Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Stroomkaart voor probleemoplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document bevat een stroomschema voor het oplossen van problemen voor de harde plug-in test voor E1 lijnen. Raadpleeg voor meer informatie over de onderstaande opdrachten de tests op vaste stekker bij linnen E1.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke voorwaarden van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Stroomkaart voor probleemoplossing

Gerelateerde informatie

- E1-probleemoplossing

- E1 Layer 1 probleemoplossing

- E1-alarmprobleemoplossing

- E1 Problemen oplossen bij fouten

- E1 PRI-probleemoplossing

- Ondersteuning voor toegangstechnologie

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen