Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

%M2FIB-SLOT3-2-M2FIB_MAC_TBL_PRGMING: Programma niet in de mac-tabel. MAC-tabel is volledig voor deze opname

Probleem

Beschrijving

Werken

Verifiëren

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document geeft een korte uitleg van foutmeldingen die verschijnen op Cisco Nexus 7000 Series-switches.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de Nexus 7000 Series-switches.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

%M2FIB-SLOT3-2-M2FIB_MAC_TBL_PRGMING: Programma niet in de mac-tabel. MAC-tabel is volledig voor deze opname

Probleem

De switch meldt deze foutmelding:

%M2FIB-SLOT3-2-M2FIB_MAC_TBL_PRGMING: Failed to program the mac table.

MAC Table is Full for this entry. To avoid possible multicast traffic loss, disable OMF.

Use the configuration CLI: "no ip igmp snooping optimise-multicast-flood"

Beschrijving

De wortel van deze foutmelding is dat u de limieten van uw F1 lijnkaart hebt bereikt. De F1 lijnkaarten ondersteunen tussen 16000-256000 MAC-adresboekingangen. De kaart heeft 16 verzendmotoren voor elke lijnkaart, en elke lijnkaart kan 16000 MAC-adresboekingangen bevatten, dus 256000 ingangen voor elke lijnkaart. Raadpleeg Cisco Nexus 7000 I/O-module voor families—F1 en M1 voor meer informatie.

Geef de opdracht toe van de show adres-table teller om de ingangen van de MAC- adrestabel te verifiëren.

Bijvoorbeeld:

Nexus7K#show mac address-table count

MAC Entries for all vlans :

Dynamic Address Count:                15576

Static Address (User-defined) Count:      0

Secure Address Count:                     0

Nexus7K#show ip igmp snooping groups summary

Legend: E - Enabled, D - Disabled

Vlan Snoop OMF (*,G)-Count (S,G)-Count

1     E      D    0            0

4     E      D    6            0

7     E      D    0            0

17    E      D    28           0

24    E      D    4            0

34    E      D    4            0

41    E      D    1            0

52    E      D    6            0

53    E      D    5            0

55    E      D    4            0

61    E      D    0            0

62    E      D    8            0

67    E      D    4            0

70    E      D    4            0

75    E      D    6            0

77    E      D    4            0

79    E      D    5            0

85    E      D    0            0

88    E      D    2            0

89    E      D    7            0

96    E      D    5            0

98    E      D    0            0

102   E      D    3            0

!--- Output suppressed

1504  E      D    4            0

2322  E      D    0            0

2324  E      D    0            0

2700  E      D    0            0

2701  E      D    2            0

2705  E      D    0            0

2708  E      D    1            0

2709  E      D    0            0

2710  E      D    0            0

2712  E      D    0            0

2720  E      D    0            0

2721  E      D    0            0

Total number of (*,G) entries: 176

Total number of (S,G) entries: 0

Cisco Nexus 7000 F1-Series 32-poorts 1 en 10 Gigabit Ethernet-module heeft een beperking van 16.000 MAC-adresboekingangen voor elke verzendende motor en tot 256.000 MAC-adresboekingangen voor elke module.

Het effect van de verwijdering van OMF met het geen IP igmp-snooping, optimaliseert-multicast overstroming zorgt ervoor dat multicast verkeer naar alle poorten binnen VLAN’s met multicast verkeer wordt overstroomd.

Werken

Als een werklijn zijn er verschillende methoden om de capaciteit van de MAC-adrestabel te vergroten.

Werken 1

Verlaag de vergrijzende timer van de MAC-adrestabel door de mac adres-tabel verouderingstijd in seconden opdracht te gebruiken. Laat bijvoorbeeld vallen van 30 minuten naar 15 minuten.

Opmerking: de standaard MAC-verouderingstijd is 30 minuten. Raadpleeg voor meer informatie het document Beheer van het gebruik van hardwarebronnen.

Bijvoorbeeld:

Nexus7K(config)#mac address-table aging-time 900

Na het maken van een verandering in de vergrijzende timer van de MAC-adreslijst, gebruik de opdracht van de mac-adrestelling om de ingangen van de MAC-adrestabel te verifiëren.

Bijvoorbeeld:

Nexus7K#show mac address-table count

MAC Entries for all vlans :

Dynamic Address Count:                13465

Static Address (User-defined) Count:      0

Secure Address Count:                     0

Werkongeveer 2

Geef de opdracht no ip igmp snooping uit, optimaliseer-multicast-flood om de multicast-multicast-flood (OMF) uit te schakelen.

Bijvoorbeeld:

Nexus7K(config)# vlan configuration vlan_id

Nexus7K(config-vlan-config)# no ip igmp snooping optimise-multicast-flood

Werkongeveer 3

Wijzig de manier waarop de poorten op uw F1-kaart aan verschillende VLAN’s zijn gekoppeld.

De F1 kaart kan tussen 16000 en 256000 MAC-adressen hebben voor elke lijnkaart. Dit bereik heeft te maken met de manier waarop VLAN’s voor elke poort worden toegewezen. Elke groep van twee poorten is op dezelfde ASIC en deelt dus de informatie van de MAC-adrestabel. Deze ASIC's hebben een capaciteit van 16000 MAC-adresboekingen. Elke ASIC synchroniseert de MAC-adrestabel voor elk VLAN op andere ASIC’s met dezelfde VLAN’s.

Bijvoorbeeld als poorten 1 en 15 beide VLAN 1000 toestaan, hebben zij beiden de waarden van de MAC- adreslijst voor VLAN 1000. Dus als VLAN 1000 16000 van MAC van de adreslijst ingangen heeft, kunnen niet meer ingangen geprogrammeerd worden in die twee ASIC's (voor poorten 1,2 en 15,16). Als alle 32 poorten VLAN 1000 toestaan, kunt u niet langer nieuwe MAC-adressen in een willekeurige poort programmeren, omdat u de 16000-limiet hebt bereikt.

Als echter slechts de helft van de poorten (1-16) VLAN 1000 en de andere helft (17-32) VLAN 2000 toestaat, hebt u een capaciteit van 16000 MAC van VLAN 1000 in havens 1-16 en een andere 1600 VLAN in havens 17-32 voor. 2000 (totaal 32000 lemma's).

Zodoende kunt u mogelijk de capaciteit van de MAC-adrestabel verhogen.

Opmerking: dit zijn werkronden voor een probleem met hardwarebeperking.

Verifiëren

Gebruik deze opdrachten ter verificatie.

- Gebruik de opdracht Show ip igmp snooping mac-oif om IGMP Snooping statische MAC OIF-informatie te bekijken.

- Gebruik de opdracht Spraakgroepen voor het weergeven van IP-tekengroepen om gedetailleerde informatie voor de groep te bekijken.

- Gebruik de opdracht van het toppenadres-tabelaantal om het aantal MAC-adresangen te bekijken.

Gerelateerde informatie

- Cisco Nexus 7000 Series-switches - ondersteuning

- Productondersteuning voor switches

- Ondersteuning voor LAN-switching technologie

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems