Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Installeren

desinstalleren

overbrengen

Verifiëren

Problemen oplossen

Opdrachten voor probleemoplossing

Wijzigingen in licenties tussen releases

Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document worden deze licentietransacties beschreven:

- Installeren

- desinstalleren

- overbrengen

- Verifiëren

- Problemen oplossen

Dit document bevat ook informatie over wijzigingen in licenties tussen releases en koppelingen naar configuratiegidsen.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Installeren

In deze sectie wordt u voorgesteld met de informatie om een Nexus 1000V-licentie te installeren.

In deze video wordt beschreven hoe de Nexus 1000V-licentie moet worden geïnstalleerd.

U installeert een Nexus 1000V-licentie op deze opdrachten:

n1000v#install license bootflash:license_file.lic

Installing license ..done

n1000v#show license file license_file.lic

SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

INCREMENT NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG cisco 1.0 permanent 10 \

HOSTID=VDH=1575337335122974806 \

NOTICE="<LicFileID>license_file.lic</LicFileID><LicLineID>0</LicLineID> \

<PAK>PAK12345678</PAK>" SIGN=3AF5C2D26E1A

n1000v#show license usage NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG

----------------------------------------

Feature Usage Info

----------------------------------------

Installed Licenses : 10

Default Eval Licenses : 0

Max Overdraft Licenses : 16

Installed Licenses in Use : 4

Overdraft Licenses in Use : 0

Default Eval Lic in Use : 0

Default Eval days left : 0

Licenses Available : 22

Shortest Expiry : Never

----------------------------------------

Application

----------------------------------------

VEM 3 - Socket 1

VEM 4 - Socket 1

VEM 4 - Socket 2

VEM 5 - Socket 1

----------------------------------------

desinstalleren

U verwijdert een Nexus 1000V-licentie als volgt:

n1000v#show license brief

Enterprise.lic

n1000v#show license usage NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG

----------------------------------------

Feature Usage Info

----------------------------------------

Installed Licenses : 29

Default Eval Licenses : 0

Max Overdraft Licenses : 16

Installed Licenses in Use : 2

Overdraft Licenses in Use : 0

Default Eval Lic in Use : 0

Default Eval days left : 0

Licenses Available : 43

Shortest Expiry : 01 Jul 2011

----------------------------------------

Application

----------------------------------------

VEM 5 - Socket 1

VEM 5 - Socket 2

----------------------------------------

n1000v#svs license transfer src-vem 3 license_pool

n1000v#clear license Enterprise.lic

Clearing license Enterprise.lic:

SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

Do you want to continue? (y/n) y

Clearing license ..done

n1000v(config)#copy running-config startup-config

overbrengen

U kunt ook licenties overdragen. Raadpleeg deze documenten voor meer informatie:

- Licenties overdragen tussen VEM’s

- Licenties naar het licentiepool overdragen

- Licenties vanuit het licentiepool naar VEM’s overdragen

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

Het Uitvoer Tolk (uitsluitend geregistreerde klanten) (OIT) ondersteunt bepaalde show opdrachten. Gebruik de OIT om een analyse van tonen opdrachtoutput te bekijken.

Voer de volgende opdrachten in om een licentie te controleren:

n1000v#show license file eval.lic

SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

INCREMENT NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG cisco 1.0 1-dec-2010 16 \

HOSTID=VDH=0871396331270074457 \

NOTICE="<LicFileID>eval.lic</LicFileID><LicLineID>0</LicLineID> \

<PAK>dummyPak</PAK>" SIGN=E08A38544DBE

n1000v#show license file Enterprise.lic

SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

INCREMENT NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG cisco 1.0 permanent 16 \

HOSTID=VDH=0871396331270074457 \

NOTICE="<LicFileID>Enterprise.lic</LicFileID><LicLineID>0</LicLineID> \

<PAK>dummyPak</PAK>" SIGN=E08A38544DBE

n1000v#show license usage

Feature                      Ins  Lic     Status   Expiry Date    Comments

Count

----------------------------------------------------------------------------

NEXUS_VSN_SERVICES_PKG        No    0   Unused             -

NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG   No    1   In use     None    -

----------------------------------------------------------------------------

n1000v#show license usage NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG

----------------------------------------

Feature Usage Info

----------------------------------------

Installed Licenses : 29

Default Eval Licenses : 0

Max Overdraft Licenses : 16

Installed Licenses in Use : 2

Overdraft Licenses in Use : 0

Default Eval Lic in Use : 0

Default Eval days left : 0

Licenses Available : 43

Shortest Expiry : 01 Jul 2011

----------------------------------------

Application

----------------------------------------

VEM 5 - Socket 1

VEM 5 - Socket 2

----------------------------------------

n1000v#show module vem license-info

Licenses are Sticky

Mod  Socket Count License Usage Count License Version  License Status

---  ------------ ------------------- ---------------  --------------

3    2            2                   1.0              licensed

4    2            2                   1.0              licensed

n1000v#show module vem 3 license-info

Licenses are Sticky

Mod  Socket Count License Usage Count License Version  License Status

---  ------------ ------------------- ---------------  --------------

3    2            2                   1.0              licensed

Problemen oplossen

Gebruik dit gedeelte om de configuratie van het probleem op te lossen.

Opdrachten voor probleemoplossing

Het Uitvoer Tolk (uitsluitend geregistreerde klanten) (OIT) ondersteunt bepaalde show opdrachten. Gebruik de OIT om een analyse van tonen opdrachtoutput te bekijken.

Opmerking: Raadpleeg Belangrijke informatie over debug Commands voordat u debug-opdrachten gebruikt.

n1000v#show module

Mod  Ports  Module-Type                      Model              Status

--  -----  -------------------------------- ------------------ ------------

1    0      Virtual Supervisor Module        Nexus1000V         active *

5    248    Virtual Ethernet Module          NA                 unlicensed

Mod  Sw               Hw

--  ---------------  ------

1    4.0(4)SV1(1)     0.0

5    4.0(4)SV1(1)     0.4

Mod  MAC-Address(es)                         Serial-Num

--  --------------------------------------  ----------

1    00-19-07-6c-5a-a8 to 00-19-07-6c-62-a8  NA

5    02-00-0c-00-05-00 to 02-00-0c-00-05-80  NA

Mod  Server-IP        Server-UUID                           Server-Name

--  ---------------  ------------------------------------  --------------------

1    172.23.232.140   NA                                    NA

5    172.23.233.100   33393935-3234-5553-4539-30364e345630  172.23.233.100

n1000v#show module vem license-info

Licenses are Sticky

Mod   Socket Count   License Usage Count   License Version   License Status

---   ------------   -------------------   ---------------   --------------

3     2              -                     -                 unlicensed

n1000v# show license usage

Feature                      Ins  Lic   Status   Expiry Date   Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

NEXUS_VSG_SERVICES_PKG        No    0   Unused             -

NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG   Yes   16  In use   Never     -

--------------------------------------------------------------------------------

n1000v#show license usage NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG

--------------------------------------

Feature Usage Info

--------------------------------------

Installed Licenses :    10

Eval Licenses :   0

Max Overdraft Licenses :    16

Installed Licenses in Use :    4

Overdraft Licenses in Use :    0

Eval Licenses in Use :    0

Licenses Available :   22

--------------------------------------

Application

--------------------------------------

VEM 3 - Socket 1

VEM 3 - Socket 2

VEM 4 - Socket 1

VEM 4 - Socket 2

--------------------------------------

n1000v#show int veth1

Vethernet1 is down (VEM Unlicensed)

Port description is VM-Pri, Network Adapter 1

Hardware is Virtual, address is 0050.56b7.1c7b

Owner is VM "VM-Pri", adapter is Network Adapter 1

Active on module 5

VMware DVS port 32

Port-Profile is dhcp-profile

Port mode is access

Rx

5002 Input Packets 4008 Unicast Packets

85 Multicast Packets 909 Broadcast Packets

846478 Bytes

Tx

608046 Output Packets 17129 Unicast Packets

502543 Multicast Packets 88374 Broadcast Packets 0 Flood Packets

38144480 Bytes

20 Input Packet Drops 0 Output Packet Drops

n1000v#show license host-id

License hostid: VDH=8449368321243879080

n1000v#show license file sample.lic

sample.lic:

SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

INCREMENT NEXUS1000V_LAN_SERVICES_PKG cisco 1.0 permanent 16 \

HOSTID=VDH=8449368321243879080 \

NOTICE="<LicFileID>sample.lic</LicFileID><LicLineID>0</LicLineID> \

<PAK>dummyPak</PAK>" SIGN=34FCB2B24AE8

n1000v#show license brief

license_file.lic

Wijzigingen in licenties tussen releases

Nieuwe en gewijzigde informatie in release 4.2(1)SV1(5.1)

Er is geen nieuwe informatie toegevoegd aan de Cisco Nexus 1000V-licentiegids voor de configuratie van de netwerkmodule 4.2(1)SV1(5.1).

Nieuwe en gewijzigde informatie in release 4.2(1)SV1(4a)

- vEthernet interfaces-vEthernet interfaces worden niet langer onmiddellijk verlaagd wanneer hun licenties verlopen.

- Gebruik van de monitor-een systeembericht wordt elk uur gegenereerd dat een lijst maakt van de modules die niet zijn gelicentieerd.

Nieuwe en gewijzigde informatie in release 4.2(1)SV1(4)

- Licentiegebruik voor de monitor wordt een systeembericht gegenereerd wanneer er meer licenties worden gebruikt dan zijn geïnstalleerd.

- Licenties vanuit de licentiepool naar VEM's overdragen - Voeg de opdracht svs-licentie transferlicentie_pool dst-vem module toe. Deze opdracht draagt licenties over van de licentiepool naar de VEM’s.

- Licentiegegevens weergeven—De opdracht licentie-info van de module voor de show wordt toegevoegd. Deze opdracht geeft de licentiemodus en het gebruik van licenties door elke module weer.

Nieuwe en gewijzigde informatie in release 4.0(4)SV1(3)

- Evaluatielicenties - In totaal zijn 16 evaluatiecertificaten opgenomen in de softwareafbeelding. U kunt aanvullende evaluatielicenties downloaden van Cisco.com en afzonderlijk installeren. De evaluatielicenties in de Cisco Nexus 1000V-software zijn goed voor 60 dagen. De licenties voor evaluatie die u van Cisco.com hebt gedownload, kunnen van verschillende duur zijn.

- #Display licentie-expiratie—De opdrachtoutput van de show licentie_name wordt bijgewerkt om de datum van het dichtstbijzijnde licentietempiratie weer te geven.

Nieuwe en gewijzigde informatie in release 4.0(4)SV1(2)

- Licenties voor evaluatie-evaluatie zijn beschikbaar als onderdeel van de software-installatie of -upgrade. Er hoeft niet langer een afzonderlijk licentiebestand te worden geïnstalleerd.

- #Licentiestatistieken—De opdrachtoutput van het berichtengebruikspakket_name wordt geactualiseerd om het aantal evaluatie- en permanente licenties weer te geven dat beschikbaar, geïnstalleerd en in gebruik zijn op VSM.

Gerelateerde informatie

- Cisco Nexus 1000V-licentiegids, release 4.2(1)SV2(1.1)

- Cisco Nexus 1000V-licentiegids, release 4.2(1)SV1(5.1)

- Cisco Nexus 1000V-licentiegids, release 4.2(1) SV1(4a)

- Cisco Nexus 1000V-licentiegids, release 4.2(1) SV1(4)

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems