Inhoud

Inleiding

Probleem

Oplossing

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u een probleem met het indicatielampje kunt diagnosticeren met de Cisco Unity Connection Media Convergence Server (MCS) 7835 IP-serie.

Probleem

Op MCS 7835 I-serie is een geel indicatielampje ingeschakeld zoals in dit beeld:

U kunt zien dat een indicatielampje brandt wanneer u het paneel naar buiten trekt. In dit geval is het licht ingeschakeld omdat het logbestand van de systeemgebeurtenis vol is.

Opmerking: IBM heeft bevestigd dat het licht is ingeschakeld wanneer het logbestand van de systeemgebeurtenis vol is.

Oplossing

Zoals eerder vermeld, wordt er een indicatielampje ingeschakeld omdat de logbestanden van de systeemgebeurtenissen vol zijn. Voltooi deze stappen om de logbestanden van de systeemgebeurtenis te wissen:

1. Druk tijdens de start op F1 wanneer dit scherm wordt weergegeven in het geprogrammeerde systeem:

2. Selecteer zodra u op F1 drukt de optie Vastlegging systeemgebeurtenis:

3. Kies de optie Log systeemgebeurtenis wissen om het logbestand van systeemgebeurtenissen van dit scherm te verwijderen:

4. Druk op ENTER wanneer u wordt gevraagd het verzoek tot verwijdering te bevestigen:

5. Druk op Esc om terug te keren naar het hoofdscherm van het besturingssysteem.

6. Druk nogmaals op Esc om het startpunt te verlaten. Het systeem blijft opstarten.