Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Opdrachten tonen

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document is een voorbeeldconfiguratie voor het instellen van twee routers van Cisco back-to-back met Frame Relay (FR)-insluiting. De routers worden aangesloten met DCE-kabel (data Communications Equipment) en een DTE-seriekabel (Data Terminalapparatuur). Back-to-back-ups zijn nuttig in testomgevingen. De eenvoudigste en meest wenselijke methode voor het configureren van back-to-back-ups wordt in dit document beschreven.

Er wordt een FR-switch of DCE-apparaat gebruikt tussen FR-routers om LMI-statusberichten (Local Management Interface) te leveren. Omdat er geen switch in een back-to-back scenario is, wordt de LMI-verwerking op beide routers uitgeschakeld.

U kunt ook een back-to-back setup-instelling configureren met een router die LMI-statusupdates voor de andere router biedt. Een dergelijke configuratie is echter alleen nodig als de MMI-zuiveringsberichten in een back-to-back instelling moeten worden gecontroleerd. In dit geval wordt de LMI-verwerking niet uitgeschakeld en kan één zijde als een hybride FR-switch functioneren door te reageren op het LMI-status-enq. Zie voor meer informatie over deze configuratie "Terug-naar-Terug Frame Relay Hybrid Switching".

In de voorbeeldconfiguratie moet de router die op de DCE-kabel is aangesloten, vergrendelen. Router1 biedt de kloktijd op 64 kbps (kloksnelheid 64000).

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Om deze configuratie uit te voeren, hebt u de volgende hardware- en softwarecomponenten nodig:

- Cisco IOS® softwarerelease 11.2 en later die FR-insluiting ondersteunt.

- Twee routers, elk met een interface die de insluiting van FR ondersteunt.

Opmerking: de informatie in dit document is afkomstig uit een geïsoleerde labomgeving. Zorg ervoor dat u de mogelijke impact van een opdracht op uw netwerk begrijpt voordat u deze gebruikt.

Deze configuratie is ontwikkeld en getest met behulp van de onderstaande software- en hardwareversies.

- Cisco IOS-softwarerelease 12.1(2)S

- Cisco 1604 routers.

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten die in dit document worden gebruikt, gebruikt u het Opdrachtprotocol (alleen geregistreerd klanten).

Netwerkdiagram

Dit document gebruikt de netwerkinstellingen die in het onderstaande schema zijn weergegeven.

Configuraties

Dit document maakt gebruik van de onderstaande configuraties.

router 1

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation frame-

relay

no keepalive

!--- This command disables LMI processing.

clock rate 64000

!

interface Serial0.1

point-to-point

!--- A point-to-point subinterface has been created.

ip address 172.16.120.105

255.255.255.0

frame-relay

interface-dlci 101

!--- DLCI 101 has been assigned to this interface

!

router 2

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation frame-

relay

no keepalive

!--- This command disables LMI processing.

!

interface Serial0.1

point-to-point

!--- A point-to-point subinterface has been created.

ip address 172.16.120.120

255.255.255.0

frame-relay

interface-dlci 101

!--- DLCI 101 has been assigned to this interface

!

Verifiëren

De bovenstaande configuratie schakelt de LMI-verwerking op beide routers uit wanneer de opdracht niet wordt afgesloten. Omdat LMI-berichten niet worden uitgewisseld, blijven de interfaces omhoog/omhoog totdat de blokkering is kwijtgeraakt aan de kant van de DTE-kabel of de kant van de gegevensterminal klaar (DTR), en het verzoek om te verzenden (RTS) is verloren aan de kant van de DCE-kabel. FR-plattegronden zijn niet vereist omdat de subinterfaces van punt tot punt zijn geconfigureerd. De datalink-identificatoren (DLCI’s) die met de opdracht frame-relais interface-dlci zijn gespecificeerd.

Wanneer een DLCI aan een subinterface wordt toegewezen, wordt een frame-kaart gemaakt voor de subinterface.

- geen sluitingen - schakelt het LMI-mechanisme in voor serielijnen met FR-insluiting.

- frame-relais interface-dlci - wijst een DLCI aan een gespecificeerde FR-subinterface toe.

FR plattegronden kunnen op de hoofdinterface worden geconfigureerd als point-to-point subinterfaces niet gewenst zijn. Zolang FR-plattegronden correct zijn en DLCI's op elkaar zijn afgestemd, zal de connectiviteit behouden blijven.

Opdrachten tonen

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat uw configuratie correct werkt.

Bepaalde opdrachten worden ondersteund door het gereedschap Uitvoertolk, waarmee u een analyse van de opdrachtoutput kunt bekijken.

- Leg frame-relais-kaart van beeldschermen - Hiermee geeft u kaartjes en informatie over verbindingen weer.

- frame-relais pvc - Hiermee geeft u statistieken weer over permanente virtuele circuits (PVC’s) voor FR-interfaces.

Wanneer een FR map statement correct is geconfigureerd, lijkt de uitvoer van een show frame-relais map opdracht op de uitvoer hieronder die is verkregen van Router1.

Router1#show frame map

Serial0.1 (up): point-to-point dlci, dlci

101(0x65,0x1850), broadcast

Router1#

Omdat de LMI-verwerking is uitgeschakeld, kan de router de status van PVC’s uit de LMI-statusberichten niet bepalen. PVC’s kunnen alleen statistisch worden gedefinieerd.

Router1#show frame pvc

PVC Statistics for interface Serial0 (Frame Relay

DTE)

DLCI = 101, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = STATIC,

INTERFACE = Serial0.1

input pkts 98            output pkts 52

in bytes 25879

out bytes 12160          dropped pkts 0

in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0

out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 37         out bcast bytes 10600

PVC create time 00:57:07, last time PVC status

changed 00:46:13

Als u de uitvoer hebt van show frame-relais kaart en frame-relais pvc opdrachten van uw Cisco-apparaat toont, kunt u potentiële kwesties en fixes gebruiken om te tonen. U moet een geregistreerde gebruiker zijn, inloggen en JavaScript hebben ingeschakeld.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Gerelateerde informatie

- WAN-ondersteuningspagina’s

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen