Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Instellen (Prime-infrastructuur 2.2 en eerder)

SNMP v2-configuratie op een switch

GUI

CLI

SNMP v3-configuratie op een switch

CLI

Prime-infrastructuur

SNMP v2

SNMP v3

Configureer (Prime-infrastructuur 3.x en later)

SNMP-configuratie op een switch (Denali 16.x)

GUI

GUI SNMP v2-configuratie op een switch (Denali 16.x)

CLI SNMP v2-configuratie op een switch (Denali 16.x)

GUI SNMP v3-configuratie op een switch (Denali 16.x)

CLI SNMP v3-configuratie op een switch (Denali 16.x)

Prime-infrastructuur

SNMP v2

SNMP v3

Verifiëren

SNMP v2-configuratie op een switch (Cisco IOS-XE)

SNMP v3-configuratie op een switch (Cisco IOS-XE)

Prime-infrastructuur (2.2 en eerder)

SNMP v2-configuratie op een switch (Denali 16.x)

SNMP v3-configuratie op een switch (Denali 16.x)

Prime-infrastructuur

Problemen oplossen

Van geconvergeerde toegang

Prime-infrastructuur

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u geconvergeerde access (5760/3850/3650) aan Prime-infrastructuur kunt toevoegen met Simple Network Management Protocol (SNMP) v2 en v3.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- geconvergeerde access point (5760/3850/3650) Cisco IOS mobiele versie 3.3.x en hoger of Denali 16.x

- Prime-infrastructuur versie 2.0 of hoger

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Instellen (Prime-infrastructuur 2.2 en eerder)

SNMP v2-configuratie op een switch

GUI

Kies Configuration > Controller > Management > SNMP > Community’s > New.

CLI

Voer deze opdrachten in:

conf t

snmp-server community V2Community RW

SNMP v3-configuratie op een switch

CLI

Voer deze opdrachten in:

conf t

snmp-server group V3Group v3 auth read V3Read write V3Write

snmp-server user V3User V3Group v3 auth sha Password1 priv aes 128 Password1

snmp-server view V3Read iso included

snmp-server view V3Write iso included

snmp-server host 10.201.234.170 version 3 auth V3User

snmp-server enable traps

Prime-infrastructuur

Opmerking: Gebruik het uitzicht van de levenscyclus.

Kies Bedienen > Apparaatwerkcentrum > Apparaat toevoegen.

SNMP v2

SNMP v3

Opmerking: Als de parameters van telnet/Secure Shell niet zijn ingevoerd, zal de Prime-infrastructuur geen inventaris van de switch verzamelen.

Configureer (Prime-infrastructuur 3.x en later)

SNMP-configuratie op een switch (Denali 16.x)

GUI

Kies Algemene instellingen > Beheer > SNMP.

Schakel SNMP in.

GUI SNMP v2-configuratie op een switch (Denali 16.x)

CLI SNMP v2-configuratie op een switch (Denali 16.x)

Voer deze opdrachten in:

conf t

snmp-server community V2Community RW

GUI SNMP v3-configuratie op een switch (Denali 16.x)

CLI SNMP v3-configuratie op een switch (Denali 16.x)

Voer deze opdrachten in:

conf t

snmp-server user V3user V3Group v3 auth sha Password1 priv aes 128 Password1

snmp-server view V3Read iso included

snmp-server view V3Write iso included

snmp-server host 10.201.236.107 version 3 auth V3user

snmp-server enable traps

Prime-infrastructuur

SNMP v2

SNMP v3

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

De Cisco CLI Analyzer (alleen geregistreerde klanten) ondersteunt bepaalde show-opdrachten. Gebruik de Cisco CLI Analyzer om een analyse van de opdrachtoutput te bekijken.

SNMP v2-configuratie op een switch (Cisco IOS-XE)

Typ deze opdracht:

5760-79b#show snmp community

Community name: V2Community

Community Index: V2Community

Community SecurityName: V2Community

storage-type: nonvolatile        active

SNMP v3-configuratie op een switch (Cisco IOS-XE)

Voer deze opdrachten in:

5760-79b#show snmp user

User name: V3User

Engine ID: 80000009030068BC0C5A8F80

storage-type: nonvolatile        active

Authentication Protocol: SHA

Privacy Protocol: AES128

Group-name: V3Group

5760-79b#show snmp group

groupname: V3Group                          security model:v3 auth

contextname: <no context specified>         storage-type: nonvolatile

readview : V3Read                           writeview: V3Write

notifyview: <no notifyview specified>

row status: active

Opmerking: De CLI heeft de voorkeur boven de GUI voor SNMP v3-configuratie bij geconvergeerde toegang voor een aantal bekende problemen die worden aangepakt in Cisco bug-ID CSCuo52406.

Prime-infrastructuur (2.2 en eerder)

SNMP v2-configuratie op een switch (Denali 16.x)

Typ deze opdracht:

polaris-3850#show snmp community

Community name: v2community

Community Index: v2community

Community SecurityName: v2community

storage-type: nonvolatile     active

SNMP v3-configuratie op een switch (Denali 16.x)

Voer deze opdrachten in:

polaris-3850#show snmp user

User name: v3user

Engine ID: 80000009030068BC0C5A8F80

storage-type: nonvolatile        active

Authentication Protocol: SHA

Privacy Protocol: AES128

Group-name: V3Group

polaris-3850#show snmp group

groupname: V3Group                          security model:v3 auth

contextname: <no context specified>         storage-type: nonvolatile

readview : V3Read                           writeview: V3Write

notifyview: <no notifyview specified>

row status: active

Prime-infrastructuur

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie waarmee u problemen met de configuratie kunt oplossen.

Van geconvergeerde toegang

De opdracht show logging toont actieve pakketten die naar het IP-adres van de Prime-infrastructuur van de WLC worden verzonden.

Voer deze opdrachten in:

polaris-3850#debug snmp packets

Polaris-3850#show logging

entPhysicalEntry.7.2042 = Gi2/0/1

*Jun 10 15:58:51.817: SNMP: Packet sent via UDP to 10.201.236.107

*Jun 10 15:58:51.819: SNMP: Packet received via UDP from 10.201.236.107 on Vlan1105

*Jun 10 15:58:51.825: SNMP: Get-bulk request, reqid 945449769, nonrptr 0, maxreps 10

Jun 10 15:58:51.904: SNMP: Packet sent via UDP to 10.201.236.107

*Jun 10 15:58:51.927: SNMP: Packet received via UDP from 10.201.236.107 on Vlan1105

*Jun 10 15:58:51.928: SNMP: Get-bulk request, reqid 945449775, nonrptr 0, maxreps 10

entPhysicalEntry.7.2062 = NULL TYPE/VALUE

*Jun 10 15:58:51.931: SNMP: Response, reqid 945449775, errstat 0, erridx 0

entPhysicalEntry.7.2063 = Gi2/0/22

entPhysicalEntry.7.2064 = Gi2/0/23

entPhysicalEntry.7.2065 = Gi2/0/24

entPhysicalEntry.7.2066 = Switch 2 FRU Uplink Module 1

--More--          entPhysicalEntry.7.2067 = Gi2/1/1 Container

entPhysicalEntry.7.2068 = Gi2/1/2 Container

entPhysicalEntry.7.2069 = Te2/1/3 Container

entPhysicalEntry.7.2070 = Te2/1/4 Container

entPhysicalEntry.8.1 = V01

*Jun 10 15:58:51.951: SNMP: Packet sent via UDP to 10.201.236.107

*Jun 10 15:58:51.974: SNMP: Packet received via UDP from 10.201.236.107 on Vlan1105

*Jun 10 15:58:51.975: SNMP: Get-bulk request, reqid 945449777, nonrptr 0, maxreps 10

ciscoEnvMonTemperatureStatusEntry.3 = NULL TYPE/VALUE

*Jun 10 15:58:51.978: SNMP: Response, reqid 945449777, errstat 0, erridx 0

ciscoEnvMonTemperatureStatusEntry.3.2008 = 28

ciscoEnvMonTemperatureStatusEntry.3.2009 = 40

ciscoEnvMonTemperatureStatusEntry.3.2010 = 44

ciscoEnvMonTemperatureStatusEntry.6.2008 = 1

--More--         *Jun 10 15:58:52.001: SNMP: Packet sent via UDP to 10.201.236.107

Prime-infrastructuur

SNMPWALK tussen apparaten.

Voer deze opdrachten in:

PrimeInfrastructurejoker/admin# shell

Enter shell access password :

Starting bash shell ...

ade # snmpwalk -v2c -c v2community 10.201.234.36 sysUpTime

DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (238833753) 27 days, 15:25:37.53

v2community = snmp community

10.201.234.36 = WLC IP

Dit is het resultaat als bereikbaarheid er is:

DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Time-ticks: xx.xxx