Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Achtergrondinformatie

Componenten

Cisco uitbreidbaar voedingssysteem 2200

XPS 2200 voedingsmodi

Uitbreidbaar voedingssysteem 2200 - beperkingen

Toevoeging van een nieuwe Switch aan een StackPower

StackPower operationele modi

Intelligent taakbeheer

Cisco-stackvoeding configureren

Controleer de configuratie van de stackvoeding

Cisco uitbreidbaar voedingssysteem 2200 configureren

Controleer de Cisco XPS 2200-configuratie

Problemen oplossen

Overwegingen

Voorzieningen StackPower

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft de configuratie van Cisco StackPower en eXpandable Power System (XPS) 2200 en de manier waarop u problemen kunt oplossen.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Achtergrondinformatie

StackPower is een functie die alle beschikbare stroom in een stapel switches samenvoegt en als één gemeenschappelijke machtspool voor de gehele stapel beheert. Catalyst 9300 biedt de mogelijkheid om een voeding te creëren voor gebruik van speciale stackvoedingskabels. In het geval van een stroomuitval of meer PoE-stroomverbruik, kan de switch de stroom uit het gedeelde zwembad gebruiken om de extra belasting te ondersteunen.  Stapelkracht kan worden ingezet in twee modi: power-share en redundante modus. Dit helpt meer granulaire controle over het stroomgebruik te bereiken.

StackPower biedt een redundant voedingssysteem (RPS) zonder voetafdruk. Het ondersteunt een pay-as-you-grow architectuur die vergelijkbaar is met de StackWise data stack en biedt 1+N redundantie met inline voeding.

De belangrijkste functie van het Stack Power circuit is het handhaven van een veilige verdeling van de stroom van de Input Power voedingen naar alle verschillende belastingen StackPower ondersteunt een stack van vier switches in een r topologie, hoewel meerdere power stacks mogelijk zijn binnen één StackWise stack. Zo kan een StackWise-gegevensstack van acht switches worden geconfigureerd in twee StackPower-stacks van vier switches. Tot acht switches kunnen deel uitmaken van een power stack in stertopologie.

Componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de switch C9300 Series

(C9300L varianten ondersteunen StackPower niet)

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Deze tabel toont de verschillende Cisco StackPower- en XPS-kabels:

Product-ID

Beschrijving

CABINE-SPWR-30CM

30 cm stapelvoedingskabel

CABINE-SPWR-150CM

150 cm stapelvoedingskabel

CABINE XPS-58CM

58 cm XPS StackPower-kabel

CAB-XPS-150cm

150cm XPS StackPower-kabel

Cisco-software Stapelvoeding en XPS-kabels zijn vergrendeld en hebben gekleurde banden aan de uiteinden om u te helpen begrijpen waar de connector aan kan sluiten.

Tip: het kabeluiteinde met de groene band kan alleen worden aangesloten op een Cisco Catalyst 9300 Series Switch. Het kabeluiteinde met de gele band kan worden aangesloten op een 9300 Series Switch of een XPS 2200.

Afbeelding 1. Toont een ringconfiguratie om zowel van de meegeleverde 0.3 meter Cisco StackPower kabels als één 1.5 meter kabel te gebruiken. In dit voorbeeld zijn de switches gestapeld in een verticaal rek.

StackPower- en StackWise-kabels goed geïnstalleerd

Afbeelding 2. Ringtopologie

Cisco uitbreidbaar voedingssysteem 2200

Het XPS 2200 uitbreidbaar voedingssysteem is vereist voor stertopologie. De XPS 2200 is het redundante voedingssysteem van de volgende generatie, dat redundantie biedt voor maximaal acht Cisco Catalyst 9300 Series Switches en Cisco StackPower-mogelijkheden voor maximaal acht 9300 Series switches.

Het Cisco eXpandable Power System (XPS) 2200 is een standalone voedingssysteem dat u kunt aansluiten op Catalyst switches. De XPS 2200 kan back-upvoeding leveren aan aangesloten apparaten die een stroomonderbreking ervaren of, in een Catalyst switch-voedingsstack, kan het extra vermogen leveren aan het stroomstackbudget. De XPS 2200-poorten en interne voedingen kunnen functioneren in de redundant power supply (RPS)-modus of stack power (SP)-modus.

XPS 2200 voedingsmodi

De XPS beschikt over twee voedingen die ook in RPS- of SP-modus kunnen worden geplaatst.

In de SP-modus behoren alle SP-poorten op de XPS tot dezelfde voedingsstack. Wanneer een power stack een XPS omvat, is de stack topologie een sterrentopologie en bestaat uit maximaal negen switches plus de XPS 2200. De XPS-voeding of -voedingen die zich in de SP-modus bevinden, worden in het stroombudget meegenomen. Als beide XPS-voedingen in RPS-modus staan, bestaat de voedingsstack alleen uit de switches die zijn aangesloten op XPS-poorten in SP-modus, en wordt het stroombudget bepaald door de voedingen in deze switches.

Als er een fout is in de rol van de voeding, bijvoorbeeld als een XPS-poort is geconfigureerd voor RPS en beide voedingen in SP-modus staan, detecteert de XPS de fout en wordt een foutmelding verzonden.

Uitbreidbaar voedingssysteem 2200 - beperkingen

- Wanneer de voedingen van het Uitbreidbare Systeem van de Macht (XPS) in de RPS-wijze voor hulpstroomvoorzieningen van de switch worden gebruikt, moet de kleinste voeding in de XPS groter zijn dan de grootste voeding in een switch die met een XPS-haven in RPS wijze wordt aangesloten.

- In RPS-modus kan elke XPS-voeding een back-up maken van één switch, ongeacht de grootte.

- Als u een voedingseenheid uit de voedingsstack (van een switch of de XPS) verwijdert, dient u er zeker van te zijn dat deze, wanneer u deze verwijdert, de beschikbare voeding niet voldoende uitput om een belastingsniveau te veroorzaken.

- Cisco Catalyst 9300L Series Switches ondersteunen stackvoeding en XPS 2200 niet.

Afbeelding 3. Toont een configuratie van de stertopologie. In dit voorbeeld zijn de switches in een verticaal rek gestapeld

De Switches van Cisco Catalyst 9300 Series worden geleverd met meerdere voedingsopties en u kunt een van deze opties op elke switch in een stack, in elke combinatie gebruiken.

Deze tabel toont de verschillende voedingsopties voor Cisco Catalyst 9300 Series Switches :

Product-ID

Beschrijving

PWR-C1-350WAC

350 W AC-voeding

PWR-C1-715WAC

715 W AC-voeding

PWR-C1-100WAC

100 W AC-voeding

PWR-C1-715WDC

715 W DC-voeding

PWR-C1-350WAC-P switch

350 W AC-voeding (platina)

PWR-C1-715WAC-P switch

715 W DC-voeding (met platina)

PWR-C1-100WAC-P switch

1100 W AC-voeding (platina)

De Switches van Cisco Catalyst 9300 Series bieden twee sleuven voor redundante voedingen, maar slechts één voeding is nodig om één switch te kunnen uitvoeren, tenzij volledige PoE+ wordt geïmplementeerd op een 48-poorts switch. In dat geval is de energiebehoefte groter dan 1700 W, wat meer is dan 1100 W geleverd door de grootste beschikbare voeding. Als de switch binnen een Cisco StackPower-stack wordt geïmplementeerd, is er mogelijk geen tweede voedingseenheid nodig als de stack extra voeding heeft om aan de vereisten van deze switch te voldoen, hoewel de voedingssleuf moet worden meegeleverd om een goede luchtstroom te waarborgen.

U kunt de voedingstypen combineren in een zelfstandige switch of in een stapel. Dat wil zeggen dat u een 350 W AC-voeding (de standaard voor een data-only switch) kunt combineren met een 715 W of 1100 W AC-voeding (de standaard in een volledige PoE-switch) of met een 715 W DC-voeding.

Toevoeging van een nieuwe Switch aan een StackPower

Cisco StackPower-technologie bespaart genoeg stroom om de MU van elke Cisco Catalyst 9300 Series Switch op te laden. Het voegt veerkracht aan de stapel toe. Om nieuwe leden aan een operationele Power Stack (Ring of Star) toe te voegen, kan worden uitgevoerd zonder onderbreking van de service aan de huidige operationele Power Stack. Het is ook mogelijk om twee operationele ringen (voorbeeld: twee ringen van twee samengesmolten in een enkele ring van vier) zonder onderbreking van de dienst aan één van beide ring te "samenvoegen". In alle gevallen (om ervoor te zorgen dat er geen onderbreking van de service is) moet ervoor gezorgd worden dat de ring slechts op één punt tegelijk gebroken is.

StackPower operationele modi

Cisco StackPower heeft twee modi voor werking: gedeeld en redundant.

In de deelmodus, de standaard, is alle ingangsstroom beschikbaar voor gebruik overal in de stapel. De totale beschikbare stroom wordt gebruikt voor beslissingen over de toewijzing van de stroom. Als een stroomtoevoer uitvalt, wordt de beschikbare stroom uit het budget gebruikt en is er geen invloed op de systeemcomponenten of de PoE-apparaten. Als er niet genoeg stroom in het budget is, kunnen de PoE-apparaten worden uitgeschakeld, gevolgd door de switches op basis van de prioriteit. Standaard is de afvoervolgorde voor ladingen als volgt:

- Poorten met lage prioriteit

- Poorten met hoge prioriteit

- Switches

De prioriteit van de macht is configureerbaar. Standaard worden alle poorten in het systeem beschouwd als lage prioriteit.

In de redundante modus wordt de voeding van de grootste voedingseenheid afgetrokken van het stroombudget. Dit vermindert de totale beschikbare stroom, maar het maakt het mogelijk om back-upstroom beschikbaar te hebben in het geval van een stroomuitval.

Afbeelding 4. Geeft gedeelde en redundante stack power operationele modi weer

Tip: StackPower reserveert ook 30 W voor het geval er een nieuwe switch aan de stack wordt toegevoegd.

Intelligent taakbeheer

Cisco StackPower heeft een prioriteitsschema dat maximaal acht switches in een gegevensstack en alle poorten van de gehele stack omvat. Prioriteiten worden standaard ingesteld bij het maken van stapels, maar zijn configureerbaar en beïnvloeden de prioriteit waarin een switch of aangedreven apparaat stroom ontvangt. De prioriteit bepaalt de volgorde waarin aangedreven apparaten en switches worden uitgeschakeld in het geval van een energietekort. Intelligent loadbeheer zorgt voor de elegante loadscheiding. De switch heeft drie configureerbare prioriteitsprioriteiten: het systeem (of de switch), de prioriteitsprioriteit van PoE-poorten (Power over Ethernet) met hoge prioriteit en de prioriteitsprioriteit van PoE-poorten met lage prioriteit.

Afbeelding 5. Geeft de standaard Cisco StackPower-prioriteiten weer

Tip: de standaardprioriteitsbereiken zijn, als er geen is geconfigureerd, 1 tot 9 voor switches, 10 tot 18 voor poorten met hoge prioriteit en 19 tot 27 voor poorten met lage prioriteit.

Cisco-stackvoeding configureren

Definieer de StackPower-modus en andere waarden van een door de gebruiker gedefinieerde stack met de opdracht stack-power stack

Catalyst-9300(config)#stack-power stack MyPowerStack

Catalyst-9300(config-stackpower)#?

Power stack configuration mode:

default   Set a command to its defaults

exit      Exit from power stack configuration

mode      Power stack mode

no        Negate a command or set its defaults

Specificeer de gewenste switch om prioriteitswaarden te configureren met de opdracht stack-power switch <number>.

Catalyst-9300#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z

Catalyst-9300(config)#stack-power switch 3

Catalyst-9300(config-switch-stackpower)#power-priority switch 3

Catalyst-9300(config-switch-stackpower)#power-priority high 10

Catalyst-9300(config-switch-stackpower)#power-priority low 20

Catalyst-9300(config)#end

Tip: u kunt de prioriteitswaarden van elke switch in de voedingsstack en alle poorten met een hoge en een lage prioriteit op die switch configureren om de volgorde in te stellen waarin switches en poorten worden uitgeschakeld wanneer de stroom wordt kwijtgeraakt en de taakverdeling moet plaatsvinden. Prioriteitswaarden zijn van 1 tot 27; switches en poorten met de hoogste waarden worden eerst gesloten

Configureer een interface als hoge of lage prioriteit met de prioriteit van de inline poort van de opdrachtvoeding <hoog/laag>.

Catalyst-9300(config)#interface GigabitEthernet1/0/1

Catalyst-9300(config-if)#power inline port priority ?

high high priority port

low  low priority port

Tip: op elke switch moet de prioriteitswaarde switch lager zijn dan de poortprioriteitswaarden en moet de waarde met hoge prioriteit lager worden ingesteld dan de waarde met lage prioriteit. We raden u aan een andere prioriteitswaarde te configureren voor elke switch en voor de poorten met een hoge en een lage prioriteit. Deze configuratie beperkt het aantal apparaten dat in één keer wordt uitgeschakeld bij een stroomverlies. Als u probeert dezelfde prioriteitswaarde op verschillende switches in een voedingsstack te configureren, is de configuratie toegestaan, maar wordt er een logbericht weergegeven.

Controleer de configuratie van de stackvoeding

Gebruik deze sectie om te controleren of uw configuratie goed werkt.

Controleer of de voedingsstack correct is geïdentificeerd door de switch en of StackPower-poorten zijn aangesloten op de opdracht stack-power detail weergeven. Dit bevel toont ook topologieinformatie, en kan worden gebruikt om te verifiëren de stapel zoals verwacht wordt gekabeld.

Catalyst-9300#show stack-power detail

Power Stack          Stack  Stack   Total  Rsvd   Alloc  Unused Num Num

Name                 Mode   Topolgy Pwr(W) Pwr(W) Pwr(W) Pwr(W) SW  PS

-------------------- ------ ------- ------ ------ ------ ------ --- -

Powerstack-1         SP-PS  Ring    5115   35     1180   3900   4   5

Power stack name: Powerstack-1   <<---- StackPower Name

Stack mode: Power sharing        <<---- StackPower Operational Mode

Stack topology: Ring

Switch 1:

Power budget: 1200

Power allocated: 240

Low port priority value: 20

High port priority value: 11

Switch priority value: 2

Port 1 status: Connected

Port 2 status: Connected

Neighbor on port 1: Switch 4 - dcf7.199a.5e80

Neighbor on port 2: Switch 2 - 046c.9d1f.3400

Switch 2:

Power budget: 1230

Power allocated: 240

Low port priority value: 19

High port priority value: 10

Switch priority value: 1            <<---- Priority StackPower values

Port 1 status: Connected

Port 2 status: Connected

Neighbor on port 1: Switch 1 - 046c.9d1f.3b80   <<---- StackPower neighbors

Neighbor on port 2: Switch 3 - 046c.9d1f.6c00

Switch 3:

Power budget: 1230

Power allocated: 240

Low port priority value: 21

High port priority value: 12

Switch priority value: 3

Port 1 status: Connected        <<---- StackPower ports status

Port 2 status: Connected

Neighbor on port 1: Switch 2 - 046c.9d1f.3400

Neighbor on port 2: Switch 4 - dcf7.199a.5e80

Switch 4:

Power budget: 1420

Power allocated: 460

Low port priority value: 22

High port priority value: 13

Switch priority value: 4

Port 1 status: Connected

Port 2 status: Connected

Neighbor on port 1: Switch 3 - 046c.9d1f.6c00

Neighbor on port 2: Switch 1 - 046c.9d1f.3b80

Deze tabel geeft een overzicht van de verschillende opdrachten die kunnen worden gebruikt om StackPower te verifiëren:

Opdracht

Doel

Catalyst-9300#show stack-power ?

budgeting Toon Stack-Power budget tabel

Details Toon Stack-Power stack details

werklastverdeling Stack-Power werklastverdeling tabel weergeven

buren Toon Stack-Power stack buurtabel

| Output modifiers

<cr> <cr>

Controleer de StackPower budget tabel, stack details, load-Sheding tabel en de stack buurtabel

Catalyst-9300#show stack-power budgeting ?

stack-name Toon budget tabel voor een gegeven power stack

switch Toon budget tabel voor een gegeven switch

| Output modifiers

<cr> <cr>

Controleer de stack-power budgeting voor een gegeven power stack <stack-name> of een gegeven switch <switch number>

Catalyst-9300#show stack-power detail ?

stack-name Toon stack-power details voor een gegeven power stack

switch Toon Stack-Power details voor een switch

| Output modifiers

<cr> <cr>

Controleer de StackPower gegevens voor een gegeven power stack <stack-name> of een gegeven switch <switch number>

Catalyst-9300#show stack-power taakverdeling ?

order Toon werklastverdeling prioriteitsvolgorde voor een power stack

switch Toon werklastverdelingstabel voor een switch

| Output modifiers

<cr> <cr>

Controleer de stapelvoeding en de werklastverdeling voor een bepaalde <stack-name> of een bepaalde switch <switch number>

Catalyst-9300#show stack-power buren ?

stack-name Toon buurtabel voor een gegeven power stack

switch Toon buurtafel voor een switch

| Output modifiers

<cr> <cr>

Controleer de StackPower buurtabel voor een gegeven power stack <stack-name> of een gegeven switch <switch number>

Catalyst-9300#stack-power switch 1 poort 1 ?

Uitschakelen van power stack poort

voedingsstackpoort inschakelen

StackPower-poorten handmatig in- en uitschakelen

Gebruik de opdracht toon omgevingsstroom om de status van de voedingen voor elke switch in de stapel te bekijken. Deze output laat een stack van 4 leden zien. Voedingsbronnen zijn niet aanwezig in banken 1A, 1B en 4B.

Catalyst-9300#show environment power all

SW    PID                 Serial#      Status            Sys Pwr   PoE Pwr   Watts

--   ------------------   ----------   ---------------   -------   -------   ----

1A   Not Present

1B   Not Present

2A   PWR-C1-1100WAC       LIT21212WAR  OK                Good      Good      1100

2B   PWR-C1-715WAC        LIT211549FX  OK                Good      Good      715

3A   PWR-C1-1100WAC       LIT21212NFY  OK                Good      Good      1100

3B   PWR-C1-1100WAC       DTN2145V53F  OK                Good      Good      1100

4A   PWR-C1-1100WAC-P     ART2216FDQJ  OK                Good      Good      1100

4B   Not Present

Tip: de sleuven voor de voedingseenheid worden links naar rechts genoemd; dat wil zeggen, de sleuf voor de voedingseenheid A bevindt zich links en de sleuf voor de voedingseenheid B rechts (het dichtst bij de rand van de switch).

Cisco uitbreidbaar voedingssysteem 2200 configureren

De XPS-naam en andere waarden van een door de gebruiker gedefinieerde stack definiëren

Catalyst-9300(config)#power xps ?

<1-16>  Switch Number

Catalyst-9300(config)#power xps 1 name ?        <<---- In a stacked system, the switch-number entered must be the switch number of the active switch.

WORD          Name of the XPS

serialnumber  Use the XPS serial number as the name   <<---- Use the serial number of the XPS 2200 as the system name.

Catalyst-9300(config)#power xps 1 name MY_XPS ?  <<---- Enter a name for the XPS 2200 system. The name can have up to 20 characters.

<cr>  <cr>

Catalyst-9300(config)#power xps 1 port 1 name ?   <<---- Enter a name for the XPS 2200 switch 1 stackpower port 1

WORD          Name of port

hostname      Use the connected switch's hostname as the port name

serialnumber  Use the connected switch's serial number as the port name

Specificeer de gewenste switch en stapelkrachtpoort om de XPS-modus, prioriteit en rolwaarden te configureren

Catalyst-9300#power xps 1 port 1 ?        <<---- Switch 1 StackPower port 1

mode      Set the mode of the XPS port

priority  Set the priority of the XPS port

role      Set the role of the XPS port

Catalyst-9300#power xps 1 port 1 mode ?

disable   Set XPS port mode to disable   <<---- Disable (shut down) the XPS port.

enable    Set XPS port mode to enable    <<---- Enable the XPS port. This is the default

Catalyst-9300#power xps 1 port 1 priority ?

<1-9>     XPS port priority              <<---- Set the RPS priority of the port. The range is 1 to 9, The 1 is the highest priority. The default priority is the XPS port number.

Catalyst-9300#power xps 1 port 1 role ?

auto      Set XPS port role to auto Stack Power <<---- The port mode is determined by the switch connected to the port. This is the default.

rps       Set XPS port role to RPS              <<---- The XPS acts as a back up if the switch power supply fails. At least one RPS power supply must be in RPS mode for this configuration.

Geef de gewenste switch op om de XPS-voedingsmodus te configureren

Catalyst-9300#power xps 1 supply ?    <<---- Select the power supply to configure. Power supply A is on the left (labeled PS1) and power supply B (PS2) is on the right.

A  XPS power supply A

B  XPS power supply B

Catalyst-9300#power xps 1 supply A mode ?

rps  RPS                           <<---- Set the power supply mode to RPS, to back up connected switches. This is the default setting for power supply A (PS1)

sp   Stack Power                   <<---- Set the power supply mode to stack power (SP), to participate in the power stack. This is the default setting for power supply B (PS2).

Catalyst-9300#power xps 1 supply A (on|off) <<---- Sets the XPS power supply to be on or off. The default is for both power supplies to be on.

Controleer de Cisco XPS 2200-configuratie

Gebruik deze sectie om te controleren of uw configuratie goed werkt.

Deze tabel toont de verschillende opdrachten die kunnen worden gebruikt om de Cisco XPS 2200 te verifiëren:

Opdracht

Doel

toon milieu xps systeem

Verifieert de ingestelde naam van het systeem en de poorten.

xps-poort voor omgeving weergeven

Verifieert de XPS-configuratie van de poort.

toon milieu xps macht

Toont de status van de XPS-voedingen

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie die u kunt gebruiken om problemen met de configuratie te troubleshooten.

Probleem - Ongeldige Ring: De C9300 ondersteunt een StackPower stack van vier. Een veel voorkomend probleem doet zich voor wanneer een gegevensstack van meer dan vier fysiek bekabeld is voor één StackPower-ring. Het systeem genereert een syslog die klaagt over ongeldige topologie.

%PLATFORM_STACKPOWER-3-INVALID_TOPOLOGY: Invalid power stack topology observed by switch 1. More than four switches are connected in ring topology

Oplossing: Configuratie van de machtsstacks met een maximum van vier leden als een ringtopologie wordt gebruikt. Als de gegevensstapel meer dan vier leden bevat, kabel twee of meer StackPower ringen. De enkele datastack ondersteunt meerdere power stacks.

Probleem - Kabelconnectiviteitsproblemen: Als een switch de aansluiting verliest met de aansluiting op zijn StackPower-poorten, ziet het systeem dit als een reïntegratie en genereert het een syslog.

%PLATFORM_STACKPOWER-6-CABLE_EVENT: Switch 4 stack power cable 2 inserted

Oplossing: De syslog verklaart welke switch en poort losmaakt. Controleer deze kabel fysiek en plaats de aansluiting opnieuw.  Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met het Technical Assistance Center (TAC).

Probleem - Ongebalanceerde voedingen: Als een stapellid een ongebalanceerd aantal voedingen bevat, genereert het systeem een syslog.

%PLATFORM_STACKPOWER-4-UNBALANCED_PS: Switch 1's power stack has unbalanced power supplies

Oplossing: Installeer een gelijk aantal voedingen in elk chassis binnen de voedingsstack. Voedingseenheden met gemengd vermogen in een afzonderlijk chassis worden ondersteund.

Probleem - StackPower Conflict: Als een stapelkracht meer dan 4 leden bevat, genereert het systeem een syslog.

%PLATFORM_STACKPOWER-4-PRIO_CONFLICT: Switch 4's power stack has conflicting power priorities. Device ports continue to reset

Oplossing: Tot vier switches kunnen deel uitmaken van een machtsstack in een ringtopologie, en tot acht switches kunnen macht delen in een stertopologie die een XPS 2200 gebruikt.

Probleem - StackPower Redundantie Loss: Wanneer een stroombron in een stapelkracht (redundante modus) niet meer aanwezig is in de stapel of een functieprobleem heeft, genereert het systeem een syslog.

%PLATFORM_STACKPOWER-4-REDUNDANCY_LOSS:Switch 3's power stack lost redundancy and is now operating in power sharing mode.

Oplossing: Controleer de stapelstroomkabel en de stroombron om een hardwareprobleem met de PSU te valideren of weg te gooien.

Probleem - StackPower Cable A Current: Het kan wijzen op een hardwarestoring.

%PLATFORM_STACKPOWER-4-CABLE_A_CURRENT_IN: Switch 1 stack power cable 1 inward current is over the limit

Oplossing: Neem contact op met TAC voor verdere probleemoplossing.

Probleem - StackPower-poorten blijven niet aangesloten met een aangesloten kabel: zorg ervoor dat StackPower-poorten niet in een gesloten toestand verkeren wanneer u de stack-voedingskabels aansluit. Als een kabel verbinding maakt met een gesloten poort, blijft het andere uiteinde in NoConn-staat. In dit scenario was een acht lidstaten datastack kabel niet goed ingesteld en ondervond problemen die resulteerden in verschillende poorten in de gesloten staat. Nadat de stapelkabel correct was geïnstalleerd, kon de StackPower-topologie niet zoals verwacht worden opgelost.

C9300-Stack#show stack-power neighbors

Power Stack            Stack    Stack     Total   Rsvd     Alloc   Sw_Avail Num    Num

Name                   Mode     Topolgy   Pwr(W)  Pwr(W)   Pwr(W)  Pwr(W)   SW     PS

--------------------   ------   -------   ------  ------   ------  ------   -----  ----

Powerstack-1           SP-PS    Stndaln   2200    0        243     1957     1      2

Powerstack-1-2         SP-PS    Ring      2200    30       243     1927     1      2

Powerstack-12          SP-PS    Ring      4400    30       486     3884     2      4

Powerstack-14          SP-PS    Ring      4400    30       486     3884     2      4

Powerstack-1-1         SP-PS    Stndaln   2200    0        243     1957     1      2

Power Stack               Port 1   Port 1            Port 2  Port 2

SW  Name                      Status   Neighbor SW:MAC   Status  Neighbor SW:MAC

--  --------------------      ------   ----------------  ------  ----------------

1   Powerstack-1              Shut     -                 Shut    -

2   Powerstack-1-2            Conn     1:7018.a76c.8a00  NoConn  -

3   Powerstack-12             NoConn   -                 Conn    4:7018.a733.9b00

4   Powerstack-12             Conn     3:7018.a733.8f00  NoConn  -

5   Powerstack-12             Conn     6:7018.a76c.b100  NoConn  -

6   Powerstack-14             Shut     -                 Conn    7:7018.a76d.1680

7   Powerstack-14             Conn     6:7018.a76c.b100  Shut -

8   Powerstack-1-1            NoConn   -                 NoConn -

Oplossing: Fouten en storingscondities kunnen ervoor zorgen dat power stack poorten dichtgaan en moeten handmatig opnieuw worden ingeschakeld, hetzij via een opdrachtregel, hetzij via een herladen van het systeem.

Overwegingen

- Slechts vier switches per stapel in een ringtopologie.

- Lage waarden hebben de voorkeur boven hoge waarden met betrekking tot switch en poortprioriteit.

- De prioriteitswaarde voor de switch moet lager zijn dan de prioriteitswaarden voor de poort.

- De waarde met een hoge prioriteit moet lager worden ingesteld dan de waarde met een lage prioriteit.

- Alleen StackPower-kabels loskoppelen en opnieuw aansluiten wanneer dit nodig is - onnodige herinstallatie vermindert de levensduur van de kabel.

- Een nieuwe switch kan zich aansluiten bij een bestaande voedingsstack zonder onderbreking van de service - StackPower-kabels zijn hot-insertable.

- Neem contact op met TAC als de problemen aanhouden.

Voorzieningen StackPower

Cisco Bug-id nummer

Beschrijving

Cisco bug-id CSCvi89146

%PLATFORM_STACKPOWER-4-REDUNDANCY_LOSS: Switch 4-voedingsstack verloren redundantie

Cisco bug-id CSCvo44552

Toon Stack-power budget mist enkele switches bij het overschakelen naar standalone modus.

Cisco bug-id CSCvw99523

Dynamische onderhandeling over energiebudget duurt te lang in Ring stack-power op de C9300

Cisco fout-id CSCve28864

Stapelkracht is verkeerd gebudgetteerd bij stackvoedingskabel OIR, SSO en sleuf herladen

Cisco bug-id CSCvo44552

Toon Stack-power budget mist enkele switches wanneer overschakeling naar standalone modus

Cisco bug-id CSCvi36291

Onjuist budget toegewezen aan StackPower

Cisco bug-id CSCvh00427

De StackPower-modus "niet-strikt" deelt de stroom niet correct.

Cisco bug-id CSCvk44346

Voeding met hoge prioriteit niet waargenomen in strikte modus op de 9300

Gerelateerde informatie

De betekenis van Cisco StackPower White paper

Cisco Catalyst 9300 Series Switches hardwaregids

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems