Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Memory/Flash Size-matrix

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document bevat een matrix van minimum- en maximumgeheugen dat beschikbaar is op de Catalyst switch-platforms. In dit document wordt alleen verwezen naar switches die geheugenopties ondersteunen. Switches met vast geheugen worden niet besproken.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Memory/Flash Size-matrix

Deze geheugenapparaten zijn in de matrix opgenomen:

- DRAM/SDRAM - Geheugen gebruikt om CatOS of IOS systeembeelden uit te voeren.

- NVRAM-Geheugen gebruikt om startconfiguratiebestand op te slaan (nvram:).

- OnBoard Flash-Memory dat wordt gebruikt om systeembeelden te bevatten voor het opstarten (bootdisk: of flitser: of flitser:).

- Verwijderbaar Flash-geheugen dat kan worden verwijderd uit het systeem dat systeembeelden bevat (sleuf0: of schijf0: of schijf1:).

Catalyst 9300 Switch

DRAAIEN

NVRAM

Infraroons

Verwijderbare flitser

Catalyst 8540

256 MB

512 KB

8/16 MB

20-16-28-48 MB

Catalyst 8510

64 MB

128 KB

8/16 MB

16/20 MB

Catalyst 6000/6500

supervisor 1 1

64 MB

512 KB

16 MB

16/24/64 MB

supervisor 1A 1

64/128 MB

512 KB

16 MB

16/24/64 MB

supervisor 2 2

128/256/512 MB

512 KB

32 MB

16/24/64 MB

supervisor 2T

2 GB standaardinstelling, kan worden gemoderniseerd tot 4 GB

4 MB

1 GB standaard

Compact Flash type II tot 8 GB

supervisor 2U 2

256/512 MB

512 KB

32 MB

16/24/64 MB

supervisor 720 4

512 MB standaard, upgradeerbaar tot 1 GB

2 MB

64 MB

Compact Flash type II 64/128/256 MB, hardware-ondersteuning voor 512 MB en 1 GB

supervisor 720-3B 4

512 MB standaard, upgradeerbaar tot 1 GB

2 MB

64 MB

Compact Flash type II 64/128/256 MB, hardware-ondersteuning voor 512 MB en 1 GB

supervisor 720-3BXL 4

1 GB standaard

2 MB

64 MB

Compact Flash type II 64/128/256 MB, hardware-ondersteuning voor 512 MB en 1 GB

supervisor 32

256 MB/512 MB, upgradeerbaar tot 1 GB

2 MB

256 MB

Compact Flash type II 64/128/256 MB, hardware-ondersteuning voor 512 MB en 1 GB

supervisor 32 PISA

512 MB / 1 GB

2 MB

512 MB, upgradeerbaar tot 1 GB

Compact Flash type II 64/128/256/512 MB en 1 GB

MSFC1

64/128 MB

512 KB

16 MB

MSFC2

128/512 MB

512 KB

32 MB

MSFC2A

1 GB

256 MB

MSFC3

512/1 GB

2 MB

64 MB

Catalyst 5000/5500

supervisor I

4/20 MB DRAM

128 KB

4/8 MB

none

supervisor II

16/32 MB DRAM

256 KB

8/16 MB

none

Supervisor IGN (WS-X5540)

32 MB DRAM

512 KB

8 MB

none

supervisor III

32/64 MB DRAM

512 KB

8 MB

16-08-20 MB

supervisor IIIG (WS-X550)

32 MB DRAM

512 KB

8 MB

none

Catalyst 4000/4500

supervisor I

32/64 MB SDRAM

512 KB

12 MB

none

supervisor II

64/128 MB SDRAM

512 KB/1 MB

12 MB

none

Supervisor II Plus 5

256 MB SDRAM

Nee. Gebruikt bootflash

32 MB

Compacte Flash (64/128 MB)

Supervisor II Plus 10-GE 5

256 MB SDRAM, upgradeerbaar tot 512 MB

Nee. Gebruikt bootflash

64 MB

Compacte Flash (64/128 MB)

supervisor III

256 MB SDRAM

512 KB

64 MB

Compacte Flash (64/128 MB)

supervisor IV

512 MB SDRAM

512 KB

64 MB

Compacte Flash (64/128 MB)

supervisor V

512 MB SDRAM

512 KB

64 MB

Compacte Flash (64/128 MB)

supervisor V-10 GE 5

512 MB SDRAM

Nee. Gebruikt bootflash

64 MB

Compacte Flash (64/128 MB)

supervisor 6-E 5

512 MB SDRAM, upgradeerbaar tot 1 GB

Nee. Gebruikt bootflash

128 MB

Compacte Flash (64/128 MB)

supervisor 7E/7LE

2 GB, kan worden gemoderniseerd tot 4 GB

1 GB

1 GB

2 GB SD-kaart (SD-X45-2GB-E)

supervisor 8E

4 GB

2 GB

2 GB

2 GB SD-kaart (SD-X45-2GB-E)

1Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 1—De DRAM op een supervisor 1 voor Catalyst 6500/6000 kan niet worden bijgewerkt. De DRAM op een supervisor 1A voor Catalyst 6500/6000 kan van 64 tot 128 MB worden gemoderniseerd. Supervisor 1Zoals verscheept na juni 2004 heeft standaard 128 MB DRAM.

De upgrade van de DRAM op een supervisor 1A met een MSFC1 (onderdeelnummer WS-X6K-SUP1A-MSFC) vereist vooraf een upgrade naar een MSFC2. Er is een upgrade-kit beschikbaar die de MSFC2 (onderdeelnummer MEM-S1-128MB-UPG=) bevat. Raadpleeg Catalyst 6500 Series Supervisor Engine 1A DRAM-upgrade-installatieopmerking.

2Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 1 en 2—Flash kaarten voor Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 1, 1A en 2 hebben een minimum aan ROMMON, softwareversie en andere vereisten. Raadpleeg Catalyst 6000 Series Flash Card Install Opmerking.

3Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 2-De modellen van Supervisor Engine WS-X6K-S2-PFC2, WS-X6K-S2-MSFC2, en WS-X6K-S2U-MSFC2 ondersteunen de compacte flitser van 64 MB.

4Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 720 - Alleen Supervisor Engine 720 heeft twee verwijderbare flitser-kaartsleuven. De sleuf met het label disk0: ondersteunt alleen een compacte Flash Type II-kaart. De sleuf met het label disk1: ondersteunt een compacte Flash Type II-kaart of een 1 GB MicroDrive-kaart. U kunt verschillende typen compacte Flash-kaarten op deze slots verbinden. U kunt bijvoorbeeld MEM-C6K-CPTFL128M op schijf0 aansluiten: en MEM-C6K-CPTFL512M op schijf1:.

5Catalyst 4500/4000 Supervisor Engine II Plus, II Plus 10-GE, V-10GE, 6-E—Deze supervisors gebruiken Onboard Flash om configuratiebestanden op te slaan en gebruiken geen afzonderlijk NVRAM-apparaat.

Gerelateerde informatie

- Catalyst 6500 Series handleiding voor Supervisor Engine

- Releaseopmerkingen voor Catalyst 6000 Series Supervisor Engine 2 ROMON-software

- Tools en bronnen - Cisco-systemen

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems