Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Procedure voor installatie of upgrade van software

Voorbeelduitvoer - uBR924 kabelmodem

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document maakt gebruik van een stapsgewijze procedure voor het upgraden van uw Cisco uBR9xx Series en legt uit hoe u Cisco IOS®-software kunt installeren op "Run from RAM" Cisco-routers met behulp van een Trivial File Transfer Protocol (TFTP)-server of een Remote Copy Protocol (RCP)-servertoepassing.

Voorwaarden

Vereisten

1. Installeer een TFTP-server.

Een TFTP-server of een RCP-servertoepassing moet op een TCP/IP-klaar werkstation of pc worden geïnstalleerd. Zodra de toepassing is geïnstalleerd, moet een minimaal configuratieniveau worden uitgevoerd.

Eerst moet de TFTP-toepassing zo worden geconfigureerd dat deze als een TFTP-server werkt in tegenstelling tot een TFTP-client.

Ten tweede, moet de uitgaande map worden gespecificeerd. Dit is de map waarin de Cisco IOS-softwareafbeeldingen worden opgeslagen (zie stap 2 hieronder). De meeste TFTP-toepassingen bieden een setup-routine om te helpen bij deze configuratietaken.

Opmerking: er zijn een aantal TFTP- of RCP-toepassingen beschikbaar bij onafhankelijke softwareleveranciers of als shareware uit openbare bronnen op het World Wide Web.

Ten derde, download een TFTP-server. Er zijn veel TFTP-servers beschikbaar en deze zijn gemakkelijk te vinden door te zoeken naar "tftp server" op uw favoriete internet zoekmachine. Cisco adviseert niet specifiek een bepaalde TFTP-implementatie.

2. Download de IOS-afbeelding op uw werkstation

U moet ook een geldig Cisco IOS-softwareafbeelding voor uw router hebben. Zorg ervoor dat de afbeelding uw hardware- en softwarefuncties ondersteunt en dat uw router voldoende geheugen heeft om deze uit te voeren. Als u nog geen Cisco IOS-softwareafbeelding hebt, of als u niet zeker weet of het beeld dat u hebt aan alle benodigde vereisten voldoet, zie Hoe u een Cisco IOS-softwarerelease kiest.

U moet nu een TFTP-server en een geldig Cisco IOS-softwareafbeelding hebben geïnstalleerd.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de onderstaande softwareversie.

- Cisco IOS-softwarerelease 12.2 of hoger.

De informatie in dit document is gebaseerd op apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als u in een live netwerk werkt, zorg er dan voor dat u de potentiële impact van iedere opdracht begrijpt voor u deze gebruikt.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Procedure voor installatie of upgrade van software

Opmerking: voor RCP-toepassingen vervangt u RCP voor elk optreden van TFTP. Gebruik bijvoorbeeld de kopie rcp flash commando in plaats van de kopie tftp flash commando.

Volg de onderstaande instructies:

1. Vestig een consolezitting aan de router.

Dit kan worden gedaan met een directe consoleverbinding of een virtuele Telnet-verbinding. Een directe consoleverbinding heeft de voorkeur boven een Telnet-verbinding omdat een Telnet-verbinding verloren gaat tijdens de rebootfase van de software-installatie. De consoleverbinding wordt gemaakt met een gewalste kabel (gewoonlijk een vlakke zwarte kabel), en verbindt de consolepoort van de router met de COM-poort van de PC. Open Hyperterminal op de PC en gebruik de volgende instellingen:

Speed 9600 bits per second

8 databits

0 parity bits

1 stop bit

No Flow Control

2. Controleer of de TFTP-server IP-verbinding met de router heeft.

Controleer de IP-adressen van de TFTP-server en de router/toegangsserver die voor de TFTP-software-upgrade is bedoeld, om er zeker van te zijn dat de adressen binnen hetzelfde bereik vallen. Pingel de router/toegangsserver om te verifiëren dat er een netwerkverbinding tussen hen bestaat.

3. Kopieer de nieuwe softwareafbeelding van de TFTP-server naar de router/toegangsserver met behulp van de onderstaande procedure:

uBR924> enable

Password: password

uBR924#

uBR924# copy tftp flash

Opmerking: als u, eenmaal verbonden met de router via de consolepoort, een ">"- of "rommon >"-prompt krijgt, is uw router in de ROM-monitormodus (ROMmon).

Indien nodig kunt u een afbeelding van het ene apparaat naar het andere kopiëren.

Opmerking: we raden u aan een kopie van de configuratie van de router/toegangsserver bij te houden voordat u de software voor de router/toegangsserver bijwerkt. De upgrade zelf heeft geen invloed op de configuratie (die is opgeslagen in niet-vluchtig RAM (NVRAM)).

4. Specificeer het IP-adres van de TFTP-server.

Voer desgevraagd het IP-adres van de TFTP-server in zoals in het volgende voorbeeld:

Address or name of remote host [255.255.255.255]? 172.16.30.40

5. Specificeer de bestandsnaam van de nieuwe Cisco IOS-softwareafbeelding.

Voer, wanneer dit wordt gevraagd, de bestandsnaam in van het Cisco IOS-softwareafbeelding dat moet worden geïnstalleerd, zoals in het volgende voorbeeld:

Source file name? ubr920-k8v6y5-mz.122-3.bin

Opmerking: de naam van de afbeelding varieert afhankelijk van de bestandsnaam van de afbeelding op de TFTP-server.

6. Specificeer de doelbestandsnaam.

Dit is de naam die de nieuwe softwareafbeelding zal krijgen wanneer deze op de router wordt geladen. De afbeelding kan van alles worden genoemd, maar het is de gewoonte dat de bestandsnaam van de UNIX-afbeelding wordt ingevoerd.

Destination file name? ubr920-k8v6y5-mz.122-3.bin

7. Flash-apparaat wissen voor bevestiging.

Desgevraagd:

- Voer ja in om de bestaande softwareafbeelding in het Flash-geheugen van de router te wissen voordat u de nieuwe kopieert.

- Typ nee om het bestaande installatiekopie te bewaren. Zorg ervoor dat je genoeg Flash geheugen hebt om beide te behouden.

Flash device wissen voor schrijven? [bevestig] ja/neen

Het kopieerproces duurt enkele minuten; de tijd verschilt van netwerk tot netwerk. Tijdens het kopieerproces worden er berichten weergegeven om aan te geven welke bestanden zijn geopend.

Het uitroepteken "!" Geeft aan dat het kopieerproces plaatsvindt. Elk uitroepteken geeft aan dat tien pakketten succesvol zijn overgebracht. Een controlesomverificatie van de afbeelding vindt plaats nadat de afbeelding naar Flash-geheugen is geschreven.

8. Controleer voordat u het apparaat opnieuw laadt de juiste installatie en opdrachten.

Controleer of het image correct is geïnstalleerd en dat de opdrachten van het opstartsysteem naar het juiste bestand verwijzen om te laden.

Typ voor het opnieuw laden:

Router#reload

*Mar 1 00:30:49.972: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no

!-- lower case

Proceed with reload? [confirm] yes

!-- lower case

9. Controleer of de router met de juiste afbeelding werkt.

Nadat het opnieuw laden is voltooid, zou de router het gewenste Cisco IOS-softwareafbeelding moeten uitvoeren. Gebruik het bevel van de showversie om te verifiëren.

Voorbeelduitvoer - uBR924 kabelmodem

ubr924#show flash

System flash directory:

File  Length   Name/status

1   3931744  ubr920-k1o3v4y556i-mz.121-3a.T4.bin

[3931808 bytes used, 131424 available, 4063232 total]

3968K bytes of processor board System flash (Read/Write)

ubr924#copy tftp flash

Address or name of remote host []? 172.16.30.40

Source filename []? ubr920-k8v6y5-mz.122-3.bin

Destination filename [ubr920-k8v6y5-mz.122-3.bin]?

Accessing tftp://172.16.30.40/ubr920-k8v6y5-mz.122-3.bin...

Erase flash: before copying? [confirm]

Erasing the flash filesystem will remove all files! Continue? [confirm]

Erasing device... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ...erased

Erase of flash: complete

Loading ubr920-k8v6y5-mz.122-3.bin from 172.16.30.40 (via cable-modem0): !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 3755588/7511040 bytes]

Verifying checksum...  OK (0xD64F)

3755588 bytes copied in 99.254 secs (37935 bytes/sec)

ubr924#

ubr924#reload

!--- Make sure you read step 8 in the Software Installation or Upgrade Procedure section before reloading.

Proceed with reload? [confirm]

133.CABLEMODEM.CISCO: 01:05:23: %SYS-5-RELOAD: Reload requested

System Bootstrap, Version 12.0(6r)T3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1999 by cisco Systems, Inc.

UBR924 platform with 16384 Kbytes of main memory

program load complete, entry point: 0x80010000, size: 0x394d28

Self decompressing the image : ################################

Om te bevestigen dat de router de Cisco IOS-softwareversie na het opnieuw laden heeft bijgewerkt. Maak een showversie.

ubr924#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 920 Software (UBR920-K8V6Y5-M), Version 12.2(3), RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2001 by cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 18-Jul-01 17:05 by pwade

Image text-base: 0x800100A0, data-base: 0x806A2250

ROM: System Bootstrap, Version 12.0(6r)T3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

ubr924 uptime is 0 minutes

System returned to ROM by reload at 08:14:09 - Sun Jan 2 2000

System image file is "flash:ubr920-k8v6y5-mz.122-3.bin"

cisco uBR920 CM (MPC850) processor (revision 3.d) with 15872K/1024K bytes of memory.

Processor board ID FAA0344Q0GK

Bridging software.

1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

1 Cable Modem network interface(s)

3968K bytes of processor board System flash (Read/Write)

1536K bytes of processor board Boot flash (Read/Write)

Configuration register is 0x2102

Gerelateerde informatie

- Een Cisco IOS-softwarerelease kiezen

- Field Notice: Cisco IOS TFTP-client kan bestanden niet groter dan 16 MB in grootte overbrengen

- Technische ondersteuning – Cisco Systems