Doel

Dit artikel zal de configuratietaken uitleggen die Wireless op een Cisco Business Wireless (CBW)-netwerk kunnen verstoren.

Toepasselijke apparaten | Versie firmware

- CBW 140AC (Gegevensblad) | 10.6.1.0 (laatste download)

- CBW 145AC (Gegevensblad) | 10.6.1.0 (laatste download)

- CBW 240AC (Gegevensblad) | 10.6.1.0 (laatste download)

- CBW 141ACM mesh-extender (Gegevensblad) | 10.6.1.0 (laatste download)

- CBW 1420 ACM mesh-extender (Gegevensblad) | 10.6.1.0 (laatste download)

- CBW 143ACM mesh-extender (Gegevensblad) | 10.6.1.0 (laatste download)

Inleiding

Het is belangrijk om uw netwerk in bedrijf te houden, maar soms moeten de configuraties veranderen. Dit kan een onderbreking van de dienst veroorzaken.

In de onderstaande tabellen wordt een sterretje (*) weergegeven wanneer het nodig is dat de Web User Interface (UI) in Expert View verschijnt. U kunt de opties Expert View inschakelen door in het Web UI van uw Primaire AP van CBW te loggen. Klik op de lichtgroene pijlen in de rechterbovenhoek van het Web UI om Expert View in te stellen.

Configuratie-taken die een draadloze netwerkverstoring veroorzaken

De volgende configuraties veroorzaken een korte onderbreking van de service.

Configuratie-verandering

Locatie op Web UI

Resultaat

WLAN-configuratie bewerken

Draadloze instellingen > WLAN’s

Clients die zijn aangesloten op de WLAN’s ervaren netwerkverstoring.

AP-configuratie bewerken

Draadloze instellingen > access points

Clients die zijn aangesloten op de AP ervaren netwerkverstoring

Fastlane inschakelen op een WLAN

Draadloze instellingen > WLAN’s > WLAN’s bewerken > tabblad Traffic Shaping

Alle WLAN’s (niet alleen die welke worden bewerkt) worden uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld na het toepassen van de configuratie.

Multicast voor rechtstreeks

*Services > Media Stream

Alle WLAN’s worden uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld na de toepassing van de configuratie.

AP-groepslidmaatschap wijzigen

*Draadloze instellingen > Access Point-groepen

Clients die worden aangesloten op de AP ervaren netwerkverstoring.

Nieuwe RF-configuratie toepassen

*Geavanceerd > RF-optimalisatie

Alle WLAN’s worden uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld na de toepassing van de configuratie.

RF-profiel in kaart brengen voor een AP-groep

*Draadloze instellingen > Access points Groepen > Bewerkgroep > tabblad RF profiel

Zal een tijdelijke verstoring van WLAN’s in de AP-groep veroorzaken.

*Alleen beschikbaar in deskundigenweergave.

Configuratie verandert die een AP herstart veroorzaakt of vereist

De volgende configuraties veroorzaken een onderbreking van de service voor klanten met ten minste één apparaat dat opnieuw moet worden opgestart. Indien mogelijk wilt u deze taken uitvoeren wanneer het kantoor is gesloten.

Als u de Primaire IP handmatig moet opnieuw opstarten (aangeduid met **), wacht dan tot de updates zijn voltooid. navigeren naar geavanceerde > Primaire AP Gereedschappen > Primaire AP opnieuw starten.

Configuratie-verandering

Locatie op Web UI

Resultaat

Global mesh in-/uitschakelen

Draadloze instellingen > mesh

Primaire AP zal niet opnieuw opstarten, maar alle ondergeschikte APs zullen auto rebooten.

Toegang tot backhaul-client in/uitschakelen

Draadloze instellingen > mesh

Alle AP's zullen automatisch herstarten.

Software update

Beheer > Software bijwerken

Alle AP's zullen automatisch opnieuw opstarten als het selectieteken Auto Restart is geselecteerd.

**Anders voert u een handmatige herstart van de primaire AP uit.

Alle andere AP's zullen dan automatisch opnieuw beginnen om firmware beelden te wijzigen zodat deze overeenkomt met de versie die op het Primaire AP wordt uitgevoerd.

Afbeelding uitwisselen

Monitoring > Access points > per AP-weergave > Gereedschappen

**Handmatige herstart van primaire AP is nodig.

Configuratie-bestand uploaden naar Primaire AP

Geavanceerd > Primaire AP-tools > Configuratiebeheer

Primaire AP zal auto rebooten, wat clientverbindingen met die AP zal verstoren. Andere AP's zullen klanten normaal blijven dienen, maar geen nieuwe client authenticaties kunnen voorkomen tot Primaire AP herbooting heeft voltooid.

Het primaire AP wijzigen

Draadloze instellingen > Access points > Primaire AP bewerken

Huidige primaire AP zal auto rebooten, ontwrichtend verbindingen met die AP. Het nieuwe Primaire AP start het virtuele controleproces om de primaire AP-rol te vervullen; nieuwe cliëntenauthenticaties zullen niet plaatsvinden totdat dit gebeurt .

Secure Web Auth in/uit

Beheer > Toegang

**Handmatige herstart van primaire AP is nodig.

Aangepaste WebexAuth/Webemin-certificaat uploaden naar primaire AP

Geavanceerd > Primaire AP-tools > Uploadbestand

**Handmatige herstart van primaire AP is nodig.

Een mesh-extender verplaatsen naar een nieuwe AP-groep

* Draadloze instellingen > access points > groepen

De mesh-extender wordt opnieuw opgestart.

De AP-rol van een Primaire AP wijzigen

* Draadloze instellingen > Access points > Bewerken AP >mesh-menu > AP-menu

Primaire AP kan automatisch opnieuw worden opgestart.

*Alleen beschikbaar in deskundigenweergave.

Conclusie

Daar ga je. U kent nu een aantal configuratiewijzigingen die een verstoring van de service kunnen veroorzaken.

Wil je meer weten over je CBW netwerk? Bekijk de volgende links voor meer informatie.

Intro to Mesh             mesh FAQ             Cisco Business Wireless-model decoder             Tips opnieuw opstarten             Op fabrieksstandaard terugzetten             Dag nul:Via app / web configureren             Mobiele app vs Web UI             Beste praktijken voor een Cisco Business Wireless mesh-netwerk              Lijsten toestaan              Software bijwerken             Bekend raken met de CBW-app             Probleemoplossing             Tijdsinstellingen             Rood LED voor probleemoplossing             Naam van bridge-groep