Inhoud

Inleiding

Voordat u begint

Conventies

Voorwaarden

Gebruikte componenten

Configureren

Netwerkdiagram

Configuraties

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Deze voorbeeldconfiguratie toont een Cisco 827 DSL-router (Digital Subscriber Line) die wordt aangesloten op een Cisco 6130 Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) en die eindigt op een Cisco 6400 Universal Access Concentrator (UAC).

Cisco 827 wordt als volgt geconfigureerd:

- Met geïntegreerde routing en bridging (IRB)

- Insluiting gebruiken

- Met netwerkadresomzetting (NAT)

- Als een DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) die IP-adressen aan zijn lokale Ethernet-clients zal leasen

Cisco 6400 wordt geconfigureerd met IRB.

Voordat u begint

Conventies

Zie de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Voorwaarden

Er zijn geen specifieke voorwaarden van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de onderstaande software- en hardwareversies.

- Cisco 827-4V Customer Premises Equipment (CPE) IOS® softwarerelease 12.1(1)XB

- Cisco 6400 UAC-knooppunt voor routeprocessor (NRP) IOS-softwarerelease 12.0(7)DC

- Cisco IOS-softwarerelease 12.0(4)DB

- Cisco 1630 DSLAM-NI2 IOS-softwarerelease 12.1(1)DA

De informatie in dit document is gebaseerd op apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als u in een levend netwerk werkt, zorg er dan voor dat u de potentiële impact van om het even welke opdracht begrijpt alvorens het te gebruiken.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten in dit document, gebruikt u het Opdrachtplanningprogramma (alleen geregistreerd klanten).

Netwerkdiagram

Dit document gebruikt de netwerkinstellingen die in het onderstaande schema zijn weergegeven.

Configuraties

Dit document maakt gebruik van de onderstaande configuraties.

- Cisco 827 router

- Cisco Access 6400 NRP-netwerkmodule

Cisco 827 router

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

!

ip dhcp excluded-address 10.0.0.1

!

ip dhcp pool

network 10.0.0.0 255.0.0.0

default-router 10.0.0.1

!

bridge irb

!

interface Ethernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

ip nat inside

no ip mroute-cache

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/150

encapsulation aal5snap

!

bundle-enable

bridge-group 1

hold-queue 224 in

!

interface BVI1

ip address 172.16.0.1 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

ip nat outside

!

ip nat inside source list 1 interface BVI1 overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.2

no ip http server

!

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

voice-port 1

timing hookflash-in 0

!

voice-port 2

timing hookflash-in 0

!

voice-port 3

timing hookflash-in 0

!

voice-port 4

timing hookflash-in 0

!

end

Cisco Access 6400 NRP-netwerkmodule

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname NRP

!

ip subnet-zero

!

bridge irb

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

no ip mroute-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.300 point-to-point

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

pvc 1/150

encapsulation aal5snap

!

bridge-group 1

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

full-duplex

!

interface BVI1

ip address 172.16.0.2 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

!

no ip http server

!

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

end

Om ervoor te zorgen dat de draadloze klanten onder hen kunnen communiceren, moet u de bridge-group 1 opdracht op de radio-interface configureren.

Wanneer de opdracht bridge-group 1 op de radio-interface wordt gegeven, worden deze opdrachten automatisch afgegeven:

- bridge-groep 1 abonneelijn-controle

- bridge-groep 1, gehandicapt

- bridge-groep 1 blok-onbekende bron

Schakel deze opdrachten niet uit. Deze opdrachten zijn vereist voor draadloze communicatie. Als deze opdrachten uitgeschakeld zijn, kunnen draadloze clients mogelijk niet met elkaar communiceren.

Als de bridge-group opdracht niet voor het VLAN is geconfigureerd, kunnen de draadloze klanten het IP-adres niet krijgen van de DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) op een van de VLAN’s.

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Gerelateerde informatie

- Informatie over Cisco DSL-technologie

- Cisco DSL-productondersteuningsinformatie

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen