Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Stroomkaart voor probleemoplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document bevat informatie over probleemoplossing voor gemeenschappelijke hardwareproblemen bij de kabelmodems van Cisco uBR9xx Series en biedt manieren om die mislukkingen op te lossen. Het stroomschema beschrijft de meest gebruikelijke symptomen die worden aangetroffen door de Cisco uBR9xx Series kabelmodems.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Stroomkaart voor probleemoplossing

Gerelateerde informatie

- Hardware probleemoplossing voor Cisco uBR9xx Series kabelmodems

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems