Doel

Redial is een operatie op een telefoon die de exploitant toestaat om de laatste persoon te bellen die op de telefoon wordt uitgezocht.

In dit artikel wordt beschreven hoe u op een SPA525G of een SPA525G2-telefoon opnieuw kunt bellen.

Toepasselijke apparaten

・ SPA525G

・ SPA525G2

stap voor stap

terugbellen

Stap 1. Selecteer Opnieuw bellen aan de telefoon.

Stap 2. Gebruik de navigatieknoppen om het gewenste nummer te selecteren. Druk vervolgens op selecteer om het telefoongesprek aan te gaan.