Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Conventies

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

Netwerkdiagram

Catalyst 3500 PWR XL configureren voor 802.1q Trunk

De VTP-instellingen configureren op de 3500 PWR XL

Het configureren van de IP-standaardgateway op de 3500 PWR XL

ICS 7750 SSP configureren voor 802.1q trunking

De VTP-instellingen configureren op de ICS 7750 SSP

Configuratie 802.1q VLAN’s op de ICS 7750 MRP

Configuratie van standaard IP-routing op de ICS 7750 MRP

ICSConfig op de SPE van SM gebruiken om de standaardgateway voor de kaarten in het chassis te configureren

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document legt uit hoe u een Cisco ICS 7750-netwerk kunt configureren dat softwareversie 2.5 of 2.6 ondersteunt met ten minste één Multiservice Route Processor (MRP) 300, zodat u verbinding kunt maken met een lokaal netwerk dat 802.1q VLAN’s gebruikt. Cisco ICS-softwareversies 2.5 en 2.6 hebben beperkte VLAN-functies. Alle kaarten in het chassis moeten op het inheemse VLAN (meestal VLAN1) zijn dat untagged frames gebruikt. De MRP kan extra subinterfaces hebben die voor de andere 802.1q VLAN’s in het netwerk worden gedefinieerd om verkeer tussen VLAN’s mogelijk te maken.

Voorwaarden

Conventies

Raadpleeg voor meer informatie over documentconventies de technische Tips van Cisco.

Vereisten

Zorg er voordat u deze configuratie probeert voor dat u aan deze voorwaarden voldoet:

- Het Cisco ICS 7750 ICSConfig hulpprogramma kan zonder fouten worden uitgevoerd.

- Het Cisco ICS Administratieve Gereedschap herkent alle kaarten in het chassis.

- U hebt een externe switchinstelling met 802.1q VLAN’s met een boomstampoort die zal worden aangesloten op de systeemswitchprocessor (SSP) op Cisco ICS 7750.

- De SPE-kaarten (System Processing Engine) moeten op het inheemse VLAN zijn geplaatst.

- SSP moet zijn Management VLAN op het inheemse VLAN hebben.

- De MRP Fast Ethernet interface 0/0 moet de interface Native VLAN zijn.

Het inheemse VLAN is typisch VLAN 1 en gebruikt geen 802.1q het taggen voor zijn frames.

Cisco ICS 7750-softwareversies 2.5 en 2.6 vereisen dat alle kaarten in het 7750-chassis zijn geconfigureerd voor connectiviteit op het inheemse VLAN (meestal VLAN 1), zodat ze niet-gelabelde 802.1q-frames verzenden. MRP's en SSP kunnen extra verbindingen met andere VLAN's hebben die gelabelde 802.1q frames gebruiken zoals vereist om ICS 7750 aan een lokaal netwerk te verbinden.

Dit document gaat ervan uit dat u al bekend bent met deze onderwerpen:

- U kunt 802.1q VLAN’s gebruiken op Catalyst-switches en Cisco IOS®-gebaseerde routers. Als u trunking-concepten en -implementatie van 802.1q wilt bekijken, zijn er verschillende documenten beschikbaar op de ondersteuningspagina van Virtual LANs/VLAN Trunking Protocol (VLAN’s/VTP).

- Beheer van VLAN’s. Raadpleeg voor meer informatie het configureren van een IP-adres voor beheer voor Catalyst 4500/4000, 5500/5000, 6500/6000 en Catalyst Vaste Configuration-switches.

- Gebruik van het VLAN Trunking Protocol (VTP). Raadpleeg voor meer informatie het begrip en de configuratie van VLAN Trunk Protocol (VTP).

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de onderstaande software- en hardwareversies.

- Verificeerd met Cisco ICS-softwareversies 2.5 en 2.6

- Cisco ICS 7750 met SAP en SSP

- 1 x MRP 300

- 5 x SPE’s

De informatie in dit document is gebaseerd op apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als u in een levend netwerk bent, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van een opdracht begrijpt voordat u het gebruikt.

Configureren

Netwerkdiagram

Dit document gebruikt de netwerkinstellingen die in het onderstaande schema zijn weergegeven.

In dit diagram kunt u zien dat alle kaarten op VLAN 1 worden aangesloten. Bovendien zijn de MRP en SSP ook verbonden met VLANs 2 door 4. Dit is hoe het netwerk eruit ziet wanneer u de taken in dit document hebt voltooid.

Catalyst 3500 PWR XL configureren voor 802.1q Trunk

In deze configuratie wordt de Catalyst-switch aangesloten op de SSP-poort op poort 0/1. Gebruik de opdrachten die hier worden getoond om deze in te stellen.

3500 PWR XL 802.1q Trunk-configuratie

3500XL>enable

3500XL#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3500XL(config)#interface FastEthernet0/1

3500XL(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

3500XL(config-if)#switchport mode trunk

3500XL(config-if)#switchport trunk allowed vlan all

3500XL(config-if)#exit

3500XL(config)#exit

3500XL#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

3500XL#

Controleer de configuratie

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat uw configuratie correct werkt.

Bepaalde opdrachten met show worden ondersteund door de tool Output Interpreter (alleen voor geregistreerde klanten). Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met show genereren.

In de onderstaande output kunt u zien:

- De verbindingspoort is ingeschakeld.

- De administratieve en operationele modus zijn beide ingesteld op Trunk.

- De insluiting van trunking wordt ingesteld op 802.1q.

- De operationele insluiting van Trunking wordt ingesteld op dot1q.

- Het inheemse VLAN is VLAN 1.

- De actieve VLAN’s zijn 1 tot en met 4.

Deze opdrachtoutput komt van de show interface FastEthernet 0/1 switchpoort opdracht.

cat2924#show interface fastEthernet 0/1 switchport

Name: Fa2/1

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1-4

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

cat2924#

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

3500XL#

Probleemoplossing voor de configuratie

Er zijn geen stappen om dit deel van de configuratie problemen op te lossen.

De VTP-instellingen configureren op de 3500 PWR XL

De 3500 PWR XL is een server in dit netwerk. Gebruik de hier weergegeven opdrachten om de VTP-instellingen in te stellen.

3500 PWR XL VTP

3500XL#vlan database

3500XL(vlan)#vtp server

Device mode already VTP SERVER.

3500XL(vlan)#vtp domain tacweb

Changing VTP domain name from tt to tacweb

3500XL(vlan)#vtp password 1P6c3J9z

Setting device VLAN database password to 1P6c3J9z

3500XL(vlan)#exit

APPLY completed.

Exiting....

3500XL#

Controleer de configuratie

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat de configuratie gebruiksklaar is.

Bepaalde opdrachten met show worden ondersteund door de tool Output Interpreter (alleen voor geregistreerde klanten). Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met show genereren.

In de onderstaande output kunt u zien:

- Er zijn acht bekende VLAN's.

- De VTP-modus is Server.

- Het VTP-domein is tacweb.

Dit is voorbeeldopdrachtoutput van de opdracht vtp status tonen.

3500XL#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 2

Maximum VLANs supported locally : 254

Number of existing VLANs        : 8

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 : tacweb

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x25 0x8F 0xFF 0x30 0xEF 0xB1 0xA2 0x57

Configuration last modified by 10.21.9.1 at 4-9-93 18:53:07

3500XL#

Probleemoplossing voor de configuratie

Er zijn geen stappen meegeleverd om problemen op te lossen voor dit gedeelte van de configuratie.

Het configureren van de IP-standaardgateway op de 3500 PWR XL

De 3500 PWR XL is een server in dit netwerk. Gebruik de hier getoonde opdrachten om de IP standaardgateway in te stellen.

3500 PWR XL IP-standaardgateway

3500XL>en

Password:3500XL#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

3500XL(config)#ip default-gateway 10.21.9.61

3500XL(config)#exit

3500XL#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

3500XL#

Controleer de configuratie

Er zijn geen stappen voorzien om dit deel van de configuratie te controleren.

Probleemoplossing voor de configuratie

Er zijn geen stappen meegeleverd om problemen op te lossen voor dit gedeelte van de configuratie.

ICS 7750 SSP configureren voor 802.1q trunking

Bij deze taak worden twee poorten op de ICS 7750 SSP ingesteld als 802.1q basispoorten. De poorten die u configureren zijn de poorten die SSP verbinden met de externe Catalyst-switch en SSP naar de interne MRP Ethernet-interface. De MRP bevindt zich in sleuf 1 van het ICS 7750-chassis. Slot 1 is poort 0/3 op SSP. Gebruik de hier getoonde opdrachten om dit in te stellen.

ICS 7750 SSP 802.1q Trunk-configuratie

SSP>enable

SSP#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

SSP(config)#interface FastEthernet0/1

SSP(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

SSP(config-if)#switchport mode trunk

SSP(config-if)#switchport trunk allowed vlan all

SSP(config-if)#interface FastEthernet0/3

SSP(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

SSP(config-if)# switchport mode trunk

SSP(config-if)#switchport trunk allowed vlan all

SSP(config-if)#exit

SSP(config)#exit

SSP#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

SSP#

Opmerking: De MRP in deze configuratie is de sleuf links aan de voorkant van het ICS 7750-chassis. De nummers van de kaartsleuven zijn 3 tot 8 van links naar rechts. Dit is waarom de interfaces die in deze configuratie worden gebruikt FastEthernet 0/1 en 0/3 zijn.

Controleer de configuratie

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat de configuratie gebruiksklaar is.

Bepaalde opdrachten met show worden ondersteund door de tool Output Interpreter (alleen voor geregistreerde klanten). Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met show genereren.

In deze uitvoer zie je:

- De verbindingspoort is ingeschakeld.

- De administratieve en operationele modus zijn beide ingesteld op Trunk.

- De insluiting voor trunking wordt ingesteld op 802.1q.

- De operationele insluiting van Trunking wordt ingesteld op dot1q.

- Het inheemse VLAN is VLAN: 1.

- De actieve VLAN’s zijn 1-4.

Dit is voorbeeldopdrachtoutput van de opdracht van de show interface FastEthernet mod_num/port_num switchport.

SSP#show interface fastEthernet 0/1 switchport

Name: Fa0/1

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1-4

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

SSP#

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

SSP#

Dit is een ander voorbeeld van de show interface FastEthernet mod_num/port_num switchport opdracht.

SSP#show interface fastEthernet 0/3 switchport

Name: Fa0/3

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1-4

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

SSP#

Probleemoplossing voor de configuratie

Er zijn geen stappen meegeleverd om problemen op te lossen in dit deel van de configuratie.

De VTP-instellingen configureren op de ICS 7750 SSP

SSP is een VTP client in dit netwerk. Gebruik de hier getoonde opdrachten om dit in te stellen.

Waarschuwing: SSP kan alleen 256 VLAN’s ondersteunen. Als uw netwerk meer dan 256 VLAN’s heeft, moet u VLAN-trunking inschakelen om het aantal VLAN’s te beperken dat SSP in VTP-advertenties ziet. Raadpleeg voor meer informatie het begrip en de configuratie van VLAN Trunk Protocol (VTP).

ICS 7750 SSP VTP

SSP>enable

SSP#vlan database

SSP(vlan)#vtp client

Setting device to VTP CLIENT mode.

SSP(vlan)#vtp domain tacweb

Changing VTP domain name from hhgttg to tacweb

SSP(vlan)#vtp password 1P6c3J9z

Setting device VLAN database password to 1P6c3J9z

SSP(vlan)#exit

!--- This message appears. Although the message is normal, it is not !--- completely accurate. It is possible to change some VTP parameters on a VTP Client. !--- In this case the VTP domain name and password were changed. If this switch !--- never had a domain name configured, it would have learned it from its upstream VTP !--- partner. There is no harm in entering the domain name manually.

In CLIENT state, no apply attempted.Exiting....

SSP#

Controleer de configuratie

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat de configuratie gebruiksklaar is.

Opdrachten Certainshow worden ondersteund door de uitvoertolk (alleen geregistreerde klanten), waardoor u een analyse van show opdrachtoutput kunt bekijken.

In de output hier ziet u:

- Er zijn acht bekende VLAN's.

- De VTP-modus is client.

- Het VTP-domein is tacweb.

Dit is een voorbeeldopdrachtoutput van de opdracht vtp status tonen.

SSP#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 2

Maximum VLANs supported locally : 254

Number of existing VLANs        : 8

VTP Operating Mode              : Client

VTP Domain Name                 : tacweb

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Enabled

MD5 digest                      : 0x25 0x8F 0xFF 0x30 0xEF 0xB1 0xA2 0x57

Configuration last modified by 10.21.9.1 at 4-9-93 18:53:07

SSP#

In de output hier ziet u:

- De poorten 2, 4, 5, 6, 7 en 8 zijn in VLAN 1 (poorten 1 en 3 zijn boomstampoorten).

- Alle VLAN’s zijn actief.

Opmerking: VLAN’s 1002, 1003, 1004 en 1005 zijn standaard VLAN’s. Dit is waarom de opdrachten van de status vtp acht VLAN’s tonen: VLAN 1 (standaard);. VLANs 2-4 die u toevoegde en de vier blijft standaard VLANs.

Dit is voorbeeldopdrachtoutput van de korte opdracht show vlan.

SSP#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6,

Fa0/7, Fa0/8

2    vlan2                            active

3    vlan3                            active

4    vlan4                            active

1002 fddi-default                     active

1003 token-ring-default               active

1004 fddinet-default                  active

1005 trnet-default                    active

SSP#

In deze uitvoer kunt u zien dat SSP over VLAN’s 2 tot en met 4 weet.

Er zijn aanvullende methoden om te controleren of VTP operationeel is. Eén methode is om de naam van een VLAN op de VTP server te veranderen en te verifiëren dat de de naamverandering van VLAN aan de VTP cliënten wordt doorgegeven. Het versienummer van de VTP-configuratie moet ook met één keer worden verhoogd.

Probleemoplossing voor de configuratie

Er zijn geen stappen meegeleverd om problemen op te lossen voor dit gedeelte van de configuratie.

Configuratie 802.1q VLAN’s op de ICS 7750 MRP

De MRP is de router tussen VLAN voor dit netwerk. Gebruik de hier getoonde opdrachten om dit in te stellen.

ICS 7750 MRP 802.1q

MRP>enable

Password:

MRP#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

MRP(config)#interface FastEthernet0/0

MRP(config-if)#ip address 10.21.9.61 255.255.255.0

!--- Interface 0/0 is the Native VLAN interface that uses untagged frames. !--- Do not configure 802.1q encapsulation on it.

MRP(config-if)#interface FastEthernet0/0.1

MRP(config-if)#encapsulation dot1Q 2

MRP(config-if)#ip address 10.21.8.61 255.255.255.0

MRP(config-if)#no cdp enable

MRP(config-if)#interface FastEthernet0/0.2

MRP(config-if)#encapsulation dot1Q 3

MRP(config-if)#ip address 10.21.7.61 255.255.255.0

MRP(config-if)#no cdp enable

MRP(config-if)#interface FastEthernet0/0.3

MRP(config-if)#encapsulation dot1Q 4

MRP(config-if)#ip address 10.25.14.196 255.255.255.248

MRP(config-if)#no cdp enable

MRP(config-if)#exit

MRP(config)#exit

MRP#

Controleer de configuratie

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat de configuratie gebruiksklaar is.

Bepaalde opdrachten met show worden ondersteund door de tool Output Interpreter (alleen voor geregistreerde klanten). Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met show genereren.

Dit is een voorbeeldopdrachtoutput van de opdracht show vlans.

MRP#show vlans

Virtual LAN ID: 1 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0

This is configured as Native VLAN for the following interface(s) :

FastEthernet0/0

Protocols Configured: Address:   Received: Transmitted:

IP              10.21.9.61 3664824   3660021

Virtual LAN ID: 2 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0.1

Protocols Configured: Address:   Received: Transmitted:

IP              10.21.8.61 3020581   3116540

Virtual LAN ID: 3 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0.2

Protocols Configured: Address:   Received: Transmitted:

IP              10.21.7.61 100073    82743

Virtual LAN ID: 4 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

vLAN Trunk Interface: FastEthernet0/0.3

Protocols Configured: Address:     Received: Transmitted:

IP              10.25.14.196 157686    34398

MRP#

Probleemoplossing voor de configuratie

Er zijn geen stappen meegeleverd om problemen op te lossen voor dit gedeelte van de configuratie.

Configuratie van standaard IP-routing op de ICS 7750 MRP

Configureer de IP-routingparameters om de MRP-indeling op te zetten als een levensvatbare standaardgateway voor externe IP-netwerken die de eindsystemen op het lokale netwerk kunnen gebruiken.

Een grondige uitleg van IP-routing, standaardgateways en gateways in laatste instantie is buiten het bereik van dit document. De optie in dit document is slechts één van de mogelijke oplossingen om een adequate IP-routeringsconnectiviteit te verzekeren. Raadpleeg voor meer informatie over dit onderwerp het configureren van een gateway voor laatste toevlucht door IP-opdrachten te gebruiken.

In dit netwerkontwerp, gebruiken de eind-systemen op het lokale netwerk het IP adres van de MRP voor het VLAN dat zij als hun standaardgateway worden aangesloten. Bijvoorbeeld, zal een apparaat op VLAN 3 10.21.7.61 gevormd hebben als zijn standaardgateway. Als het IP-verkeer bestemd is voor externe IP-netwerken, stuurt de MRP-scan het verkeer naar de andere router in het netwerkdiagram boven VLAN 4 door.

Gebruik de hier getoonde opdrachten om dit in te stellen.

Standaard ICS 7750-MRP-netwerk; Gateway of last Resort

MRP>enable

Password:

MRP#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

MRP(config)#

MRP(config)#ip classless

MRP(config)#ip default-network 0.0.0.0

MRP(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.25.14.193

MRP(config-if)#exit

MRP(config)#exit

MRP#

Controleer de configuratie

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat de configuratie gebruiksklaar is.

Bepaalde opdrachten met show worden ondersteund door de tool Output Interpreter (alleen voor geregistreerde klanten). Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met show genereren.

Dit is een voorbeeldopdracht uitvoer van de show ip route opdracht.

MRP#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.25.14.193 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks

C       10.21.9.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

C       10.21.8.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.1

C       10.21.7.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3

C       10.25.14.192/29 is directly connected, FastEthernet0/0.2

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.25.14.193

MRP#

In de bovenstaande output zie je dat de gateway of last resort 10.25.14.193 is om 0.0.0.0 te netwerk en dat de MRP een route naar 0.0.0.0 door het IP-adres 10.25.14.193. IP-adres van de andere router in het netwerkdiagram.

Dit is een voorbeeldopdracht output van de opdracht ping ip_address.

3500XL#ping 10.21.9.61

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.21.9.61, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/5 ms

3500XL#ping 10.21.8.61

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.21.8.61, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/5 ms

3500XL#ping 10.21.7.61

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.21.7.61, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 5/5/6 ms

3500XL#ping 10.25.14.196

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.25.14.196, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/5 ms

3500XL#

3500XL#ping 10.25.14.193

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.25.14.196, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/5 ms

3500XL#

In de output boven kunt u zien dat de 3500 switch elk van de subnetadressen kan pingelen die aan VLAN's op de MRP zijn toegewezen. 10.21.9.61 is het inheemse VLAN (VLAN 1) dat untagged frames gebruikt.

Probleemoplossing voor de configuratie

Er zijn geen stappen meegeleverd om problemen op te lossen voor dit gedeelte van de configuratie.

ICSConfig op de SPE van SM gebruiken om de standaardgateway voor de kaarten in het chassis te configureren

Bij deze taak moet u controleren en indien nodig de standaardgateway voor de kaarten in het chassis wijzigen.

1. Toegang tot Internet Explorer op de SPE van SM of een ander apparaat dat connectiviteit aan de SPE van SM heeft.

2. Start ICSConfig en voer de URL in http://ip_address/icsconfig.

Het proces van Controleer wordt gestart.

3. Wanneer het proces voor het controleren van de herkenning is voltooid, wordt u gevraagd om op Doorgaan met ICSConfig te klikken.

4. Wanneer het menu ICS 7700 System Configuration verschijnt, klikt u op ICS 7700 System Setup.

5. Het overzichtsscherm verschijnt en toont de huidige instellingen. Scrolt naar het gedeelte genaamd Network Configuration-DNS en Gateway.

In dit geval is de standaardgateway al correct ingesteld. De rest van deze taak toont u hoe u deze instelling moet wijzigen indien nodig.

Als uw systeem al correct is geïnstalleerd, hoeft u deze taak niet te voltooien. Klik op Annuleren en sluit alle open vensters.

Als u deze instelling moet wijzigen, gaat u met deze taak verder. Klik op de link Network Configuration-DNS en Gateway.

6. Wanneer het menu om de standaardgateway te wijzigen verschijnt, voer dan het juiste IP-adres in en klik op Doorgaan.

7. Klik op Volgende wanneer het overzichtsscherm opnieuw verschijnt.

8. Wanneer het venster Klaar om het scherm in te dienen verschijnt, klikt u op Inzenden.

9. Wacht tot het scherm Instellen bezig is.

10. Klik wanneer dit wordt gevraagd op venster Sluiten.

Controleer de configuratie

Er zijn geen specifieke controlestappen voor deze taak. Ga verder naar het onderstaande gedeelte Verifiëren.

Probleemoplossing voor de configuratie

Er zijn geen specifieke stappen voor het oplossen van problemen voor deze taak. Ga verder naar het onderstaande gedeelte Verifiëren.

Verifiëren

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om te bevestigen dat uw configuratie correct werkt.

Bepaalde opdrachten met show worden ondersteund door de tool Output Interpreter (alleen voor geregistreerde klanten). Hiermee kunt u een analyse van de output van opdrachten met show genereren.

U kunt verifiëren dat de SPE-kaarten tot eind systemen op VLANs 2 door 4 met de hulp van het ping bevel van een DOS kunnen toegang hebben om de IP adressen op de MRP voor de andere VLANs te pingelen.

1. Selecteer Start > Run > cmd [Voer] op de console van een van de SPE's.

2. Ping de IP adressen op de MRP.

Opmerking: Omdat SPEs op VLAN 1 (netto 10.21.9.0) zijn, hoeft u de interface van de MRP voor dit VLAN niet te pingelen. Deze stap is hieronder opgenomen om aan te tonen dat SPE toegang heeft tot alle subnetten in deze configuratie.

C:\>ping 10.21.9.61

Pinging 10.21.9.61 with 32 bytes of data:

Reply from 10.21.9.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.21.9.61: bytes=32 time=10ms TTL=255

Reply from 10.21.9.61: bytes=32 time=10ms TTL=255

Reply from 10.21.9.61: bytes=32 time=10ms TTL=255

Ping statistics for 10.21.9.61:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 7ms

C:\>ping 10.21.8.61

Pinging 10.21.8.61 with 32 bytes of data:

Reply from 10.21.8.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.21.8.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.21.8.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.21.8.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 10.21.8.61:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.21.7.61

Pinging 10.21.7.61 with 32 bytes of data:

Reply from 10.21.7.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.21.7.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.21.7.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.21.7.61: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 10.21.7.61:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.25.14.196

Pinging 10.25.14.196 with 32 bytes of data:

Reply from 10.25.14.196: bytes=32 time=10ms TTL=255

Reply from 10.25.14.196: bytes=32 time=10ms TTL=255

Reply from 10.25.14.196: bytes=32 time=10ms TTL=255

Reply from 10.25.14.196: bytes=32 time=10ms TTL=255

Ping statistics for 10.25.14.196:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 10ms, Maximum = 10ms, Average = 10ms

C:\>ping 10.25.14.193

Pinging 10.25.14.193 with 32 bytes of data:

Reply from 10.25.14.193: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 10.25.14.193: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 10.25.14.193: bytes=32 time<10ms TTL=128

Reply from 10.25.14.193: bytes=32 time<10ms TTL=128

Ping statistics for 10.25.14.193:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

Problemen oplossen

De meest algemene oorzaak van de routeringsproblemen tussen VLAN is configuratiefouten.

Het is ook mogelijk dat er statische IP-routes op de SPE's zijn die de standaardinstelling van de gateway overschrijden. Gebruik de opdracht c:\>netstat -rn in een DOS-prompt op SPE's om de huidige routingtabel te controleren. Verwijdert eventuele conflictroutes en probeer de test opnieuw. Als de routes in conflict komen, moet je bepalen hoe ze gecreëerd zijn en voorkomen dat ze opnieuw ontstaan.

Gerelateerde informatie

- Release Notes voor systeemsoftwarerelease 2.5.0 op Cisco ICS 7750

- Release Notes voor systeemsoftwarerelease 2.6.0 op Cisco ICS 7750

- Ondersteuning van Virtual LANs/VLAN Trunking Protocol (VLAN’s/VTP)

- Ondersteuning voor spraaktechnologie

- Productondersteuning voor spraak en Unified Communications

- Probleemoplossing voor Cisco IP-telefonie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems