Doel

Het doel van dit document is om te voorzien in werkbegrip voor de Model-id voor Cisco Business Wireless Access points en mesh extenders.

- Switch PID-decoder bekijken

- PID-decoder voor router bekijken

- Verouderde PID-decoder voor draadloze access points bekijken

Als u niet bekend bent met de bepalingen in dit document, kunt u Cisco Business bekijken: Verklarende woordenlijst met nieuwe termen.

Toepasselijke apparaten | Firmwareversie

- 140AC (gegevensblad) | 10.4.1.0 (Download nieuwste release)

- 141ACM (gegevensblad) | 10.4.1.0 (Download nieuwste release)

- 1442ACM (gegevensblad) | 10.4.1.0 (Download nieuwste release)

- 143ACM (gegevensblad) | 10.4.1.0 (Download nieuwste release)

- 240AC (gegevensblad) | 10.4.1.0 (Download nieuwste release)

De CBW 140/145/240 AP's zijn niet compatibel met de CBW 150 serie. Coëxistentie op hetzelfde LAN wordt niet ondersteund.

Tabelvorm van afbeelding bekijken

Tabel 1 - Draadloze specificaties

De onderstaande tabel geeft de draadloze specificaties van het gegevensblad van het CBW240AC-apparaat. Hieronder vindt u links naar de gegevensbladen voor alle CBW-serie apparaten.

- Gegevensblad 140AC en 145AC

- Gegevensblad 141, 142 en 143 mesh extenders

- Gegevensblad 240AC

Artikel

Specificaties

Vereisten

● Vereist een Cisco Business Access Point binnen het netwerk voor mesh-connectiviteit

Verificatie en beveiliging

● Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)

● 802.1X, RADIUS-verificatie, autorisatie en accounting (AAA)

● 802.11r en 802.11i

Maximum aantal clients

● Maximum aantal bijbehorende draadloze clients: 200 per Wi-Fi-radio, voor een totaal van 400 clients per toegangspunt

802,11ac

● 2x2 MU-MIMO met twee ruimtelijke stromen, tot 867 Mbps

● 20-, 40- en 80 MHz-kanalen

● Dynamische frequentie selectie

Ethernet-poorten

● Opsplitsing van bepaalde specificaties en vereisten om onderscheid tussen modellen aan te tonen.

● De 141ACM extender heeft bijvoorbeeld 4 Ethernet-poorten, 142ACM heeft 1 poort en 143ACM heeft geen Ethernet-poorten

● 1x Gigabit Ethernet-uplink (10/100/1000BASE-T automatisch detecteren)

● 3x lokale Gigabit Ethernet-poorten (10/100/1000BASE-T automatisch detecteren), inclusief één PoE out-poort:

PoE out biedt 802.3af wanneer de mesh extender wordt gevoed door de meegeleverde voedingsadapter

802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 en 54 Mbps

802.11b/g: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 5 en 4 Mbps

802.11n gegevenssnelheden op 2,4 GHz: 6,5 tot 144 Mbps (MCS0-MCS 15)

802.11ac gegevenssnelheden op 5 GHz: 6,5 tot 867 Mbps (MCS0-MCS9)

Maximum aantal niet-overlappende kanalen

A (regelgevingsgebied):

● 2,412 tot 2,462 GHz; 11 kanalen

● 5,180 t/m 5,320 GHz; 8 kanalen

● 5,500 tot 5,700 GHz; 8 kanalen (behalve 5,600 tot 5,640 GHz)

● 5,745 tot 5,825 GHz; 5 kanalen

B (regelgevingsgebied B):

● 2,412 tot 2,462 GHz; 11 kanalen

● 5,180 t/m 5,320 GHz; 8 kanalen

● 5,500 tot 5,720 GHz; 12 kanalen

● 5,745 tot 5,825 GHz; 5 kanalen

C (regelgevingsgebied C):

● 2,412 tot 2,472 GHz; 13 kanalen

● 5,745 tot 5,825 GHz; 5 kanalen

D (regelgevingsgebied D):

● 2,412 tot 2,462 GHz; 11 kanalen

● 5,180 t/m 5,320 GHz; 8 kanalen

● 5,745 tot 5,825 GHz; 5 kanalen

E (regelgevingsgebied E):

● 2,412 tot 2,472 GHz; 13 kanalen

● 5,180 t/m 5,320 GHz; 8 kanalen

● 5,500 tot 5,700 GHz; 8 kanalen (behalve 5,600 tot 5,640 GHz)

F (regelgevingsgebied F):

● 2,412 tot 2,472 GHz; 13 kanalen

● 5,745 tot 5,805 GHz; 4 kanalen

G (regelgevingsgebied G):

● 2,412 tot 2,472 GHz; 13 kanalen

● 5,745 tot 5,865 GHz; 7 kanalen

H (regelgevingsgebied H):

● 2,412 tot 2,472 GHz; 13 kanalen

● 5,180 t/m 5,320 GHz; 8 kanalen

● 5,745 tot 5,825 GHz; 5 kanalen

I (I regelgevingsgebied):

● 2,412 tot 2,472 GHz; 13 kanalen

● 5,180 t/m 5,320 GHz; 8 kanalen

K (regelgevingsgebied K):

● 2,412 tot 2,472 GHz; 13 kanalen

● 5,180 t/m 5,320 GHz; 8 kanalen

● 5,500 tot 5,620 GHz; 7 kanalen

● 5,745 tot 5,805 GHz; 4 kanalen

N (regelgevingsgebied N):

● 2,412 tot 2,462 GHz; 11 kanalen

● 5,180 t/m 5,320 GHz; 8 kanalen

● 5,745 tot 5,825 GHz; 5 kanalen

Q (regelgevingsdomein Q):

● 2,412 tot 2,472 GHz; 13 kanalen

● 5,180 t/m 5,320 GHz; 8 kanalen

● 5,500 tot 5,700 GHz; 11 kanalen

R (regelgevingsgebied R):

● 2,412 tot 2,472 GHz; 13 kanalen

● 5,180 t/m 5,320 GHz; 8 kanalen

● 5,660 tot 5,700 GHz; 3 kanalen

● 5,745 tot 5,805 GHz; 4 kanalen

S (regelgevingsgebied S):

● 2,412 tot 2,472 GHz; 13 kanalen

● 5,180 t/m 5,320 GHz; 8 kanalen

● 5,500 tot 5,700 GHz; 11 kanalen

● 5,745 tot 5,825 GHz; 5 kanalen

T (regelgevingsgebied T):

● 2,412 tot 2,462 GHz; 11 kanalen

● 5,280 tot 5,320 GHz; 3 kanalen

● 5,500 tot 5,700 GHz; 8 kanalen

(exclusief 5,600 tot 5,640 GHz)

● 5,745 tot 5,825 GHz; 5 kanalen

Z (regelgevingsgebied Z):

● 2,412 tot 2,462 GHz; 11 kanalen

● 5,180 t/m 5,320 GHz; 8 kanalen

● 5,500 tot 5,700 GHz; 8 kanalen

(exclusief 5,600 tot 5,640 GHz)

● 5,745 tot 5,825 GHz; 5 kanalen

Opmerking: Dit varieert per regelgevingsdomein. Raadpleeg de productdocumentatie voor specifieke details voor elk regelgevingsdomein.

Beschikbare energie-instellingen voor verzending

2,4 GHz

Tot 20 dBm

5 GHz

Tot 20 dBm

Opmerking: De maximale vermogensinstelling zal per kanaal en volgens de individuele landenregels verschillen. Raadpleeg de productdocumentatie voor specifieke informatie.

Geïntegreerde antennes

● 2,4 GHz, versterking van 2 dBi

● 5 GHz, versterking van 3 dBi

Indicatielampjes

● Status LED geeft de status van de lader, de associatiestatus, de bedrijfsstatus, de waarschuwingen van de lader en fouten van de lader aan

Milieuproblemen

● in bedrijf

Temperatuur: 0 ° tot 50 °C (32 ° tot 104 °F)

Vochtigheid: 10% tot 90% (niet-condenserend)

Maximale hoogte: 3000 m (9843 voet) bij 40 °C (104 °F)

● Niet in bedrijf (opslag en transport)

Temperatuur: -22 ° tot 158 °F (-30 ° tot 70 °C)

Vochtigheid: 10% tot 90% (niet-condenserend)

Maximale hoogte: 4500 m (15.000 voet) bij 25 °C (77 °F)

Systeem

● 512 MB DRAM, 128 MB flitser

● 710 MHz quad-core processor

PoE-uitgang

● 802.3af: 15,4 W op poort

Fysieke security

● Kensington-slot

Garantie

Cisco Business-hardwaregarantie met beperkte levensduur

Naleving

● veiligheid:

UL 60950-1

CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1

UL 2043

IEC 60950-1

EN 60950-1 NL

Goedkeuringen ● radio:

FCC Part 15.247, 15.407

RSS-247 (Canada)

EN 300.328, EN 301.893 (Europa)

ARIB-STD 66 (Japan)

ARIB-STD T71 (Japan)

EMI en gevoeligheid (Klasse B)

FCC Part 15.107 en 15.109

ICES-003 (Canada)

VCCI (Japan)

EN 301.489-1 en -17 (Europa)

NL 50385

● IEEE-standaarden:

IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d

IEEE 802.11ac-applicatie

● beveiliging:

802.11i, WPA2

802.1X

Advanced Encryption Standard (AES)

● EAP-typen (Extensible Verification Protocol):

EAP-Transport Layer Security (TLS)

EAP-Tunneling TLS (TTLS) voor Microsoft Challenge Handshake-verificatieprotocol versie 2 (MSCHAPv2)

Beschermde EAP (PEAP) v0 of EAP-MSCHAPv2

EAP-flexibele verificatie via beveiligde tunneling (FAST)

PEAP v1 of EAP-Generic Token Card (GTC)

EAP-Subscriber Identity Module (SIM)

● multimedia:

Wi-Fi Multimedia (WMM)

● Overig:

FCC Bulletin OET-65C

RSS-102

Als u meer wilt weten over draadloze netwerknetwerken, gaat u naar een van de volgende artikelen:

Intro to Mesh Veelgestelde vragen over mesh Opnieuw opstarten Standaard terugzetten Dag nul:Configureren via app / web Mobiele App vs Web UI Best practices voor een Cisco Business Wireless mesh-netwerk Lijsten toestaan Software bijwerken Maak kennis met de CBW App Probleemoplossing Tijdsinstellingen Probleemoplossing voor rode LED Namen van bruggroepen