Doel

Het doel van dit artikel is de noodzakelijke stappen te tonen om een back-up te maken en de configuratie van het Primair Access Point (AP) te herstellen wanneer u Cisco Business Wireless (CBW) AP’s gebruikt.

Toepasselijke apparaten | Software versie

- 140AC (Gegevensblad) | 10.3.1.0 (laatste download)

- 145AC (Gegevensblad) | 10.3.1.0 (laatste download)

- 240AC (Gegevensblad) | 10.3.1.0 (laatste download)

Inleiding

CBW heeft een nieuwe functie die beschikbaar is op versie 10.3.1.0 en hoger, zodat u de primaire AP-configuratie op de Web User Interface (UI) kunt exporteren en importeren.

Dit configuratiebestand bevat alle informatie over de primaire AP inclusief radio-, mesh- en locatie instellingen. De configuratiebestanden zijn in XML-indeling gemaakt.

Dit is handig om te hebben als u een fabrieksreset moet uitvoeren. Als u het configuratiebestand hebt, kunt u het uploaden in plaats van het primaire AP vanaf nul aan te passen. Een andere instantie die een configuratiebestand nuttig zou zijn is als u dezelfde configuraties wilt die op een nieuwe Primaire AP zijn ingesteld.

Als u niet de nieuwste software voor uw AP hebt, zult u dit moeten doen voordat u begint. U kunt deze stappen niet uitvoeren zonder de update. Als u assistentie nodig hebt, controleer dan software voor bijwerken van een Cisco Business Wireless Access Point.

Als u niet bekend bent met de bepalingen in dit document, klikt u op Cisco Business: Lijst van termen van nieuwe termen.

Inloggen op primaire AP

Stap 1

Wanneer u een computer op uw netwerk gebruikt, logt u in op de Web UI van uw Primaire AP door https://[IP adres van uw Primaire AP] in de zoekbalk in te voeren. Zorg ervoor dat u https:// gebruikt als prefix of dat u geen toegang hebt. In dit voorbeeld werd https://192.168.1.124 gebruikt maar de jouwe zal verschillen. Als je problemen hebt met toegang, kan je een andere webbrowser proberen.

Stap 2 (optioneel)

Als u geen beveiligingscertificaat heeft, ziet u een pop-up met een waarschuwing. Deze waarschuwing kan er anders uitzien, afhankelijk van uw webbrowser. Klik op om verder te gaan en verder te gaan.

Klik op een tweede pop-up om verder te gaan.

Stap 3

Klik op Aanmelden.

Stap 4

Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Klik op OK.

Downloadt het configuratiebestand.

Stap 1

Klik op Geavanceerd > Primaire AP-tools.

Stap 2

Klik op het tabblad Configuration Management. Klik op het vervolgkeuzemenu Richting om Downloaden te selecteren. Laat de overdrachtmodus op HTTP staan. Klik op Apply (Toepassen).

Stap 3

U ziet een pop-up waarin u wordt gevraagd om een bevestiging dat u het bestand wilt downloaden. Klik op Ja.

Stap 4

In een pop-upvenster verschijnen een aantal opties. In dit voorbeeld kozen we voor Open met Kladblok (standaard). Klik op OK. Als u voor het opslaan het beeld niet wilt weergeven, kunt u Bestand selecteren en het gedeelte Upload van dit artikel opvolgen.

Stap 5

Dit is een voorbeeld van één sectie van een configuratiebestand.

Stap 6

Klik op Bestand en selecteer Opslaan als in het vervolgkeuzemenu..

Stap 7

Voer een naam in voor het configuratiebestand. Klik op Opslaan. Let op de locatie van het te uploaden bestand.

Het configuratiebestand uploaden

Stap 1

Klik op Geavanceerd > Primaire AP-tools.

Stap 2

Klik op het tabblad Configuration Management. Klik op het vervolgkeuzemenu Richting om Upload te selecteren. Laat de overdrachtmodus op HTTP staan. Klik op Apply (Toepassen).

Stap 3

U ziet een pop-up waarin u wordt gevraagd om een bevestiging dat u het bestand wilt downloaden. Klik op Ja.

Stap 4

Navigeer naar het configuratiebestand dat u in de eerste sectie hebt gedownload. Klik op Openen.

Stap 5

U ontvangt een pop-up waarin u om bevestiging vraagt met een waarschuwing dat het importeren van een configuratiebestand de bestaande instellingen zal overschrijven en het Primaire AP opnieuw zal starten. Klik op Ja.

Stap 6

U ontvangt updates aan de bovenkant van het Web UI die met hieronder weergegeven wordt beginnen.

Zodra u het systeem opnieuw ziet instellen, is de configuratie geüpload en wordt de AP herstart. Wees geduldig, dit kan tot tien minuten duren.

Stap 7

Nadat de herstart is voltooid, wordt u gevraagd om terug te loggen naar het primaire AP. Voer uw aanmeldingsgegevens in en klik op OK.

Stap 8

Klik op het pictogram Opslaan.

Stap 9

Klik op OK.

Stap 10

Klik op Ja om de configuraties op te slaan voordat u het programma opnieuw opstarten. Dit duurt tot 10 minuten.

Conclusie

Nu heb je de vaardigheden om configuratiebestanden te downloaden en te uploaden. We raden u aan om regelmatig een back-up te maken van uw configuratiebestanden als beste praktijk.

Voor meer artikelen op Cisco Business Wireless-onderwerpen klikt u op een van de volgende onderwerpen:

Nieuw aan Cisco Business: Apparatuur en basisnetwerkwoordenlijst Intro to Mesh mesh FAQ Cisco Business Wireless-model decoder Tips opnieuw opstarten Op fabrieksstandaard terugzetten Dag nul:Via app / web configureren Mobiele app vs Web UI Beste praktijken voor een Cisco Business Wireless mesh-netwerk Lijsten toestaan Software bijwerken Bekend raken met de CBW-app Probleemoplossing Tijdsinstellingen Rood LED voor probleemoplossing Naam van bridge-groep