Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Installatie

CIMC-configuratie en KVM-start

CMX-installatie

CMX-begininstelling

Installatie van CMX-knooppunten

Inleiding

Dit document zal de netwerkbeheerders begeleiden door de installatie van Cisco CMX 10.5-afbeelding op Cisco 3375 MSE-apparaat. Dit proces bevat ook de instructies voor het instellen van Cisco Integrated Management Controller (CIMC) die vereist is voor de installatie.

Het is niet mogelijk om van CMX 10.2, 10.3 of 10.4 naar 10.5 te moderniseren. Een nieuwe installatie is vereist. Als u probeert de upgrade rechtstreeks uit te voeren, verschijnt de volgende foutmelding:

"MD5 heeft niet gezocht, het ziet er naar uit dat het cmx-bestand beschadigd is. Download het vers en probeer het opnieuw."

Een upgrade van 10.5 versie naar een nieuwere versie (bijvoorbeeld van 10.5.0-206 naar 10.5.1-26) kan in de CMX-webinterface worden uitgevoerd onder System-1>Instellingen-upgrade

Om te voorkomen dat de CSCvn64747 bij het installeren van de 10.5.1-26 wordt aanbevolen om eerst de 10.5.0 te installeren en vervolgens te upgraden naar 10.5.1-26

Voorwaarden

Vereisten

Cisco 3375 SE-apparaat

Cisco CMX 10.5 ISO-bestand (gedownload van https://software.cisco.com)

Gebruikte componenten

Onderdelen die in deze handleiding worden gebruikt:

- Cisco 3375 met CIMC versie 4.0(1a)

- Cisco Connected Mobile Experiences versie 10.5.1-27

- MacBook die MacOS Mojave en Google Chrome in gebruik neemt als webbrowser

Installatie

CIMC-configuratie en KVM-start

Stap 1 Sluit de monitor aan op de VGA-poort en het toetsenbord aan op de USB-poort aan de achterzijde van het apparaat. Schakel de machine in. Druk F8 tijdens het laarsscherm om CIMC-configuratieprogramma in te voeren:

Afbeelding 1. Opstartscherm

Stap 2 Configureer de CIMC-parameters, druk op F10 45 seconden opslaan en wachten tot de wijzigingen zijn aangebracht. Druk F5 U kunt de instellingen nu verfrissen en controleren. Klik ESC om te vertrekken.

Afbeelding 2. Cisco IMC-configuratieprogramma

Om toegang tot CIMC van uw netwerk te krijgen, sluit MSE 3375 aan op de schakelaar via beheerpoort aan de achterkant van het apparaat:

Afbeelding 3. Management poort

Stap 3 Ga in de browser Chrome naar <cimc_ip_address>. Wanneer u voor het eerst inlogt, wordt de standaardgebruikersnaam handig. Het standaardwachtwoord is het wachtwoord.Als u CIMC versie 4.0(1a) gebruikt, dan ziet het inlogscherm er als volgt uit:

Afbeelding 4. inlogscherm van CIMC

Stap 4 Na het inloggen drukt u op Start KVM Console in de rechterbovenhoek. CIMC v4 ondersteunt zowel HTML- als Java-gebaseerde KVM. Java versie 1.6.0_14 of hoger is vereist om een op Java gebaseerde KVM te kunnen uitvoeren. Deze tutorial zal een HTML gebruiken.

Afbeelding 5. KVM-console starten

Als pop-ups in uw browser geblokkeerd zijn, zorg dan dat u op een link drukt om te worden doorgestuurd:

Afbeelding 6. De pop-up wordt geblokkeerd

Stap 5 Zodra de KVM is gestart, drukt u op virtuele media en activeert u virtuele apparaten. Nadat virtuele apparaten zijn geactiveerd, wordt het uitrolmenu uitgebreid en worden er extra opties weergegeven. Druk op MAP CD/DVD om het CMX 10.5 ISO-bestand in kaart te brengen:

Afbeelding 7. Virtuele apparaten activeren

Afbeelding 8. Kaart CD/DVD

Stap 6 Navigeer naar en selecteer de gedownload CMX-afbeelding en druk op Map Drive. Als deze knop wordt ingedrukt, wordt het menu Virtuele media weer uitgebreid om aan te tonen welke afbeelding in kaart is gebracht:

Afbeelding 9. Toewijzing van het station

Afbeelding 10. Afbeelding CMX-afbeelding in kaart gebracht

Stap 7 Nadat u hebt gecontroleerd of het beeld correct is aangesloten, gaat u naar het tabblad Aan/uit en selecteert u het Reset System (warme start) om het apparaat opnieuw in te stellen. Druk tijdens het opstarten op F7 om de installatie van de in kaart gebrachte afbeelding te starten:

Afbeelding 11. Het apparaat opnieuw starten

Afbeelding 12. Selectieknop CIMC-computer

CMX-installatie

Stap 1 Selecteren CMX installeren met de huidige console om door te gaan met de installatie. Zodra geselecteerd, zullen de installatiescripts beginnen met laden:

Afbeelding 13. Doorgaan met installatie in de huidige KVM

Afbeelding 14. CentOS-installatiescript

Stap 2 Eenmaal de installateur zij zal om bevestiging vragen . Type in ja en druk vervolgens op opgevenGa verder met de installatie. "Ja" kan in de linkerbovenhoek verschijnen:

Afbeelding 15. Probeer de installatie voort te zetten zonder dat deze aan elkaar is gekoppeld

Afbeelding 16. Nadat u op ENTER hebt gedrukt, wordt de installatie gestart

Stap 3 Het CMX-installatieproces moet ongeveer 20-30 minuten in beslag nemen:

Afbeelding 17. De installatie duurt 20 tot 30 minuten

CMX-begininstelling

Stap 1 Zodra de installatie is voltooid, wordt de machine automatisch opnieuw opgestart. Druk nu niet op een toets tijdens het opstarten.

Stap 2 Meld u aan bij CMX met de standaardaanmeldingsgegevens (cmxadmin/cisco) zoals hieronder weergegeven:

Afbeelding 18. Voor het eerst inloggen

Stap 3 U wordt gevraagd het wachtwoord voor wortel- en achtergrondgebruikers te wijzigen. De wachtwoordspecificaties moeten worden nageleefd:

Afbeelding 19. Wijzig de wachtwoorden van wortel en kolom

Stap 4 Configuratie van de netwerkparameters. Gateway en DNS moeten bereikbaar zijn voor netwerkinstellingen. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt u gevraagd de netwerkparameters opnieuw te configureren. Als ze bereikbaar zijn, worden de programma's opnieuw opgestart. Tijdens dit proces drukt u NIET op ENTER!

Afbeelding 20. Setup netwerkparameters

Afbeelding 21. Als poort onbereikbaar is, zal de melding van de netwerkconfiguratie verschijnen

Stap 5 Nadat de bedrijfsservices opnieuw zijn opgestart, zal de installatie zich opnieuw aanmelden om het IP-adres van de NTP-server, de regio en het land in te voeren. Indien NTP niet wordt gebruikt, slaat de melding over naar de tijdzone en de tijd/datumconfiguratie:

Afbeelding 22. NTP-configuratie

Afbeelding 23. Time-zone en datumconfiguratie

Stap 6 U wordt gevraagd de ingevoerde informatie te bevestigen. Als u Nee selecteert, wordt u teruggebracht naar de NTP-configuratiesnelheid:

Afbeelding 24. NTP-configuratie

Stap 6 De volgende vraag zal u vragen om te selecteren als u diskencryptie wilt. KVM-instelling eindigt hier en de resterende configuratie wordt uitgevoerd via CMX-web-interface (GUI):

Disc-encryptie is een van de vereisten voor naleving van GDPR. Volledige informatie over de naleving van CMX GDPR kan op deze link gevonden worden.

Afbeelding 25. Ronde met encryptie van de schijf

Nadat het station is versleuteld, kan het station niet worden versleuteld.

Installatie van CMX-knooppunten

Stap 1 Toegang tot de CMX GUI via https://<com_ip_adres>:1984. Port 1984 wordt alleen gebruikt tijdens de eerste installatie of upgrade. Meld u aan met behulp van een aanvullende gebruiker en het wachtwoord dat eerder was ingesteld:

Afbeelding 26. Aanmelding van de installatie van de CMX GUI-knooppunten

Stap 2 Kies het CMX-type (locatie of aanwezigheid). Merk op dat dit niet later kan worden gewijzigd. Wacht na het selecteren tot de configuratie en het opstarten zijn voltooid:

Afbeelding 27. Selectieknop voor CMX-knooppunt

Afbeelding 28. Opstartproces

Stap 3 Druk op Klik om verder te gaan met installatie:

Afbeelding 29. Klik op om de setup voort te zetten

Stap 4 Het installatieproces is nu voltooid. U wordt opnieuw naar de setup-assistent gericht om de specifieke configuratie van het knooppunt te voltooien (kaarten importeren, bedraden met draadloze controller en mailserver instellen):

Zodra de instelling is voltooid, moet u alle koekjes en cache van de browser verwijderen. Wanneer u dit niet doet, worden bepaalde CMX-webpagina's mogelijk leeg.

Afbeelding 29.CMX setup-assistent