Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Conventions

AIP

PA-A1

Processadores de rede 4x00

Informações Relacionadas

Introduction

A Classe de serviço (CoS) de IP para ATM se refere a um conjunto de recursos que são ativados em uma base para circuito virtual (VC). Dada essa definição, IP para CoS ATM não tem suporte nos processadores de rede ATM 4500 e PA-A1 ou no Processador AIP. Esse hardware ATM não suporta enfileiramento per-VC como o PA-A3 e a maioria dos módulos de rede (além do ATM-25) o define.

Este documento esclarece o suporte de Qualidade de Serviço (QoS - Quality of Service) nos processadores de rede ATM AIP, PA-A1 e 4x00.

Observação: o enfileiramento de prioridade tradicional do Cisco IOS® e o enfileiramento personalizado não podem ser usados como uma solução alternativa para o PA-A1 e o AIP. Além de algum suporte para enfileiramento personalizado nos processadores de rede 4x00, nenhuma interface ATM de qualquer roteador baseado no Cisco IOS já suportou prioridade ou enfileiramento personalizado.

Observação: o módulo de rede ATM-25 para Cisco 2600 e 3600 Series Routers não suporta IP para ATM CoS. Você pode configurar PVCs de taxa de bits variável (VBR - Variable Bit Rate) moldadas para QoS na camada ATM.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

AIP

O AIP é compatível com oito filas VC. Para configurar mais VCs, dois ou mais VCs compartilham a mesma fila. Não há mecanismos de QoS disponíveis para o AIP. A Cisco recomenda que você migre para um hardware ATM mais novo, como o PA-A3, a fim de obter vantagens com o conjunto atual de recursos de QoS do Cisco IOS.

Observação:  Observação: A Cisco não suporta mais QoS em processadores de interface não VIP em 7500 Series Routers. Ao contrário, o QoS baseado em VIP, que é executado como um serviço distribuído no VIP (Processador de interface versátil), é suportado e oferece desempenho e latência superiores. O comando service policy foi removido da interface de linha de comando (CLI) para processadores de interface não VIP. Esse problema está documentado em Cisco Bug ID CSCds53215.

PA-A1

Os mecanismos de enfileiramento IP para ATM CoS começam a entrar em vigor somente quando o VC está congestionado. Como o PA-A1 suporta somente VCs UBR na taxa de linha de 155 Mbps, a contrapressão do driver da interface ATM para enfileirar os pacotes excedentes nas filas do IOS da camada 3 se aplica somente quando a interface está congestionada. Quando o driver ATM sinaliza que as filas de interface estão congestionadas, o processador do sistema retarda a taxa na qual ele envia pacotes ao driver. O efeito no caso do PA-A1 é um throughput reduzido. Assim, embora o PA-Ai seja suportado pelo enfileiramento com base no VIP em plataformas da série 7500, isto não é o recomendado pela Cisco. Observe que uma política de serviço que configura o enfileiramento baseado em VIP é suportada na interface principal somente no Cisco IOS Software Release 12.2. Não há suporte para ela em uma subinterface ou em um PVC devido à arquitetura do PA-A1.

O PA-A1 pode alcançar uma condição de congestionamento enquanto é executado abaixo da taxa de linha. O congestionamento pode ocorrer enquanto o PA-A1 é executado abaixo da taxa de linha. Cada interface de roteador mantém um anel de transmissão FIFO, que é uma estrutura especial usada para controlar quais buffers são usados para receber e transmitir pacotes para o meio físico. Consulte Entendendo e ajustando o valor tx-ring-limit. A definição de congestionamento do mecanismo de enfileiramento IP para ATM CoS é para encher o anel de transmissão. Assim, quando o anel de transmissão é preenchido, o driver da interface exerce o sinal de contrapressão necessário para que os recursos de QoS tenham efeito e atuem nos pacotes enfileirados. Em outras palavras, o PA-A1 suporta a pressão de retorno por interface e pode ser visto pelo sistema de enfileiramento da camada 3 como um único pipe de gordura, assim como um pacote sobre SONET (POS) ou uma interface HSSI.

Além disso, o PA-A1 suporta outros mecanismos QoS em uma interface principal. Esses mecanismos incluem marcação baseada em classe e detecção aleatória antecipada ponderada por interface (WRED - Weighted Random Early Detection). O PA-A1 também suporta Multiprotocol Label Switching (MPLS) CoS. Consulte Classe de Serviço (CoS - Class of Service) MPLS.

Observação: quando usado em um Cisco 7500 Series Router, um PA-A1 oferece suporte a Enfileiramento Justo Baseado em VIP (DWFQ - VIP-Based Fair Queueing), mas o CLI aceita o comando fair-queue na interface e parece habilitar o WFQ Baseado em RSP, mesmo que o WFQ Baseado em RSP não seja suportado por este adaptador de porta. Como solução alternativa, ative o Cisco Express Forwarding (DCEF) distribuído com o comando ip cef distribute e ative a fair-queue na interface para ativar o DWFQ. Isso está documentado na ID de bug Cisco CSCdu71489.

Processadores de rede 4x00

Os processadores de rede ATM para roteadores 4x00 Series suportam quatro filas baseadas em taxa e oferecem algum isolamento de enfileiramento VC. O isolamento refere-se aos esforços do microcódigo para garantir alocação justa de buffers de pacotes por VC quando os buffers são preenchidos. O objetivo é limitar o efeito de um VC congestionado em um VC não congestionado, uma vez que a capacidade de alcançar uma determinada taxa de transmissão depende da capacidade de enfileirar um número suficiente de pacotes que corresponda à taxa de transmissão de bits por segundo. Anteriormente, o enfileiramento de prioridade tradicional (conforme configurado com o comando priority-list), o enfileiramento personalizado (conforme configurado com o comando queue-list) e o WFQ eram configuráveis em processadores de rede ATM, mas funcionalmente não suportavam configurações com mais de um VC em uma interface.

Informações Relacionadas

- Acrônimos ATM

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems