Doel

Dit artikel zal LED-statuscodes tijdens opstarten op een Cisco Business Wireless (CBW) netwerk beschrijven.

Toepasselijke apparaten | Versie firmware

- CBW 1400 AC access point (gegevensblad) | 10.6.1.0 (laatste download)

- CBW 1450 AC access point (gegevensblad) | 10.6.1.0 (laatste download)

- CBW 2400 AC access point (gegevensblad) | 10.6.1.0 (laatste download)

- CBW 141ACM mesh-extender (Gegevensblad) | 10.6.1.0 (laatste download)

- CBW 1420 ACM mesh-extender (Gegevensblad) | 10.6.1.0 (laatste download)

- CBW 143ACM mesh-extender (Gegevensblad) | 10.6.1.0 (laatste download)

Inleiding

Zodra u uw Cisco Business Wireless-netwerk hebt ingesteld en actief bent, geeft een knipperend groen-LED aan dat een access point klaar is om klanten te ontvangen. Een solide, groene LED geeft aan dat ten minste één client is aangesloten. Maar hoe zit het met de opstart van het AP?

OpstartLED-codes zijn iets complexer. Een subtiel onderscheid kan verschillende dingen betekenen. Blijf lezen om te weten te komen wat je ziet en wat de codes betekenen.

Drie verschillende "knipperende groene" patronen

- Een snel patroon (ongeveer 2x per seconde)

- Een langzaam patroon (½ seconde aan gevolgd door ½ seconde uit)

- Een tweede langzaam patroon dat meer op een korte flitser per seconde lijkt (uit voor het grootste deel van elke seconde). Dit is het enige patroon dat aangeeft dat AP klaar is om klanten te ontvangen.

LED-fasen tijdens start

LED-toestand

Acties

Vast rood

Indrijven.

Groen knipperen (snel)

Eerste start; kernel openen.

Groen vast

Doorgaan met opstarten: laadsoftware.

Groen knipperen (langzaam/zelfs)

Bestuurders en diensten laden.

Kleuren centrifugeren (rood/amber/groen)

succesvolle starre diensten; afremming van diensten die niet langer nodig zijn .

Knipperrood

starten van het CAPWAP-proces; initialiseren van radios; IP-adrestoewijzing (let op dat IP-adrestoewijzing het laatste is dat in deze fase plaatsvindt; als het mislukt, wordt AP in het knipperende rode podium vastgezet).

Kleuren centrifugeren (rood/amber/groen)

CAPWAP-proces (AP-toetredend beheer)

Groen knipperen (langzaam/flitser)

opstarten voltooid; klaar om klanten te ontvangen.

Conclusie

Dat is het. U hebt nu een beter begrip van de LED-statuscodes die u bij het opstarten kunt zien.

Wil je meer weten over je CBW netwerk? Bekijk de volgende links voor meer informatie.

Intro to Mesh             mesh FAQ             Cisco Business Wireless-model decoder             Tips opnieuw opstarten             Op fabrieksstandaard terugzetten             Dag nul:Via app / web configureren             Mobiele app vs Web UI             Beste praktijken voor een Cisco Business Wireless mesh-netwerk              Lijsten toestaan              Software bijwerken             Bekend raken met de CBW-app             Probleemoplossing             Tijdsinstellingen             Rood LED voor probleemoplossing             Naam van bridge-groep