ou configurado incorretamente.

A saída do show lane client geralmente se parece com:

Gambrinus#show lane client

LE Client ATM2/0/0  ELAN name: default  Admin: up  State: initialState

Client ID: unassigned        Next join attempt in 7 seconds

Join Attempt: 25

Last Fail Reason: Control Direct VC being released

HW Address: 0000.0c40.9820   Type: ethernet             Max Frame Size: 1516

ATM Address: 47.00918100000001604799FD01.00000C409820.09

VCD  rxFrames  txFrames  Type       ATM Address

0         0         0  configure  47.00918100000001604799FD01.00604799FD05.00

0         0         0  direct     47.00918100000001604799FD01.00604799FD03.09

0         0         0  distribute 00.000000000000000000000000.000000000000.00

0         0         0  send       00.000000000000000000000000.000000000000.00

0         0         0  forward    00.000000000000000000000000.000000000000.00

Se você codificou o endereço LES na configuração, verifique se o endereço na máquina que hospeda o LES é idêntico ao que você configurou.

Recebendo resposta de união negativa

O LES recusa a conexão.

- Se o ELAN ao qual você deseja se conectar for restrito e se você se conectar diretamente ao LES (ignore o LECS), pode haver um problema de segurança. Se você configurou restrições, verifique a configuração do banco de dados LANE no LECS para garantir que ele inclua o endereço ATM do cliente que tenta se conectar.

- Se você configurou um LEC e um LES na mesma subinterface e também especificou o endereço ATM para o LES com o comando lane server-atm-address, há a possibilidade de que o LEC tente entrar em contato com um LES de backup (que, em seguida, recusa a conexão). O motivo é que o LEC também usa o comando lane server-atm-address para decidir qual LES deve ser contatado. Em seguida, ele entrará em contato incondicional com o LES local que pode ser o backup no momento. A maneira fácil de corrigir isso é configurar o LES em uma subinterface diferente.

Informações Relacionadas

- Configuração de exemplo de simulação de LAN

- Recomendações de projeto LANE

- LANE ATM

- Páginas de Suporte da Tecnologia ATM

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems