Contents

Introduction

Antes de Começar

Conventions

Prerequisites

Componentes Utilizados

Configuration Steps

CSS 11000

Catalyst 6000

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve o procedimento apropriado para conectar o CSS (Content Services Switch, Switch de serviços de conteúdo) a um switch da série Catalyst 6000 com uma interface Gigabit Ethernet (GE).

Antes de Começar

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Prerequisites

Os leitores deste documento devem estar cientes da seguinte informação:

- Fundamentos básicos da configuração do CSS básico.

- Fundamentos básicos da configuração do switch Catalyst.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas versões de software e hardware abaixo.

- Software CSS versão 5.0 build 33

- Todas as revisões de hardware CSS.

- Switch Catalyst executando o Cisco IOS System Software.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Configuration Steps

A seção a seguir fornece as etapas para configurar o CSS e o switch Catalyst.

CSS 11000

À luz da carga normal, defina a interface CSS como 1Gbits-FD-no-pause. Se isso for feito, certifique-se de definir a interface do Catalyst para desabilitar a negociação de porta e desabilitar o controle de fluxo de envio e recebimento no Catalyst (consulte as etapas de configuração do Catalyst abaixo).

CSS11800(config)# interface 2/1

CSS11800(config-if[ 2/1])# phy 1Gbits-FD-no-pause

Se for esperado que a utilização seja intensa, você deve considerar a configuração do CSS como 1Gbits-FD-sym-asym. Se isso for feito, certifique-se de ativar o controle de fluxo de envio e recebimento no Catalyst (consulte as etapas de configuração do Catalyst abaixo).

CSS11800(config)# interface 2/1

CSS11800(config-if[ 2/1])# phy 1Gbits-FD-sym-asym

Catalyst 6000

Se você configurou 1Gbits-FD-no-pause acima, defina o Catalyst para desabilitar a negociação de porta e desabilitar o controle de fluxo de envio e recebimento.

cat(config)#int GigabitEthernet 1/1

cat(config-if)#speed 1000

cat(config-if)#flowcontrol send off

cat(config-if)#flowcontrol receive off

Se você configurou 1Gbits-FD-sym-asym acima, defina o Catalyst para ativar o controle de fluxo de envio e recebimento.

cat(config)#int GigabitEthernet 1/1

cat(config-if)#speed 1000

cat(config-if)#flowcontrol send on

cat(config-if)#flowcontrol receive on

Informações Relacionadas

- Suporte de hardware dos switches de serviços de conteúdo CSS 11000 Series

- Suporte de hardware dos switches de serviços de conteúdo CSS 11500 Series

- Download do software CSS 11000

- Download do software CSS 11500

- Suporte Técnico - Cisco Systems