Inhoud

Inleiding

Probleem

Oplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de fabrieksreset en de wachtwoordherstel moet uitvoeren voor Cisco 2520 Series Connected Grid-switches (CGS2520).

Bijgedragen door Mehar Swarup en Sumedha Phatak, Cisco TAC-engineers.

Probleem

Deze procedure is van toepassing wanneer het wachtwoord wordt verloren op de schakelaar of de klant een fabrieksreset-schakelaar wil hebben.

Oplossing

Volg deze stappen op de fabrieksinstellingen om de CGS2520 te herstellen:

1. Koppel de voedingskabel los en trek deze uit de knop.

2. Wacht tot het paraferingsbericht van de flitser verschijnt zoals wordt weergegeven:

...Flitser initialiseren.

Het systeem is onderbroken of er is een fout opgetreden tijdens het initialiseren van het bestandssysteem. Deze opdrachten zullen het flash-bestandssysteem initialiseren en de besturingssysteemsoftware laden:

flitser_init

initialiseren

3. Druk op de sneltoets drukt terwijl de schakelaar een flitser van 3 tot 5 seconden formatteert. U ziet nu de "schakelaar:"-prompt.

schakelaar:

4. Gebruik deze opdrachten om een back-up te maken van de configuratie die al bestaat.

schakelaar: flitser_init

schakelaar: flitser:

schakelaar: flitser hernoemen:configuratie.text flitser:configuratie-back-up.text

schakelaar: flitser:vlan.dat flitser:vlan-back-up.dat

5. Gebruik deze opdrachten om de configuratie te verwijderen die al bestaat.

schakelaar: del flitser:configuratie.text

schakelaar: del flash:vlan.dat

initialiseren

- Nadat u de start hebt gestart, laadt de schakelaar nu in de standaardmodus en wordt de eerste configuratie gevraagd.

- Als u de oorspronkelijke configuratie wilt overslaan om dit later te doen, drukt u op Ctrl+c op uw PC.

Als u alleen het wachtwoord wilt herstellen, gebruikt u de optie Start in plaats van de optie flash_init zoals aangegeven:

- flitser:<systeemafbeelding>

- Kopie Config.bak in werking stellen

Wachtwoord hier wijzigen

- kopie van het in werking stellen van de configuratie-configuratie

Gerelateerde informatie

- http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/connectedgrid/cgs2520/hardware/installation/guide/cgs2520_hig/higquick.html#wpxref69136

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems