Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

Stel het virtuele Circuit-bereik in

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document biedt een voorbeeldconfiguratie voor X.25 Permanent Virtual Circuits (PVC’s).

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg voor meer informatie over documentconventies de technische Tips van Cisco.

Achtergrondinformatie

PVC’s zijn het X.25-equivalent van huurlijnen; ze zijn nooit losgekoppeld . U hoeft geen adreskaart te configureren voordat u een PVC definieert; een insluitingsPVC definieert impliciet een kaart. Eén voorbeeld van een PVC is een netwerkbeheerserververbinding voor een extern knooppunt, zoals een ISDN-switch.

Stel het virtuele Circuit-bereik in

Het X.25-protocol onderhoudt meerdere verbindingen via één fysieke link tussen data-eindapparatuur (DTE) en data-communicatie-apparatuur (DCE). Deze verbindingen worden virtuele circuits of logische kanalen genoemd. X.25 kan maximaal 4095 virtuele circuits onderhouden die genummerd zijn van 1 tot en met 4095. Een individueel virtueel circuit wordt geïdentificeerd door de logische kanaalidentificatie (LCI) of het virtuele circuitnummer (VCN) te geven. Veel documenten gebruiken de termen virtueel circuit- en logische kanalen, en virtueel circuitnummer, logisch kanaalnummer en logisch kanaalsignaal. Elk van deze termen verwijst naar het virtuele circuit.

Een belangrijk deel van de X.25-handeling is het bereik van virtuele circuitnummers. Virtuele stroomnummers worden in vier bereiken verdeeld (hier in numerieke volgorde vermeld):

1. PVC’s

2. Alleen inkomende circuits

3. Tweerichtingscircuits

4. Uitgaande circuits

Het inkomende-slechts, tweevoudige en uitgaande-enige bereik definiëren de virtuele circuitnummers waarover een geschakeld virtueel circuit (SVC) kan worden bereikt door een X.25-oproep te plaatsen, net zoals een telefoonnetwerk een geschakeld spraakcircuit maakt wanneer een oproep wordt geplaatst.

Hier zijn de regels over DCE en DTE apparaten die oproepen initiëren:

- Alleen het DCE apparaat kan een vraag in het inkomende bereik initiëren.

- Alleen het DTE-apparaat kan een aanroep in het alleen-uitgaande bereik starten.

- Zowel het DCE apparaat als het DTE apparaat kunnen een vraag in het tweevoudige bereik initiëren.

Opmerking: De ITU-T-aanbeveling definieert "inkomend" en "uitgaand" in relatie tot de DTE/DCE-interfacerol; De documentatie van Cisco gebruikt de meer intuïtieve betekenis. Tenzij het ITU-T gevoel expliciet wordt verwezen, is een vraag die van de interface wordt ontvangen een inkomende vraag, en een vraag die naar de interface wordt verstuurd een uitgaande vraag.

Er is geen verschil in de werking van de SVC’s behalve de beperkingen waarop een apparaat een oproep kan initiëren. Deze marges kunnen worden gebruikt om te voorkomen dat één kant de virtuele circuits monopoliseert, die nuttig kunnen zijn voor X.25-interfaces met een klein aantal SVC's beschikbaar.

Zes X.25-parameters definiëren de bovenste en onderste limiet van elk van de drie SVC-bereiken. Een PVC moet een nummer krijgen dat kleiner is dan de getallen die zijn toegewezen aan de SVC-bereiken. Een SVC-bereik mag geen ander bereik overlappen.

N.B.: Omdat het X.25-protocol vereist dat DTE en DCE identieke virtuele stroombereiken hebben, worden de wijzigingen in de beperkingen van het virtuele circuit bewaard totdat het X.25-protocol de pakketservice herstart.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten in dit document, gebruikt u het Opdrachtplanningprogramma (alleen geregistreerd klanten).

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

Configuraties

Dit document gebruikt deze configuratie:

- router

router

hostname 2501

!

!

x25 routing

!

interface Serial0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip mroute-cache

encapsulation x25 dce

!--- X25 DCE is used for this example subject to change

bandwidth 56

x25 ltc 25

!--- ltc - set the lowest two-way circuit number

x25 htc 128

!--- htc - set the highest two-way circuit number

x25 pvc 1 interface Serial1 pvc 5

!

interface Serial1

ip address 172.16.60.1 255.255.255.0

no ip mroute-cache

encapsulation x25 dce

!--- X25 DCE is used for this example subject to change

bandwidth 56

x25 ltc 25

!--- ltc - set the lowest two-way circuit number

x25 htc 128

!--- htc - set the highest two-way circuit number

x25 pvc 5 interface Serial0 pvc 1

!

Verifiëren

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat uw configuratie correct werkt.

Bepaalde opdrachten met show worden ondersteund door de tool Output Interpreter (alleen voor geregistreerde klanten). Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met show genereren.

- toon x25 vc-toont informatie over actieve SVCs en PVCs in bevoorrechte EXEC modus.

2501#show x25 vc

PVC 1,  State D1,  Interface Serial0

Started 002308, last input never, output never

PVC <--> Serial1 PVC 5, connected, D-bit allowed

Window size input 2, output 2

Packet size input 128, output 128

PS 0  PR 0  ACK 0  Remote PR 0  RCNT 0  RNR FALSE

Retransmits 0  Timer (secs) 0  Reassembly (bytes) 0

Held Fragments/Packets 0/0

Bytes 0/0 Packets 0/0 Resets 3/3 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

PVC 5,  State D2,  Interface Serial1

Started 000118, last input never, output never

PVC <--> Serial0 PVC 1, connected, D-bit allowed

Window size input 2, output 2

Packet size input 128, output 128

PS 0  PR 0  ACK 0  Remote PR 0  RCNT 0  RNR FALSE

Retransmits 1  Timer (secs) 101  Reassembly (bytes) 0

Held Fragments/Packets 0/0

Bytes 0/0 Packets 0/0 Resets 1/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

2501#

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie waarmee u problemen met de configuratie kunt oplossen. Deze debugs worden afgeleid wanneer een nieuw apparaat voor het eerst een PVC vastlegt.

Het PVC dat door de router gaat, verstuurt automatisch een nieuw begin wanneer zowel de host als het knooppunt eerst online komt. Dit is het opnieuw opstarten van de host die werd verstuurd toen deze met succes in beeld kwam.

2501#

Jan 28 113935 Serial0 X25 O R2 RESTART (5) 8 lci 0 cause 0 diag 0

Jan 28 113935 Serial0 X25 I R2 RESTART (5) 8 lci 0 cause 7 diag 0

Jan 28 113935 Serial0 X25 O D2 RESET REQUEST (5) 8 lci 1 cause 0

diag 0

Jan 28 113935 Serial0 X25 I D2 RESET REQUEST (5) 8 lci 1 cause 15

diag 0

%LINK-3-UPDOWN Interface Serial0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN Line protocol on Interface Serial0, changed state

to up

2501#

Gerelateerde informatie

- X.25-achtergrond

- Grondbeginselen van internetworking

- X.25-protocollen

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen