Inhoud

Inleiding

Voordat u begint

Conventies

Voorwaarden

Gebruikte componenten

De tellers gebruiken

Slip Sectie Counter Toename

Framing Loss seconden groter

Overtredingen lijncode verhogen

Pad code schendingen verhogen

Configuratie van de ISDN-switch- en de PRI-groepstijdgroepen controleren

Het signaleringskanaal controleren

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft verschillende fout-gebeurtenissen die op T1-regels voorkomen en geeft informatie over probleemoplossing om deze fouten te repareren. De meest gebruikelijke T1-problemen kunnen worden opgelost door dit document te gebruiken in combinatie met de documenten T1 Layer 1, Problemen oplossen, T1 Alarmprobleemoplossing en T1 PRI probleemoplossing.

Voordat u begint

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Voorwaarden

Er zijn geen specifieke voorwaarden van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als u in een levend netwerk werkt, zorg er dan voor dat u de potentiële impact van om het even welke opdracht begrijpt alvorens het te gebruiken.

De tellers gebruiken

De opdracht controller T1 geeft de controlestatus weer die specifiek is voor de controller-hardware. Deze informatie is nuttig voor diagnostische taken die door technisch ondersteunend personeel worden uitgevoerd. Network Processor Module (NPM) of Multi-Channel Interface Processor (MIP) kunnen de poortadapters vragen om hun huidige status te bepalen.

De opdracht Show controller t1 EXEC bevat ook het volgende:

- Statistieken over de T1 link. Als u een sleuf en een poortnummer specificeert, worden statistieken voor elke periode van 15 minuten weergegeven.

- Informatie voor problemen met de fysieke laag en de datalink-laag.

- Eventuele lokale of externe alarminformatie op de T1-lijn.

Gebruik de opdracht controller om te zien of er alarmen of fouten worden weergegeven door de controller. Om te zien of de tellers van de fout van het framing, de lijncodering, en de foutmelding van de slipmelding toenemen, gebruikt u de opdracht controller t1 herhaaldelijk. Let op de waarden van de tellers voor het huidige interval.

Neem contact op met uw serviceprovider voor het instellen en coderen van lijnen. Het is gebruikelijk om binair 8-nul substitutie (B8ZS) lijncodering met Uitgebreid Super Frame (ESF), en alternatieve markering inversie (AMI) lijncodering met Super Frame (SF) te gebruiken.

Slip Sectie Counter Toename

Als er slippen op de T1-lijn staan, is er een blokkerend probleem. De Customer Premises Equipment (CPE) moet synchroon worden gebruikt met de blokkering van de T1-provider. Voltooi de volgende stappen om dit probleem op te lossen:

1. Zorg ervoor dat de klokbron is afgeleid van het telco. Zorg er in de opdrachtoutput van show controller t1 EXEC voor dat de klokbron primair is.

Opmerking: Als er meerdere T1s in een toegangsserver komen, kan slechts één de primaire bron zijn. De andere T1s halen de klok uit de primaire bron. Als er meerdere T1's zijn, zorg er dan voor dat de T1-lijn die als primaire klokbron is aangewezen, correct is geconfigureerd. U kunt ook een tweede T1-lijn configureren voor blokkering voor het geval dat de primaire bron afneemt. Gebruik hiervoor de opdracht van de klokbronlijn van de configuratiemodus van de controller.

2. Stel zowel de primaire als secundaire T1 klokbron in vanuit de configuratiemodus van de controller. Bijvoorbeeld:

maui-nas-03(config-controlle)#clock source line primary

en

maui-nas-03(config-controlle)#clock source line secondary 1

Zorg ervoor dat de T1s die u als primair en secundair specificeert, zowel actief als stabiel zijn. Raadpleeg voor meer informatie over klokbron de documentkloksynchronisatie voor AS5xxx Network Access Server.

Opmerking: Op bepaalde platforms (AS5350,AS5400,AS5800 enz.) wordt de klokbron gespecificeerd met behulp van de opdracht Kloktijd-klok. Raadpleeg het gedeelte Opdrachtoverzicht voor meer informatie. Dit gereedschap wordt, samen met andere Cisco TAC-tools, aangetroffen in Tools en hulpprogramma’s.

Framing Loss seconden groter

Ga als volgt te werk:

1. Zorg ervoor dat het vormformaat dat op de poort is ingesteld, overeenkomt met het vormformaat van de lijn. Zoek "Framing is {ESF|SF} "in de uitvoer van de controller t1.

2. Om het vormformaat te veranderen, gebruik het vormende {sf} | esf opdracht in de configuratie van de controller. Bijvoorbeeld:

maui-nas-03(config-controlle)#framing esf

3. Verander de lijn opbouw met de opdracht lange of korte kabellengte.

Neem contact op met uw serviceprovider en raadpleeg de T1/E1 Controller Opdrachten voor meer informatie over uitgebouwde instellingen.

Overtredingen lijncode verhogen

Ga als volgt te werk:

1. Zorg ervoor dat de lijncodering die op de poort is ingesteld, overeenkomt met de lijncodering van de lijn. Let op dat de Line Code {B8ZS|AMI} in de show controller t1 output is.

2. Om de lijncodering te veranderen, gebruik de linecode {ami | b8zs opdracht in de configuratie van de controller. Bijvoorbeeld:

maui-nas-03(config-controlle)#linecode b8zs

3. Verander de lijn opbouw met de opdracht lange of korte kabellengte.

Neem contact op met uw serviceprovider en raadpleeg de T1/E1 Controller Opdrachten voor meer informatie over uitgebouwde instellingen.

Pad code schendingen zijn frame-synchronisatiefouten voor SF, en cyclische redundantie controle (CRC) fouten voor ESF. Pad code schendingen en lijncode schendingen zijn typisch aanwezig gelijktijdig. Controleer altijd dat uw lijncodering juist is.

Pad code schendingen verhogen

Een fout in de padcode is een fout in de frame-synchronisatiebit in het D4-formaat (SF), of een CRC-fout in het ESF-formaat. Pad code schendingen en lijncode schendingen zijn typisch aanwezig gelijktijdig. Controleer altijd dat uw lijncodering juist is.

1. Zorg ervoor dat de lijncodering die op de poort is ingesteld, overeenkomt met de lijncodering van de lijn. Kijk naar "Line Code is {B8ZS|AMI]" in de show controller t1 output.

2. Om de lijncodering te veranderen, gebruik de linecode {ami | b8zs opdracht in de configuratie van de controller. Bijvoorbeeld:

maui-nas-03(config-controlle)#linecode b8zs

3. Verander de lijn opbouw met de opdracht lange of korte kabellengte.

Neem contact op met uw serviceprovider en raadpleeg de T1/E1 Controller Opdrachten voor meer informatie over uitgebouwde instellingen.

Configuratie van de ISDN-switch- en de PRI-groepstijdgroepen controleren

Gebruik het bevel show in werking stellen-configuratie om te verzekeren dat ISDN switch-type en pri-group timeslot correct worden gevormd. Om het type switch van het centrale kantoor op de ISDN-interface te specificeren, gebruikt u de globale configuratieopdracht van het ISDN switch-type. De opties voor deze opdracht zijn primair-5ess, primaire-dms100 en primaire-in. Neem contact op met uw serviceprovider voor de juiste waarden.

Opmerking: Als u ISDN PRI-groepen en kanaalgroepen op dezelfde controller hebt gedefinieerd, zorg er dan voor dat u geen tijdsleuven overlapt of de ISDN D-kanaaltijdsleuf in een kanaalgroep gebruikt. Raadpleeg gekanaliseerde E1- en gekanaliseerde T1 Setup-opdrachten voor meer informatie over kanaalgroepen. Bij het configureren van een Primaire Rate Interface (PRI) gebruikt u de opdracht ISDN switch-type om het type switch te configureren.

U kunt de ISDN switch-type en pri-groep als volgt configureren:

maui-nas-03#configure terminal

maui-nas-03(config)#isdn switch-type primary-5ess

maui-nas-03(config)#controller t1 0

maui-nas-03(config-controlle)#pri-group timeslots 1-24

Het signaleringskanaal controleren

Als de fouttellers niet toenemen, maar het probleem blijft bestaan, voltooien de volgende stappen om te controleren dat het signaleringskanaal correct is ingesteld

1. Draai het serie nummer van de show interfaces :23 opdracht, waar het nummer het interfacenummer is.

2. Zorg ervoor dat de interface omhoog is. Als de interface niet omhoog is, gebruik de geen sluitingsopdracht om de interface omhoog te brengen. Bijvoorbeeld:

maui-nas-03#config terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

maui-nas-03(config)#interface serial 0:23

maui-nas-03(config-if)#no shutdown

3. Zorg ervoor dat de insluiting in PPP is. Als niet, gebruik het bevel van de insluitingstp om insluitingstypes in te stellen. Bijvoorbeeld:

maui-nas-03(config-if)#encapsulation ppp

4. Zorg ervoor dat de interface niet in loopback-modus staat. Loopback mag alleen voor testdoeleinden worden ingesteld. Gebruik de opdracht geen loopback om loopbacks te verwijderen. Bijvoorbeeld:

maui-nas-03(config-if)#no loopback

5. Voedingsprogramma van de router.

Als het probleem zich blijft voordoen, raadpleegt u een aantal van de onderstaande documenten en neemt u contact op met uw serviceprovider of het Cisco Technical Assistance Center (TAC).

Gerelateerde informatie

- T1 Layer 1 probleemoplossing

- T1-alarmprobleemoplossing

- T1 PRI-probleemoplossing

- Harde plug-in tests voor T1/56K lijnen

- T1/E1 controlleropdrachten

- Configuratie van seriële poort en T1/E1 Trunk-module

- Gekanaliseerde E1 en gekanaliseerde T1 configureren

- Seriële interfaces configureren

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen