Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Plataformas suportadas

Conventions

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

comandos show

Problema conhecido

Informações Relacionadas

Introduction

O recurso Qualidade de Serviço (QoS - Quality of Service) de Emulação de LAN (LANE - LAN Emulation) oferece a capacidade de diferenciar várias classes de tráfego ao criar VCCs (Virtual Channel Connections) de dados diretos com os parâmetros de QoS desejados. Quando recebe tráfego priorizado, o LAN Emulation Client (LEC) encaminha esse tráfego em uma VCC com parâmetros de QoS correspondentes.

Atualmente, a QoS LANE suporta a criação de VCCs de taxa de bits mais (UBR+) não especificadas. Um VCC UBR+ é um VCC UBR para o qual o switch garante a taxa de célula mínima (MCR). Se o switch não puder garantir a taxa que você especificou para o VCC UBR+, o LEC reverterá para UBR sem garantia de MCR.

Você pode habilitar ou desabilitar o recurso de QoS LANE por LEC usando a opção qos no comando lane client. A mesma LAN emulada (ELAN) pode conter LECs compatíveis com QoS e não compatíveis com QoS.

Nas plataformas do roteador, o valor de Classe de Serviço (CoS - Class of Service) classifica o pacote roteado antes de entregá-lo à LANE. O LEC determina o VCC com base no CoS do pacote. A configuração do usuário determina o mapeamento de CoS para VCC. O tráfego não IP e os fluxos de tráfego de ponte são sempre enviados através da VCC UBR+.

Nos módulos ATM da família Catalyst 5000, o LEC cria uma VCC UBR+ ou uma VCC UBR, mas não ambas. Para criar uma VCC UBR+, a LEC especifica os parâmetros de QoS para o endereço ATM da LEC remota.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este recurso foi apresentado no Cisco IOS® Software Release 12.1(2)E.

Consulte a seção Restrições da Qualidade de Serviço sobre Emulação de LAN para ver detalhes das restrições para esta tecnologia.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Plataformas suportadas

A QoS sobre LANE é suportada nestas plataformas:

- Cisco 4500 Series Routers

- Cisco 7200 Series Routers

- Cisco 7500 Series Routers

- Portadora óptica PHY dupla 12 (OC-12) ATM LANE e módulos multiprotocolo sobre ATM (MPOA) da família Catalyst 5000

- Placas de linha ATM da família Catalyst 6000

Observação: esses módulos exigem o software Cisco IOS versão 12.1(4)E para suportar esse recurso.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Os roteadores 1 e 2 são roteadores Cisco 7200 que executam o Cisco IOS Software Release 12.1(5)E. O roteador 2 atua como um LECS (LAN Emulation Configuration Server, servidor de configuração de emulação de LAN), LES (LAN Emulation Server, servidor de emulação de LAN) e um BUS (servidor de transmissão e servidor desconhecido). Cada roteador é configurado com um LEC.

Procida é um Catalyst 8540 Multiservice Switch Router (MSR) executando o Cisco IOS Software Release 12.0(10)W5(18c).

Para ver uma configuração de exemplo de LANE, consulte Configuração da Emulação de LAN ATM. Para ver as recomendações do projeto LANE, consulte as recomendações de projeto LANE.

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- Roteador 1

- Roteador 2

Roteador 1

lane qos database test

atm-address 47.009181000000009021561401.0050A219F070.02 ubr+ pcr 140000 mcr 100000

ubr+ cos 0-7

!

interface ATM2/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

pvc 0/5 qsaal

!

pvc 0/16 ilmi

!

!

interface ATM2/0.2 multipoint

ip address 20.0.0.2 255.255.255.0

lane client qos test

lane client ethernet lane-qos

Roteador 2

lane database lane-qos

name lane-qos server-atm-address 47.009181000000009021561401.0050A219F071.01

!

lane qos database test

atm-address 47.009181000000009021561401.0030199AB838.02 ubr+ pcr 140000 mcr 100000

ubr+ cos 0-7

!

interface ATM4/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

pvc 0/16 ilmi

!

pvc 0/5 qsaal

!

lane config auto-config-atm-address

lane config database lane-qos

!

interface ATM4/0.1 multipoint

lane server-bus ethernet lane-qos

!

interface ATM4/0.2 multipoint

ip address 20.0.0.1 255.255.255.0

lane client qos test

lane client ethernet lane-qos

Para configurar a QoS sobre LANE, você precisa definir um banco de dados de QoS—emitindo o comando lane qos database name—e aplicá-lo a um cliente emitindo o comando lane client qos name. Consulte Configuração da Emulação de LAN ATM para obter instruções sobre como configurar a LANE.

comandos show

Esta seção fornece informações que você pode usar para confirmar se sua configuração está funcionando corretamente.

Utilize os seguintes comandos para testar se sua rede está operando de forma correta:

- show lane client

- dispositivo ping

- show atm vc

- show atm interface resource atm

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

O endereço do ponto de acesso do serviço de rede (NSAP) configurado no banco de dados de QoS LANE é o mesmo do LEC que é o destino do UBR+ data direct. No Roteador 1, você pode encontrar o endereço NSAP configurado no banco de dados de QoS LANE do Roteador 2 emitindo o comando show lane client.

Router1# show lane client

LE Client ATM2/0.2  ELAN name: lane-qos  Admin: up  State: operational

Client ID: 2   LEC up for 44 seconds

ELAN ID: 0

Join Attempt: 48

Known LE Servers: 1

Last Fail Reason: Fail to set up config VC

QoS database: test

HW Address: 0030.199a.b838  Type: ethernet  Max Frame Size: 1516

ATM Address: 47.009181000000009021561401.0030199AB838.02

No banco de dados de QoS LANE, você precisa definir (usando o campo CoS) qual tipo de tráfego usará um VC UBR+ e, em seguida, configurar os parâmetros UBR+. Isso determina qual taxa de células de pico (PCR) e taxa de células mínima (MCR) são usadas.

Neste exemplo, todos os tipos de tráfego e CoS usam UBR+. Todo o tráfego associado aos LECs no Roteador 1 e no Roteador 2 usa VCs UBR+. Os parâmetros para esses VCs são MCR 100 Mbps e PCR 140 Mbps.

Router1# ping 20.0.0.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 20.0.0.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

Router1# show lane client

LE Client ATM2/0.2  ELAN name: lane-qos  Admin: up  State: operational

Client ID: 2                 LEC up for 44 seconds

ELAN ID: 0

Join Attempt: 48

Known LE Servers: 1

Last Fail Reason: Fail to set up config VC

QoS database: test

HW Address: 0030.199a.b838   Type: ethernet             Max Frame Size: 1516

ATM Address: 47.009181000000009021561401.0030199AB838.02

VCD  rxFrames  txFrames  Type       ATM Address

0         0         0  configure  47.009181000000009021561401.0050A219F073.00

212         1         6  direct     47.009181000000009021561401.0050A219F071.01

213         8         0  distribute 47.009181000000009021561401.0050A219F071.01

214         0        11  send       47.009181000000009021561401.0050A219F072.01

215        20         0  forward    47.009181000000009021561401.0050A219F072.01

218+        0         1  data       47.009181000000009021561401.0050A219F070.02

Router1# show atm vc 218

ATM2/0.2: VCD: 218, VPI: 0, VCI: 43

UBR+, PeakRate: 140000, Minimum Guaranteed Rate: 0

LANE-DATA, etype:0x6, Flags: 0x48, VCmode: 0x0

OAM frequency: 0 second(s)

InARP DISABLED

Transmit priority 4

InPkts: 0, OutPkts: 1, InBytes: 0, OutBytes: 62

InPRoc: 0, OutPRoc: 1, Broadcasts: 0

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 0

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0

OAM cells received: 0

OAM cells sent: 0

Status: UP

TTL: 4

interface =  ATM2/0.2, call locally initiated, call reference = 154

vcnum = 218, vpi = 0, vci = 43, state = Active(U10)

, point-to-point call

Retry count: Current = 0

timer currently inactive, timer value = 00:00:00

Remote Atm Nsap address: 47.009181000000009021561401.0050A219F070.02

, VC owner: ATM_OWNER_LANE

Se você observar o switch (Procida), verá que os recursos foram reservados para esse VC específico.

Procida# show atm interface resource atm 1/1/0

Resource Management configuration:

Service Classes:

Service Category map: c2 cbr, c2 vbr-rt, c3 vbr-nrt, c4 abr,

Scheduling: RS c1 WRR c2, WRR c3, WRR c4, WRR c5

WRR Weight: 15 c2, 2 c3, 2 c4, 2 c5

CAC Configuration to account for Framing Overhead : Disabled

Pacing: disabled   0 Kbps rate configured, 0 Kbps rate installed

overbooking :  disabled

Service Categories supported: cbr,vbr-rt,vbr-nrt,abr,ubr

Link Distance: 0 kilometers

Controlled Link sharing:

Max aggregate guaranteed services: none RX,  none TX

Max bandwidth: none cbr RX, none cbr TX, none vbr RX, none vbr TX,

none abr RX, none abr TX, none ubr RX, none ubr TX

Min bandwidth: none cbr RX, none cbr TX, none vbr RX, none vbr TX,

none abr RX, none abr TX, none ubr RX, none ubr TX

Best effort connection limit: disabled  0 max connections

Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times):

Peak-cell-rate RX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

Peak-cell-rate TX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

Sustained-cell-rate: none vbr RX, none vbr TX

Minimum-cell-rate RX: none abr, none ubr

Minimum-cell-rate TX: none abr, none ubr

CDVT RX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

CDVT TX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

MBS: none vbr RX, none vbr TX

Resource Management state:

Available bit rates (in Kbps):

47743 cbr RX, 47743 cbr TX, 47743 vbr RX, 47743 vbr TX,

47743 abr RX, 47743 abr TX, 47743 ubr RX, 47743 ubr TX

Allocated bit rates:

0 cbr RX, 0 cbr TX, 0 vbr RX, 0 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 100000 ubr RX, 100000 ubr TX

Best effort connections: 7 pvcs,  5 svcs

Você pode ver aqui o MCR alocado para esse VC.

Problema conhecido

Se você observar a saída na seção anterior, poderá ver que os recursos alocados no switch ATM e a saída VC no Roteador 1 não correspondem aos parâmetros configurados. Esse é um problema conhecido: antes do Cisco IOS Software Release 12.1(5)E, a largura de banda reservada e a largura de banda exibida eram taxas de pacotes e não eram taxas de célula. Desde o Cisco IOS Software Release 12.1(5)E, esses valores são expressos em taxas de célula.

Se você aplicar o exemplo atual ao Cisco IOS Software Release 12.1(3a)E, por exemplo, esta é a saída gerada por esses comandos show:

Router1# show atm vc 218

ATM2/0.2: VCD: 218, VPI: 0, VCI: 43

UBR+, PeakRate: 154584, Minimum Guaranteed Rate: 0

LANE-DATA, etype:0x6, Flags: 0x48, VCmode: 0x0

OAM frequency: 0 second(s)

InARP DISABLED

Transmit priority 4

InPkts: 0, OutPkts: 1, InBytes: 0, OutBytes: 62

InPRoc: 0, OutPRoc: 1, Broadcasts: 0

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 0

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0

OAM cells received: 0

OAM cells sent: 0

Status: UP

TTL: 4

interface =  ATM2/0.2, call locally initiated, call reference = 154

vcnum = 218, vpi = 0, vci = 43, state = Active(U10)

, point-to-point call

Retry count: Current = 0

timer currently inactive, timer value = 00:00:00

Remote Atm Nsap address: 47.009181000000009021561401.0050A219F070.02

, VC owner: ATM_OWNER_LANE

Procida# show atm interface resource atm 1/1/0

Resource Management configuration:

Service Classes:

Service Category map: c2 cbr, c2 vbr-rt, c3 vbr-nrt, c4 abr,

Scheduling: RS c1 WRR c2, WRR c3, WRR c4, WRR c5

WRR Weight: 15 c2, 2 c3, 2 c4, 2 c5

CAC Configuration to account for Framing Overhead : Disabled

Pacing: disabled   0 Kbps rate configured, 0 Kbps rate installed

overbooking :  disabled

Service Categories supported: cbr,vbr-rt,vbr-nrt,abr,ubr

Link Distance: 0 kilometers

Controlled Link sharing:

Max aggregate guaranteed services: none RX,  none TX

Max bandwidth: none cbr RX, none cbr TX, none vbr RX, none vbr TX,

none abr RX, none abr TX, none ubr RX, none ubr TX

Min bandwidth: none cbr RX, none cbr TX, none vbr RX, none vbr TX,

none abr RX, none abr TX, none ubr RX, none ubr TX

Best effort connection limit: disabled  0 max connections

Max traffic parameters by service (rate in Kbps, tolerance in cell-times):

Peak-cell-rate RX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

Peak-cell-rate TX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

Sustained-cell-rate: none vbr RX, none vbr TX

Minimum-cell-rate RX: none abr, none ubr

Minimum-cell-rate TX: none abr, none ubr

CDVT RX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

CDVT TX: none cbr, none vbr, none abr, none ubr

MBS: none vbr RX, none vbr TX

Resource Management state:

Available bit rates (in Kbps):

37326 cbr RX, 37326 cbr TX, 37326 vbr RX, 37326 vbr TX,

37326 abr RX, 37326 abr TX, 37326 ubr RX, 37326 ubr TX

Allocated bit rates:

0 cbr RX, 0 cbr TX, 0 vbr RX, 0 vbr TX,

0 abr RX, 0 abr TX, 110416 ubr RX, 110416 ubr TX

Best effort connections: 7 pvcs,  5 svcs

Você pode ver isso:

- O PCR mostrado no Roteador 1 é 154584 em vez de 140000.

- O MCR alocado no switch ATM é 110416 em vez de 100000, conforme a configuração.

Essas diferenças se devem ao fato de que, antes do Cisco IOS Software Release 12.1(5)E, os parâmetros de VC configurados no banco de dados de QoS não eram taxas de célula, mas eram taxas de pacotes. Assim, as taxas alocadas mostradas são na verdade as taxas configuradas multiplicadas por 53 ou 48.

Informações Relacionadas

- Configuração de exemplo de simulação de LAN

- Recomendações de projeto LANE

- Troubleshooting de Ambientes de Comutação de Emulação de LAN

- Páginas de suporte LANE (LAN Emulation)

- Páginas de suporte ATM (Asynchronous Transfer Mode)

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems