Doel

Een fabrieksreset is een compleet resetten op een apparaat om de standaardinstellingen te herstellen. Dit is handig wanneer u een ongewenste configuratie wilt verwijderen die op het apparaat aanwezig is. Als u het apparaat hebt geconfigureerd en de configuratie zeer complex is geworden, kunt u het apparaat terugstellen naar de fabrieksinstellingen en het opnieuw configureren. Het doel van dit document is de standaardinstellingen van de SPA100 Series te herstellen.

Toepasselijke apparaten

・ SPA100 Series

Softwareversie

・ v1.1.0

Standaard standaardinstellingen

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Administratie > Standaard. De pagina Fabrieksinstellingen wordt geopend:

Stap 2. Klik het radioknop Ja in het veld Standaardinstellingen van de Netwerkfabriek herstellen om aangepaste gegevensinstellingen te verwijderen die al zijn geconfigureerd. Alle instellingen die geen spraak hebben, worden met deze optie hersteld.

Stap 3. Klik op de radioknop Ja van het veld Standaardinstellingen voor de spraak herstellen om een aangepaste instellingen te verwijderen die zijn ingesteld op de Voice-pagina's van het configuratieprogramma. Alle spraakinstellingen worden met deze optie hersteld.

Stap 4. Klik op Indienen. De wijzigingen worden ingesteld en het apparaat wordt hersteld naar de standaardinstellingen.

Stap 5. (Optioneel) Houd de RESET-toets 20 seconden ingedrukt op de achterzijde van het apparaat. Alle door de gebruiker veranderende niet-standaardinstellingen zullen verloren gaan. Met de rest knop wordt alles hersteld.