Datum geïdentificeerd

23 mei 2017

Datum opgelost

N.v.t.

Betrokken product

Model

Firmware versie

SG350XG router

2.2.0.x

Beschrijving van probleem

Smart Network Application (SNA) geeft Random Access Memory (RAM) niet correct vrij als het lang open blijft, zoals 's nachts laten, waardoor een webbrowser bevriest vanwege gebrek aan RAM.

Huidige status

Er is geen bekend alternatief.