Doel

Dit korte artikel legt uit waarom de functie Spectrum Analyzer misschien niet langer werkt.

Toepasselijke apparaten | Versie firmware

- WAP571 | 1.1.0.3

- WAP581 | 1.0.3.1

Dit is de deal

Er veranderen dingen, en dat is precies wat er is gebeurd. Met het begin van 2021, steunen de meeste webbrowsers niet langer Flash en zullen in plaats daarvan HTML5 gebruiken.

Flitser is vereist om de functie Spectrum Analyzer te kunnen gebruiken. Daarom is deze optie vanaf dit punt naar voren niet beschikbaar.

Wees niet bang, behalve deze optie voor het oplossen van problemen. WAP571 en WAP581 gaan gewoon door met de zaken zoals gebruikelijk!

Conclusie

We hoefden geen actie te ondernemen, we wilden je meteen laten weten om elke verwarring te voorkomen.