Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Overzicht van opdrachten

Opdrachten tonen

Uitvoer van monster

Problemen oplossen

Opdrachten voor troubleshooting

Uitvoer van monster

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document bevat configuratieinformatie voor Cisco-routers die back-to-back zijn verbonden met behulp van Frame Relay (FR)-insluiting met behulp van de LMI-enabled (Local Management Interface). De routers worden aangesloten met DCE-kabel (Data Communication Equipment) en een DTE-kabel (Data Terminalapparatuur). Een van de routers is geconfigureerd om als een hybride FR-switch te dienen om te reageren op het LMI-statusenq dat door de tweede router wordt verzonden. De router die op de DCE-kabel is aangesloten, moet vergrendelen.

In deze configuratie biedt Router1 de kloktijd aan 64 kbps (kloksnelheid 64000). Back-to-back-up instellingen zijn nuttig in testomgevingen. Een dergelijke configuratie is alleen nodig als de LMI-debug-berichten moeten worden gecontroleerd.

Raadpleeg voor informatie over de meest gebruikelijke methode die wordt gebruikt om routers terug-naar-back-up te configureren met FR-insluiting altijd een back-to-back Frame Relay.

Voorwaarden

Vereisten

Zorg er voordat u deze configuratie probeert voor dat u aan deze vereisten voldoet:

- Een basisbegrip van de Frame Relay-technologie en -configuratie zou handig zijn. Frame Relay configureren als basis

Gebruikte componenten

Om deze configuratie te kunnen implementeren, zijn de volgende hardware- en softwarecomponenten vereist:

- Cisco IOS® softwarerelease 10.0 of hoger die FR-insluiting ondersteunt.

- Een router met een interface die FR-insluiting ondersteunt.

Deze configuratie is ontwikkeld en getest met behulp van de onderstaande software- en hardwareversies.

- Cisco IOS-softwarerelease 12.2(10b).

- Cisco 2500 Series routers.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg voor meer informatie over documentconventies de technische Tips van Cisco.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten in dit document, gebruikt u het Opdrachtplanningprogramma (alleen geregistreerd klanten).

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

Configuraties

Dit document gebruikt deze configuraties:

router 1

frame-relay switching

!--- Allows this router to function !--- as a Frame Relay switch.

!

interface Serial0

ip address 172.16.120.105 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

!--- To enable Frame Relay encapsulation on the interface.

frame-relay map ip 172.16.120.120 101 broadcast

!--- The data-link connection identifiers(DLCIs) !--- configured in the map statements must match.

clock rate 64000

frame-relay intf-type dce

!--- This command specifies the !--- interface to handle LMI like a !--- Frame Relay DCE device.

router 2

Router 2

!

Interface Serial0

ip address 172.16.120.120 255.255.255.0

encapsulation frame-relay

!--- To enable Frame Relay encapsulation on the interface.

frame-relay map ip 172.16.120.105 101 broadcast

!--- The DLCIs configured in the map !--- statements must match.

Verifiëren

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat uw configuratie correct werkt.

Overzicht van opdrachten

Router1 is geconfigureerd om als een hybride Frame Relay-switch te functioneren en te reageren op LMI-vragen die door router 2 worden verstuurd. De globale frame-relais-switching maakt permanente virtuele circuit (PVC)-switching op Router1 mogelijk. De interface-opdracht frame-relais intf-type dce stelt Router1 in staat om te functioneren als een switch die op een router is aangesloten. Het opdracht Keeplevo is niet aan een van beide routers toegevoegd. Er is geen speciale configuratie nodig voor Router2.

Voor meer informatie over het configureren van een router als hybride DTE/DCE FR-switch, zie het configuratievoorbeeld in Hybrid Frame Relay-switching.

- frame-relais-switching —hiermee kan PVC worden ingeschakeld op een FR DCE-apparaat of een netwerk-naar-netwerk interface.

- frame-relais intf-type dce—hiermee wordt het FR-switch type ingesteld. Een router of een toegangsserver functioneert als een switch die is aangesloten op een router.

Opdrachten tonen

Bepaalde opdrachten met show worden ondersteund door de tool Output Interpreter (alleen voor geregistreerde klanten). Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met show genereren.

- toon frame-relais pvc—Hiermee geeft u informatie en statistieken over PVC’s voor interfaces.

- toon frame-relais lmi-displays over de LMI.

Uitvoer van monster

De show frame-relais pvc opdracht die voor Router1 wordt gebruikt, verstrekt de status van PVCs en bevestigt dat de plattegronden goed zijn geconfigureerd. Router1 werkt als een Frame Relay DCE apparaat (FR switch).

Als u de output van een show frame-relais pvc opdracht van uw Cisco apparaat hebt, kunt u gebruiken mogelijke problemen en oplossingen weer te geven . Voor gebruik , u moet een geregistreerde klant zijn, inloggen en JavaScript hebben ingeschakeld.

U kunt een uitvoertolk gebruiken om mogelijke problemen en problemen weer te geven. Om een uitvoertolk te gebruiken, moet u een geregistreerde klant zijn, inloggen en JavaScript hebben ingeschakeld.

Router1#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial0 (Frame Relay DCE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          1            0            0            0

Switched       0            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 101, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0

input pkts 207           output pkts 239          in bytes 15223

out bytes 14062          dropped pkts 0           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 17        out bcast bytes 3264

PVC create time 00:11:32, last time PVC status changed 00:11:32

Router1#

De output van de show frame-relais lmi opdracht bevestigt de rol van Router1 als een FR DCE apparaat (FR switch). De output toont Router1 die statusvragen van Router2 ontvangt en toont ook de statusberichten van Router1 die naar router 2 terugkeren.

Als u de uitvoer van een show frame-relais opdracht van uw Cisco-apparaat hebt, kunt u gebruik maken mogelijke problemen en oplossingen weer te geven . Voor gebruik , u moet een geregistreerde klant zijn, inloggen en JavaScript hebben ingeschakeld.

U kunt een uitvoertolk gebruiken om mogelijke problemen en problemen weer te geven. Om een uitvoertolk te gebruiken, moet u een geregistreerde klant zijn, inloggen en JavaScript hebben ingeschakeld.

Router1#show frame-relay lmi

LMI Statistics for interface Serial0 (Frame Relay DCE) LMI TYPE = CISCO

Invalid Unnumbered info 0             Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0              Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0              Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0              Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0              Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Rcvd 72               Num Status msgs Sent 71

Num Update Status Sent 0              Num St Enq. Timeouts 0

Router1#

De uitvoer van het tonen frame-relais pvc bevel op Router2 bevestigt zijn functie als Frame Relay DTE apparaat en toont een actief PVC.

Router2#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial0 (Frame Relay DTE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          1            0            0            0

Switched       0            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 101, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial0

input pkts 275           output pkts 239          in bytes 15760

out bytes 16794          dropped pkts 2           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 28        out bcast bytes 2294

PVC create time 00:14:36, last time PVC status changed 00:14:00

Router2#show frame-relay lmi

LMI Statistics for interface Serial1 (Frame Relay DTE) LMI TYPE = CISCO

Invalid Unnumbered info 0   Invalid Prot Disc 0

Invalid dummy Call Ref 0  Invalid Msg Type 0

Invalid Status Message 0  Invalid Lock Shift 0

Invalid Information ID 0  Invalid Report IE Len 0

Invalid Report Request 0  Invalid Keep IE Len 0

Num Status Enq. Sent 38   Num Status msgs Rcvd 39

Num Update Status Rcvd 0  Num Status Timeouts 0

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie waarmee u problemen met de configuratie kunt oplossen.

Opdrachten voor troubleshooting

Bepaalde opdrachten met show worden ondersteund door de tool Output Interpreter (alleen voor geregistreerde klanten). Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met show genereren.

Opmerking: Voordat u debug-opdrachten afgeeft, raadpleegt u Belangrijke informatie over Debug Commands.

- debug frame-relais lmi-displays over de LMI-pakketten die tussen routers worden uitgewisseld.

Uitvoer van monster

U kunt de status Vragen en antwoorden van FR zien door het debug frame-relais lmi opdracht te gebruiken.

Router1#debug frame-relay lmi

*Mar  5 20:36:45.863: Serial0(in): StEnq, myseq 18

*Mar  5 20:36:45.863: RT IE 1, length 1, type 1

*Mar  5 20:36:45.867: KA IE 3, length 2, yourseq 20, myseq 18

*Mar  5 20:36:45.867: Serial0(out): Status, myseq 19, yourseen 20, DCE up

*Mar  5 20:36:50.647: Serial1(in): StEnq, myseq 123

*Mar  5 20:36:50.651: RT IE 1, length 1, type 1

*Mar  5 20:36:50.651: KA IE 3, length 2, yourseq 124, myseq 123

*Mar  5 20:36:50.655: Serial1(out): Status, myseq 124, yourseen 124, DCE up

Uitvoer van het debug frame-relais lmi opdracht op Router2 toont dat de gedeeltelijke LMI status rapporten elke tien seconden worden ontvangen. Router1 stuurt volledige LMI-statusrapporten naar Router2 elke 60 seconden. Het debug frame-relais lmi opdracht geeft informatie weer over de LMI-pakketten die tussen de router en de FR service provider worden uitgewisseld.

*Mar  1 00:08:12.607: Serial0(out): StEnq, myseq 25, yourseen 23, DTE up

*Mar  1 00:08:12.607: datagramstart = 0x400053C, datagramsize = 13

*Mar  1 00:08:12.611: FR encap = 0xFCF10309

*Mar  1 00:08:12.611: 00 75 01 01 00 03 02 19 17

*Mar  1 00:08:12.615:*Mar  1 00:08:12.683: Serial0(in): Status, myseq 25

*Mar  1 00:08:12.687: RT IE 1, length 1, type 0

*Mar  1 00:08:12.687: KA IE 3, length 2, yourseq 24, myseq 25

!--- A listing of configured DLCIs and their status is provided with every full LMI status update.

*Mar  1 00:08:12.691: PVC IE 0x7 , length 0x6 , dlci 101, status 0x2 , bw 0

Gerelateerde informatie

- Frame Relay-configuratiegids

- Ondersteuning van Frame Relay-technologie

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen