Inhoud

Inleiding

Hoe doe ik een syslog op een SPA-apparaat?

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit artikel is één in een serie om te helpen bij het instellen, oplossen en onderhouden van Cisco Small Business-producten.

Hoe doe ik een slang op een SPA-apparaat?

A.

Stap 1:

Om de SPA te configureren om SIP-berichten op te nemen, volgt u deze stappen:

Linksys-partners kunnen een Slogsrv.exe-servertool (slogsrv.exe) downloaden van de Linksys Partnerverbinding.

Zo gaat u naar de VAR:

i. Raadpleeg de producthulpprogramma’s.

ii. Klik op het Linksys Spraaksysteem.

iii. Klik op de SPA-hulpprogramma’s.

iv. Klik op de SLOG Server voor SPA-apparaten.

Ga nu naar de SP's:

- Raadpleeg de technische tools

- Klik op de SPA-hulpprogramma’s

- Klik tot slot op de Syslog Server voor SPA-apparaten.

- Sla dit bestand op de computer op en voer het vervolgens uit.

- Er verschijnt een scherm dat lijkt op een DOS-venster.

- Laat dit scherm open en ga verder met de volgende stap.

Stap 2:

Toegang tot de webgebaseerde setup-pagina van de SPA2002. Klik voor instructies op Koppelen met antwoorden.

Stap 3:

Klik op Aanmelden en vervolgens op Systeem. Voltooi de volgende velden onder Optioneel Network Configuration:

- Syrische server: (IP-adres van de computer waarop de videotoepassing wordt uitgevoerd)

- Debug server: (IP-adres van de computer waarop de videotoepassing wordt uitgevoerd)

- Debug niveau: 3

Stap 4:

Klik vervolgens op Line 1 of Line 2 (afhankelijk van de lijn die u gebruikt), en selecteer Full onder SIP Debug Option.

Stap 5:

Klik op .

Stap 6:

Je moet nu het verkeer zien.

Stap 7:

Om de fout op te nemen, houdt u de syslog in werking en voegt u vervolgens bij het scenario tot u weet dat het probleem zich voordoet. Wanneer u klaar bent met het opnemen van alle kleinere berichten, sluit het venster.

Stap 8:

Ga naar de locatie waar de syslogtoepassing is opgeslagen. Er moet een bestand (notepad) zijn met de syslog-berichten die u zojuist hebt geplaatst.log

Stap 9:

Nadat u het syslogbestand op de computer hebt opgeslagen, heeft u toegang tot het bestand via de gewenste prompt en wordt de opdracht met de gewenste poort uitgevoerd. De syntaxis zou er als volgt moeten uitzien:

C:\Documents and Settings\>slogsrv -p 515

Gebruik: slogsrv [-p poort] [-o filename] [-t] [-h]

Wanneer:

-p poort geeft de luisterpoort aan, standaard "514"

-o filename verwijst naar de naam van het uitvoerbestand, standaard syslog.port.log

-om de lokale tijdstempel te draaien en de syslogheader te parseren

-h deze hulp

Opmerking: Met deze optie, zal het mogelijk zijn om meerdere syslog op één computer te lopen om meerdere SPA apparaten te controleren.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems