Doel

Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Media Endpoint Discovery (MED) biedt extra mogelijkheden om media-endpointapparaten te ondersteunen zoals het adverteren van netwerkbeleid voor toepassingen zoals spraak of video, ontdekking van apparaatlocatie en informatie over probleemoplossing. LLDP en Cisco Discovery Protocol (CDP) zijn beide soortgelijke protocollen en het verschil is dat LLDP interoperabiliteit van leveranciers vergemakkelijkt en CDP Cisco-eigendomsrechten eigen is. LLDP kan worden gebruikt in scenario's waar de gebruiker moet werken tussen apparaten die niet door Cisco gepatenteerd zijn en apparaten die door Cisco eigen software zijn.

Het LLDP-protocol is handig voor netwerkbeheerders voor probleemoplossing. De switch geeft alle informatie over de huidige LLDP-status van havens. De netwerkbeheerder kan deze informatie gebruiken om aansluitingsproblemen binnen het netwerk te repareren.

Opmerking: Om te weten hoe te om LDP eigenschappen op een switch te configureren klikt u hier voor instructies.

Dit artikel bevat instructies over hoe u de LLDP-informatie over de poortstatus van een switch kunt bekijken.

Toepasselijke apparaten

- SX250 Series-switches

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

Softwareversie

- 1.4.7.05 — SX300, SX500

- 2.2.8.04 — SX250, SX350, SG350X, SX550X

Bekijk informatie over LLDP-poortstatus

Stap 1. Toegang tot het webgebaseerde hulpprogramma van de switch en kies vervolgens Beheer > Opsporen - LLDP > LLDP Port Status.

LLDP-poortstatus Wereldwijde informatie

De volgende informatie wordt weergegeven:

- Chassis ID Subtype — Type chassis ID.

Opmerking: In dit voorbeeld is het type ID Subtype van het verbindingschassis MAC-adres.

- Chassis ID — Identificatiecode van het chassis. Wanneer het chassis ID-subtype een Media Access Control (MAC)-adres is, verschijnt het MAC-adres van het apparaat.

- Systeemnaam — Naam van het apparaat.

- Beschrijving van het systeem — Beschrijving van het apparaat in alfanumerieke vorm.

- Ondersteunde systeemfuncties — Primaire functies van het apparaat, zoals Bridge, Wireless Local Area Network (WLAN) access point (AP) of router

- Ingeschakelde systeemmogelijkheden — Primaire enabled-functie of -functies van het apparaat.

- Subtype poort-ID — Type van de port-ID die wordt weergegeven.

LDP-poortstatustabel

Stap 2. Kies het gewenste interfacetype in de vervolgkeuzelijst Interfacetype en klik vervolgens op Ga.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt de Port of Unit 1 gekozen.

De volgende informatie wordt weergegeven:

- Interface — Havenidentificatie.

- LLDP-status — LLDP-publicatieoptie.

- LLDP MED-status — Ingeschakeld of uitgeschakeld.

- Lokale PoE (Power Type, Power Source, Power Priority, Power Value) — geadverteerde informatie Local Power over Ethernet (PoE).

- Afstandsbediening PoE (stroomtype, stroombron, Power Priority, Power Value) — PoE-informatie die door de buurman wordt geadverteerd.

- Aantal ontdekte buren.

- buurcapaciteit van het eerste apparaat — Hiermee worden de primaire functies van de buur weergegeven; bijvoorbeeld : Brug of router.

Stap 3. (Optioneel) Klik op de knop Local Information Detail om de LDP-informatie te bekijken. Als u meer wilt weten over deze optie, klikt u hier voor meer informatie.

Stap 4. (Optioneel) Klik op de knop LLDP buurtinformatie om de lokale informatie van de LLDP te bekijken. Als u meer wilt weten over deze optie, klikt u hier voor meer informatie.

U had nu de informatie over de havenstatus op uw switch moeten bekijken.