Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Versies

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - New York

MGX 8220 FRSM - New York

BPX 8600 - New York

MC 3810 - New York

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - Jakarta

MGX 8220 FRSM - Jakarta

BPX 8600 - Jakarta

MC 3810 - Jakarta

Verifiëren

Problemen oplossen

Opdrachten tonen

versie

praal

versnipperen

dspdsx3lns

transport

beeldhouwster

dspimainfo

spplitsen

beeldmateriaal

spimalent

dspimaline

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document bevat configuratieinformatie voor de manier waarop u twee BPX 8600-switches kunt aansluiten in een narrowband. Elke BPX 8600-switch heeft een MGX 8220 Edge-Concentrator die is aangesloten als een invoerplank. De kantoorapparatuur van de klant (CPE) is aangesloten op de voedingsplank. Een vier T1 Inverse Multiplexing over ATM (IMA) boomstamgroep wordt ingesteld tussen twee MGX 8220 IMATM-8T3T1/B servicemodules. Er wordt een T3-stam vastgesteld tussen elke BPX 8600 BXM-T3 servicemodule en de respectieve MGX 8220 IMATM-8T3T1/B. Twee Cisco multikanaals (MC) 3810 routers met Frame Relay-interfaces worden aangesloten op elk van de MGX 8220 Frame Relay-servicemodules (FRSM)-8T1. IP-connectiviteit tussen twee Cisco MC 3810 routers wordt bereikt via een netwerkinterworking-verbinding (NIW). De MGX 8220 FRSM-8T1 servicemodules leveren de NIW-conversie. BPX 8600-switches bieden de switching-functie voor deze verbinding.

N.B.: Dit document is ontworpen om u te helpen de Cisco-apparatuur te configureren. Het is geen vervanging voor correct netwerkontwerp en planning die u kunt bereiken met uw Cisco verkoopingenieur, systeemingenieur, of accountmanager.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- BPX 8600 switches

- MGX 8220 Edge-Concentrators

- MC 3810 routers

- MGX 8220 IMATM/B-kaarten

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Versies

De in dit document gebruikte versies zijn gebaseerd op algemeen beschikbare introducties en zijn niet bedoeld als strikte vereisten. Lees de toepasbare release-opmerkingen om te controleren of de vereiste interfaces en configuraties op elk van de platforms worden ondersteund.

- MC 3810

Software-Cisco IOS-softwarerelease 12.0(3)EN 12.0(4)T

Hardware-Cisco MC 3810 met T1 Multiflex Trunk-interface (MFT)

- MGX 8220

Zowel Cisco MGX 8220 Edge-Concentrators gebruiken de zelfde Cisco firmware-release en hardwareconfiguratie.

Firmware—Cisco release 5.0.14 en de juiste versies van hardware en firmware van de servicemodule op zowel MGX 822s.

Hardware-een Cisco IMATM model B servicemodule wordt gebruikt voor ATM Forum-conforme IMA. Er worden vier T1-stammen gebruikt tussen de twee IMATM 8T3T1/B servicemodules op elk van de MGX 8220 Edge-concentrators. De IMATM/B servicemodules gebruiken RJ48-connectors voor T1 lijnen en een coaxiale connector voor de T3-lijn. De T3 poort op elk van de IMATM 8T3T1/B servicemodules wordt aangesloten op de respectieve BXM-T3 poort op de BPX 8600 switches. De FRSM-8T1 servicemodule gebruikt RJ48-connectors en sluit zich aan op de respectievelijke MC 3810 MFT-interface.

- BPX 8600

Beide BPX 8600-switches gebruiken dezelfde Cisco switch-softwareversie.

Software-Cisco Switch-softwarerelease 9.1.18 en de juiste versies van hardware en firmware van de kaart zoals gespecificeerd in de Releaseopmerkingen.

hardware-De BPX 8600-switch is aangesloten op de MGX 8220-feeder met een Broadband Network Interface (BNI)-T3-kaartset. De BXM-T3 kaartset wordt aangesloten op de MGX 8220 IMATM/B servicemodule. De BXM-T3 servicemodule gebruikt servicemodules die in servicemodules zijn verbonden, zoals servicemodules die in mindere mate geschikt zijn voor een blok (MKB). De BNI-T3 servicemodule gebruikt coaxiale connectors.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

Opmerking: Gebruik het Opname Gereedschap (alleen geregistreerde klanten) om meer informatie te verkrijgen over de opdrachten die in deze sectie worden gebruikt.

Netwerkdiagram

Het netwerk in dit document is als volgt opgebouwd:

Configuraties

Dit document gebruikt deze configuraties:

Opmerking: Maak alle fysieke verbindingen voordat u configuraties maakt.

- MGX 8220 IMATM-8T3T1/B-New York

- MGX 8220 FRSM-New York

- BPX 8600-New York

- MC 3810—New York

- MGX 8220 IMATM-8T3T1/B-Jakarta

- MGX 8220 FRSM-Jakarta

- BPX 8600-Jakarta

- MC 3810—Jakarta

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - New York

Voeg de lijnen op de IMATM-8T3T1/B kaart toe die in de groep Inverse Multiplexing over ATM (IMA) moet worden opgenomen.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 1

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 2

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 3

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 4

Controleer alle lijnen en maak waarschuwingen voordat u lijnen aan de IMA-groep toevoegt. Aanbevolen wordt om aanraaklijnen te gebruiken in een IMA-groep. Dit is echter niet nodig. Een IMA-groep kan bestaan uit de lijnen 1, 3, 4 en 5.

Opmerking: Regelvormgeving en lijncodering voor de T1s tussen de twee IMATM/B servicemodules moeten overeenkomen.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dsplns

Line  Conn      Type      Status/Coding      Length      XmtClock Alarm Stats

Type                                              Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- -------------  -------- ----- -----

8.1   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.2   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.3   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.4   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.5   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.6   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.7   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.8   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

Syntax : dsplns

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspalms -ds1

Line  AlarmState   StatisticalAlarmState

----  -----------  ---------------------

8.1  No Alarms    No Statistical Alarms

8.2  No Alarms    No Statistical Alarms

8.3  No Alarms    No Statistical Alarms

8.4  No Alarms    No Statistical Alarms

Voeg de IMA-groep toe en voeg alle toegevoegde lijnen in de groep toe.

mgx8220a1.1.8.IMATMB.a > addimagrp 1 2 1.2.3.4 1

waarin:

1

IMA-groepsnummer—waarde varieert van 1 tot 8

2

Poorttype-1- UNI, 2- NNI, 3- STI, 4- Virtuele stammen UNI (STI in UNI)

1.2.3.4

Lijst van koppelingen - lijst van koppelingen gescheiden door punten

1

minimumaantal links—minimumaantal koppelingen voor de groepsformatie;waarde varieert van 1 tot 8. Dit nummer moet hetzelfde zijn aan elk einde van de IMA-groep.

Voeg een kanaalroute voor de IMA-groep toe met de opdracht Toevoegen. Deze opdracht maakt een virtuele pad identifier (VPI) map voor het IMATM en definieert welke cellen worden routed naar welke IMA-groep. Als één enkele IMA-groep wordt gedefinieerd en het VPI-bereik wordt verzonden van de aangesloten apparatuur (hier is de BPX 8600) niet bekend, specificeert u dan het gehele VPI-bereik.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addchrte 1 1 0 4095

waarin:

1

Het aantal-waarde bereik varieert van 1 tot 128

1

IMA-groot aantal—waarde varieert van 1 tot 8

0

Min. VPI waarde — 0-255 (UNI/VpTrkUNI), 0-1023(STI), 0-4095(NNI)

4095

Max. VPI waarde — 0-255 (UNI/VpTrkUNI), 0-1023(STI), 0-4095(NNI). In dit geval is het poorttype NNI dus de max. de waarde van 4095 wordt gebruikt.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspaimgrp 1

IMA Group number                  : 1

Port type                         : NNI

Lines configured                  : 1.2.3.4

Enable                            : Enabled

IMA Port state                    : Active

IMA Group Ne state                : operational

PortSpeed (cells/sec)             : 14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 14364

ImaGroupTxFrameLength(cells)      : 128

LcpDelayTolerance (IMA frames)   : 1

ReadPtrWrPtrDiff  (cells)         : 4

Minimum number of links           : 1

MaxTolerableDiffDelay (msec)      : 275

Lines Present                     : 1.2.3.4 --> verify all configured links are present.

ImaGroupRxImaId                   : 0x2

ImaGroupTxImaId                  : 0x2

Observed Diff delay (msec)        : 0

Clock Mode                        : CTC

GroupAlpha                        : 2

GroupBeta                         : 2

GroupGamma                        : 1

Type <CR> to continue, Q<CR> to stop:

GroupConfiguration                : 1

IMAGrp Failure status             : No Failure

Timing reference link             : 3

Controleer dat de IMATM-8T3T1/B-configuratie van de poortlading aan beide uiteinden van de IMA-stam hetzelfde is. Er werd een payload-scrambling ontwikkeld om te voorkomen dat de mobiele lading van ATM op een celkop zou lijken. Het is alleen lokaal belangrijk. In het bijzonder moet elke kant van een ATM-interface dezelfde payload-scramblingwaarde hebben, maar alle ATM-interfaces in het netwerk hebben niet dezelfde configuratie nodig.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspports

No ATM T1/E1 UNI ports currently active

List of IMA groups:

===================

ImaGrp PortType  Conf  Avail  Lines configured   Lines present   Tol Diff  Port e

rate   rate                                     Delay(ms)

------ -------- -----  ------  ---------------   --------------- --------- ------

8.1   NNI     14364    3591  1.2.3.4           1.2.3.4           275       Active

NextPortNumAvailable:  8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspplpp 1

PhysicalPortNumber:             1

CellFraming:                    ATM

CellScramble:                   No Scramble

Plpp Loopback:                  No Loopback

Single-bit error correction:   Disabled

MGX 8220 FRSM - New York

Controleer de bestaande regels.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > dsplns

Line  Conn      Type      Status/Coding      Length      XmtClock Alarm Stats

Type                                              Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- -------------  -------- ----- -----

9.1   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.2   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.3   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.4   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.5   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.6   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.7   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.8   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

Syntax : dsplns

Schakel de lijn in die is aangesloten op de router Multikanaal (MC) 3810.

Opmerking: Het indelen van lijnen en het coderen van lijnen voor de T1 tussen de Frame Relay-servicemodule (FRSM) en MC 3810 moet overeenkomen.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addln 1

Enable the logical port and configure for Frame Relay service.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addport 1 1 2 1 24 1

waarin:

1

port number-waarden die variëren van 1-192 worden geaccepteerd voor T1 en 1-2481.

1

regel nummer—waarde varieert van 1 tot 8.

2

DS0 snelheid—1 voor 56K, 2 voor 64K

1

beginsleuf—begintijdsleuf in 1 basis

24

aantal sleuven: aantal DS0-tijdsleuven toegewezen aan

1

poort type-waarden 1-3, 1=frame relais, 2=FUNI mode-1a, 3=frForward

Configureer de logische poort om lokale beheerinterface (LMI) signalering te gebruiken. Dit voorbeeld gebruikt StrataLMI met asynchrone updates die en verbeterde LMI uitgeschakeld zijn.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > cnfport 1 S 2 n

1

port number-waarden die variëren van 1-192 worden geaccepteerd voor T1 en 1-2481.

S

LMI-signalering— (N)één (S)trataLMI au-AnnexAUNI du-AnnexDUNI an-AnnexANNI-AnnexDNNI. Moet overeenkomen met LMI op MC3810.

2

asyn UPD/UFS—(UPD = Update Status, UFS = Ongevraagd volledige status) (n of 1) = beide dis, (y of 2) = UPD en, 3 = UFS en, 4 = beide nl

n

Uitgebreide LMI—(N of n) schakelt (Y of y) in

Toont en verifieert de configuratie van de logische poort.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > dspports

Port   Ena/Speed EQServ  SignalType   T391 T392 N391 N392 N393   Type   AlarI

Ratio

-------- --- ----- ------ ------------ ---- ---- ---- ----  ---- -------- -----

9.1.1    Mod/1536k   1     StrataLMI      10   15     6    3    4 frameRel  No f

Number of ports:               1

PortDs0UsedLine1:              0x00ffffff

PortDs0UsedLine2:              0x00000000

PortDs0UsedLine3:              0x00000000

PortDs0UsedLine4:              0x00000000

PortDs0UsedLine5:              0x00000000

PortDs0UsedLine6:              0x00000000

PortDs0UsedLine7:              0x00000000

PortDs0UsedLine8:              0x00000000

PortNumNextAvailable:          154

Syntax : dspports

Voeg nu de verbinding toe en schakel de internetfunctie in.

Opmerking: de verbindingswaarden zijn niet geoptimaliseerd en worden bijvoorbeeld alleen gebruikt.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addchan 100 1 100 1536000 1

waarin:

1

kanaalnummer—waarde bereik van 16 tot 1015

100

poortnummer—waarden tussen 1 en 192 worden geaccepteerd voor T1 en 1-2481

1

DLCI getal—waarde varieert van 0 tot 1023. Moet overeenkomen met DLCI op MC3810.

1536000

vastgelegd tarief—0-1536000 bps voor T1; 0-2048-000 bps voor E1

1

type chan-waarden 1-5, 1=NIW 2=SIW-transparant 3=SIW-xlatie 4=FUNI 5=frForward

BPX 8600 - New York

Voeg de MGX 8220 toe als instelplank aan de BPX 8600-switch met de opdracht instelbaar. Voordat u de schappen aan de switch toevoegt, activeert u de T3-stam met de opdracht omhoog.

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:28 PST

TRK     Type     Current Line Alarm Status               Other

End

2.1    T3       Clear - OK                              -

Last Command: uptrk 2.1

Next Command:

Controleer de romp en verwijder alle alarmen voordat u de opdracht toe-voegen geeft.

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18    Sept. 28 2000  08:31 PST

BPX 8600 Interface Shelf Information

Trunk    Name      Type          Part Id   Ctrl Id   Alarm

2.1     mgx8220a  AXIS             -         -      MIN

Last Command: addshelf 2.1 A

Shelf has been added

Next Command:

Activeer nu de T3 stam op de BXM-T3 naar de MGX 8220 IMATM/B met de opdracht omhoog.

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:31 PST

TRK     Type     Current Line Alarm Status               Other

End

1.4    T3       Major - AIS (BLU)                       -

2.1    T3       Clear - OK

mgx8220a(AXIS)

Last Command: uptrk 1.4

Next Command:

De standaard transmissiesnelheid voor een T3 stam op de BPX switch is 96000 cellen per seconde (kp). Verlaag de waarde van het Verzendpercentage voor deze romp om de waarde aan die van vier T1s aan te passen met de opdracht van het vervoersnet. De waarde wordt door de switch afgerond.

bpx8600a             TN    StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:39 PST

TRK  1.4 Config    T3    [9962 cps]     BXM slot:     1

Transmit Rate:        10000               VPC Conns disabled:    No

Subrate data rate:     --                  Line framing:          PLCP

Line DS-0 map:         --                       coding:           --

Statistical Reserve:   1000    cps              recv impedance:   --

Idle code:             7F hex                   cable type:       --

Max Channels/Port:     256                            length:     0-225 ft.

Connection Channels:   256                 Pass sync:             Yes

Traffic:   V,TS,NTS,FR,FST,CBR,VBR,ABR     Loop clock:            No

SVC Vpi Min:           0                   HCS Masking:           Yes

SVC Channels:          0                   Payload Scramble:      No

SVC Bandwidth:         0      cps          Frame Scramble:        --

Restrict CC traffic:   No                  Virtual Trunk Type:    --

Link type:             Terrestrial         Virtual Trunk VPI:     --

Routing Cost:          10                  Deroute delay time:    0 seconds

Last Command: cnftrk 1.4 10000

Next Command:

Opmerking: de romp genummerd 1.4 is in Alarm omdat de afgelegen kant van de romp niet geactiveerd is. De kofferbak gaat van Alarm naar OK alleen als beide kanten van de romp geactiveerd zijn.

MC 3810 - New York

r3810a#conf t

r3810a(config)#cont t1 0

r3810a(config-controller)#framing esf

r3810a(config-controller)#linecode b8zs

r3810a(config-controller)#channel-group 0 timeslots 1-24 speed  64

r3810a(config-controller)#no shut

r3810a(config-controller)#int s0:0

r3810a(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.0

r3810a(config-if)#encapsulation frame-relay

r3810a(config-if)#frame-relay map ip 2.2.2.1 100 broadcast

-> associate the DLCI to the IP address

r3810a(config-if)#no shut

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - Jakarta

De configuratie voor de MGX 8220 IMATM/B servicemodule is identiek aan de MGX 8220 IMATM/B voor New York. Herhaal de stappen die voor deze configuratie zijn opgesomd om de IMATM/B te configureren.

MGX 8220 FRSM - Jakarta

De configuratie voor de MGX 8220 FRSM servicemodule is identiek aan de MGX 8220 FRSM voor New York. Herhaal de stappen in deze configuratie om FRSM te configureren.

BPX 8600 - Jakarta

Voeg de MGX 8220 toe als instelplank aan de BPX 8600-switch. Activeer de BXM-T3-romp, zoals in dit document vermeld, voor de BPX 8600 in New York. Configureer ook het transmissietarief voor een BXM-T3 stam om het andere uiteinde van de romp aan te passen.

Voeg de stam tussen de knopen toe met de opdracht Adres. Deze opdracht wordt uitgevoerd op één van de knooppunten die de stam eindigen. Een kofferbak moet vrij zijn van grote alarmen voordat je het kunt toevoegen.

bpx8600b            TRM   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:40 PST

TRK       Type     Current Line Alarm Status               Other End

2.1      T3       Clear - OK                              mgx8220b(AXIS)

13.1      T3       Clear - OK                              bpx8600a/1.4

Last Command: addtrk 13.1

Next Command:

Voeg nu de verbinding op de BPX 8600 switch toe met de opdracht addcon.

addcon 2.1.9.300 bpx8600a 2.1.9.100 atfr 3000 * * * * * * * *

Add these connections (y/n)?y

bpx8600b            TRM   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:40 PST

Local           Remote      Remote                             Route

Channel         NodeName    Channel         State  Type        Avoid COS O

2.1.9.300       bpx8600a    2.1.9.100       Ok     atfr                0  L

Last Command: addcon 2.1.9.300 bpx8600a 2.1.9.100 atfr 3000 * * * * * * * * Y

Controleer de toegevoegde verbinding:

bpx8600b       TN   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sep. 28 2000 09:47 PST

Conn:  2.1.9.300        bpx8600a    2.1.9.100         atfr      Status:OK

PCR(0+1)    % Util    CDVT(0+1)    FBTC       SCR           MBS     PLC

3000/3000   100/100  250000/250000   y      3000/3000     1000/1000    3

Owner: LOCAL  Restriction: NONE  COS: 0

Path:   bpx8600b13.1-- 1.4bpx8600a

Pref:   Not Configured

bpx8600b      BNI-T3    : OK           bpx8600a  BNI-T3    : OK

Line  2.1 : OK                     Line  2.1 : OK

OAM Cell RX: Clear                 NNI       : OK

NNI       : OK

This Command: dspcon 2.1.9.300

Continue?y

--------------------------------------------------------------------------------

Conn:  2.1.9.300        bpx8600a    2.1.9.100         atfr      Status:OK

PCR(0+1)        % Util       CDVT(0+1)            SCR               MBS

3000/3000        100/100     250000/250000      3000/3000         1000/1000

Policing    VC Qdepth     EFCI         IBS

3      1280/1280     35/35        1/1

Last Command: dspcon 2.1.9.300

Next Command:

MC 3810 - Jakarta

De configuratie voor de MC 3810 is ook identiek aan de MC 3810 voor New York. Herhaal de stappen die voor deze configuratie zijn opgesomd om de IMATM/B te configureren.

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie waarmee u problemen met de configuratie kunt oplossen.

Het Uitvoer Tolk (uitsluitend geregistreerde klanten) (OIT) ondersteunt bepaalde show opdrachten. Gebruik de OIT om een analyse van tonen opdrachtoutput te bekijken.

Opmerking: Raadpleeg Belangrijke informatie over debug Commands voordat u debug-opdrachten gebruikt.

Opdrachten tonen

Overzicht van opdrachten:

- versie

- praal

- versnipperen

- dspdsx3lns

- transport

- beeldhouwster

- dspimainfo

- spplitsen

- spimalent

- dspimaline

versie

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > version

***** Cisco Systems, Inc. AXIS IMATM Card *****

Firmware Version    = 5.0.12

Backup Boot version =  IMA_BT_1.0.02

IMATM Xilinx file = imatm_b_xilinx.h

VxWorks (for Cisco Systems, Inc.) version 5.1.1-R3000.

Kernel: WIND version 2.4.

Made on Thu Jun 22 11:22:38 PDT 2000.

Boot line:

praal

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dsplns

Line  Conn      Type     Status/Coding      Length     XmtClock Alarm Stats

Type                                             Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- ------------- -------- ----- -----

8.1  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.2  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.3  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.4  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.5  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.6  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.7  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.8  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

versnipperen

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspln 1

LineNum:                   1

LineConnectorType:         RJ-48

LineType:                  dsx1ESF

LineEnable:                Enabled

LineCoding:                dsx1B8ZS

LineLength:                0-131 ft

LineXmtClockSource:        LocalTiming

LineLoopbackCommand:       NoLoop

LineSendCode:              NoCode

LineUsedTimeslotsBitMap:   0xffffffff

LineLoopbackCodeDetection: codeDetectDisabled

LineBERTEnable:            Disable

LineNumOfValidEntries: 8

dspdsx3lns

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspdsx3lns

Line       Type        Coding      Length       Criteria   AIScBitsCheck

----  --------------  --------  -------------  ----------- -------------

8.1   dsx3CbitParity  dsx3B3ZS  LessThan225ft  3 out of 8  Ignore C-bits

LineNumOfValidEntries: 1

Syntax : dspdsx3lns

transport

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspports

List of IMA groups:

===================

ImaGrp PortType  Conf  Avail  Lines configured  Lines    present   Tol Diff  Port

rate   rate                                       Delay(ms)

------ -------- -----  ------  ---------------  ---------------    --------- -----

8.1    NNI     14364  14364     1.2.3.4          1.2.3.4             275      Active

NextPortNumAvailable:  4

Syntax : dspimagrps (or dspaimgrps)

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

beeldhouwster

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimagrp 1

IMA Group number                  : 1

Port type                         : NNI

Lines configured                  : 1.2.3.4

Enable                            : Enabled

IMA Port state                    : Active

IMA Group Ne state                : operational

PortSpeed (cells/sec)             : 14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 14364

ImaGroupTxFrameLength(cells)      : 128

LcpDelayTolerance (IMA frames)    : 1

ReadPtrWrPtrDiff  (cells)         : 4

Minimum number of links           : 1

MaxTolerableDiffDelay (msec)      : 275

Lines Present                     : 1.2.3.4  -->  all the configured links are present

Observed Diff delay (msec)        : 0

Clock Mode                        : CTC

GroupAlpha                        : 2

GroupBeta                         : 2

GroupGamma                        : 1

GroupConfiguration                : 1

IMAGrp Failure status             : No Failure

Timing reference link             : 1

ImaGroupTxImaId                   : 0x0

ExpectedGroupRxImaId              : 0x1

dspimainfo

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimainfo

Link  Group    NeTx         NeRx      FeTx          FeRx    TxLID  RxID

State       State      State        State

------------------------------------------------------------------

1   1   Active        Active       Active        Active       0   0

2   1   Active        Active       Active        Active       1   1

3   1   Active        Active       Active        Active       2   2

4   1   Active        Active       Active        Active       3   3

spplitsen

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspplpp 1

PhysicalPortNumber:             1

CellFraming:                    ATM

CellScramble:                   No Scramble

Plpp Loopback:                  No Loopback

Single-bit error correction:   Disabled

beeldmateriaal

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimagrpcnt 1

IMA Group number:                            1

Ne Number of failures                    :   0

spimalent

mgx8220a.1.8.IMATMB.a  > dspimalncnt 1 1

IMA group number                 : 1

Line number                      : 1

Icp Cells Received               : 2564790

Icp Errored Cells Recvd          : 0

Ima Violations Count             : 0

Ima OIF anomalies                : 1

Ima Ne Severely Errored Seconds : 10

Ima Fe Severely Errored Seconds : 1

Ima Ne Unavailable Seconds       : 36

Ima Fe Unavailable Seconds       : 0

Ima NeTx Unusable Seconds        : 1

Ima NeRx Unusable Seconds        : 37

Ima FeTx Unusable Seconds        : 1

Ima FeRx Unusable Seconds        : 1

Ima FeTx Num. Failues            : 1

Ima FeRx Num. Failures           : 1

# HEC errored cells              : 0

# HEC errored seconds            : 0

# Severely HEC errored seconds  : 0

Syntax : dspimalncnt (or dspaimlncnt) imagroup linenum

IMA group number  -- value ranging from 1 to 8

line number --  value ranging from 1 to 8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

dspimaline

mgx8220a.1.8.IMATMB.a  > dspimaln 1 1

IMA Group number                  : 1

Link number                       : 1

ImaLink TxLId                     : 0x0

ImaLink RxLId                     : 0x0

LinkNeRxState                     : Active

LinkNeTxState                     : Active

LinkNeRxFailureStatus             : No Failure

LinkFeRxState                     : Active

LinkFeTxState                     : Active

LinkFeRxFailureStatus             : No Failure

LinkRelDelay                      : 0

LinkRxTestPattern                 : 255

Ne Link Tx Num Failures           : 1

Ne Link Rx Num Failures           : 1

Syntax : dspimaln imagroup linenum

IMA group number  -- value ranging from 1 to 8

line number --  value ranging from 1 to 8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

Gerelateerde informatie

- AUSM-8T1/B-T-3620 IMA-voorbeeldconfiguratie

- Gids voor nieuwe namen en kleuren voor WAN-switchingproducten