Inhoud

Inleiding

Gebruik

Lijst met 10 Gbps en 1 Gbps glasvezelkabels die worden ondersteund met CVR-QSFP-SFP10G adapter

C9600-LC-24C lijnkaartpoortindeling en poorttoewijzing

Beperkingen met CVR-QSFP-SFP10G adapter

Inleiding

Dit document beschrijft het gebruik en de beperkingen van de CVR-QSFP-SFP10G-adapter op de C9600-LC-24C lijnkaart op het Catalyst 9600-platform.

Gebruik

De C9600-LC-24C lijnkaart op het C9600-platform heeft 24 QSFP-poorten die 40G- en 100G-glasvezelkabels ondersteunen. U kunt geen op SFP gebaseerde 10 Gbps of 1 Gbps glasvezelkaart rechtstreeks op deze poorten invoegen.

CVR-QSFP-SFP10G-adapter biedt de flexibiliteit om op SFP gebaseerde 10 Gbps of 1 Gbps glasvezelkaart te gebruiken op QSFP-gebaseerde poorten van C9600-LC-24C lijnkaart op het C9600-platform.

Lijst met 10 Gbps en 1 Gbps glasvezelkabels die worden ondersteund met CVR-QSFP-SFP10G adapter

Verkoop nr.

Optica

Speed

Minimale Cisco® IOS-XE versie

1

SFP-10G-SR

10 Gbps

16.11.1

2

SFP-10G-SR-S

10 Gbps

16.11.1

3

SFP-10G-LR

10 Gbps

16.11.1

4

SFP-10G-LR-S switch

10 Gbps

16.11.1

5

SFP-10G-ER router

10 Gbps

16.11.1

6

SFP-10G-ER-S router

10 Gbps

16.11.1

7

SFP-10G-ZR

10 Gbps

16.11.1

8

SFP-10G-ZR-S switch

10 Gbps

16.11.1

9

DWDM-SFP10G-xxx

10 Gbps

16.11.1

10

SFP-H10 GB-CU1M

10 Gbps

16.11.1

11

SFP-H10 GB-CU3M

10 Gbps

16.11.1

12

SFP-H10GB-CU5M

10 Gbps

16.11.1

13

GLC-T*

1 Gbps

16.12.2/17.1.1

14

GLC-TE*

1 Gbps

16.12.2/17.1.1

15

GLC-LH-SMD

1 Gbps

16.12.2/17.1.1

16

GLC-SX-MMD

1 Gbps

16.12.2/17.1.1

* 10 Mbps en 100 Mbps met GLC-T en GLC-TE worden niet ondersteund met CVR-QSFP-SFP10G adapter. Slechts 1 Gbps snelheid met GLC-T en GLC-TE wordt ondersteund met CVR-QSFP-SFP10G adapter.

C9600-LC-24C lijnkaartpoortindeling en poorttoewijzing

1/25

3/27

5/29

7/31

9/33

11/35

13/37

15/39

17/41

19/43

21/45

23/47

2/26

4/28

6/30

8/32

10/34

12/36

14/38

16/40

18/42

20/44

22/46

24/48

Deze CLI's kunnen worden gebruikt om de poorttoewijzing te controleren. Hun operationele snelheidsmodus en hun fysieke naar virtuele poortnummering (voor 100 Gbps interfaces):

toon hw-module subsleuf x/0 poortgroepafbeelding

toon hw-module subsleuf x/0 poortgroep verrichtingsmodus

toon hw-module subsleuf x/0 poortgroep poortnummering

waarbij x het nummer van de Linecard-sleuf is.

Uitvoer voorbeeld:

Switch#show hw-module subslot 1/0 port-group mapping

Port Group Mapping for slot 1

Port-Group Ports

1 Fo1/0/1, Fo1/0/2, Hu1/0/25

2 Fo1/0/3, Fo1/0/4, Hu1/0/27

3 Fo1/0/5, Fo1/0/6, Hu1/0/29

4 Fo1/0/7, Fo1/0/8, Hu1/0/31

5 Fo1/0/9, Fo1/0/10, Hu1/0/33

6 Fo1/0/11, Fo1/0/12, Hu1/0/35

7 Fo1/0/13, Fo1/0/14, Hu1/0/37

8 Fo1/0/15, Fo1/0/16, Hu1/0/39

9 Fo1/0/17, Fo1/0/18, Hu1/0/41

10 Fo1/0/19, Fo1/0/20, Hu1/0/43

11 Fo1/0/21, Fo1/0/22, Hu1/0/45

12 Fo1/0/23, Fo1/0/24, Hu1/0/47

Switch#show hw-module subslot 1/0 port-group operation-mode

Module 1 port group 1 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 2 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 3 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 4 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 5 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 6 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 7 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 8 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 9 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 10 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 11 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 12 is running in HundredGigabitEthernet mode

Switch#show hw-module subslot 1/0 port-group port-numbering

Physical Port Mapping for slot 1

Physical-Port Mapped-Port

1 Hu1/0/25

2 Hu1/0/26

3 Hu1/0/27

4 Hu1/0/28

5 Hu1/0/29

6 Hu1/0/30

7 Hu1/0/31

8 Hu1/0/32

9 Hu1/0/33

10 Hu1/0/34

11 Hu1/0/35

12 Hu1/0/36

13 Hu1/0/37

14 Hu1/0/38

15 Hu1/0/39

16 Hu1/0/40

17 Hu1/0/41

18 Hu1/0/42

19 Hu1/0/43

20 Hu1/0/44

21 Hu1/0/45

22 Hu1/0/46

23 Hu1/0/47

24 Hu1/0/48

Beperkingen met CVR-QSFP-SFP10G adapter

- CVR-QSFP-SFP10G-adapter mag niet worden geïnstalleerd op een even poort waarop de corresponderende oneven poort 40 GE-glasvezelkaart heeft. Als poort 1 bijvoorbeeld 40 GE-glasvezelkaart heeft, mag CVR-QSFP-SFP10G niet in poort 2 zijn geïnstalleerd.

- CVR-QSFP-SFP10G adapter mag niet worden geïnstalleerd op een poort die een configuratie van inschakelt heeft. CVR-QSFP-SFP10G-adapter moet bijvoorbeeld niet worden geïnstalleerd op een poort die is geconfigureerd om te werken met 100 GE.