Datum geïdentificeerd

23 mei 2017

Datum opgelost

N.v.t.

Betrokken product

Model

Firmware versie

SG350XG router

2.2.0.x

Beschrijving van probleem

Bij het definiëren van een tijdbereik voor een Power over Ethernet (PoE)-handeling en het tijdbereik omvat niet het uur (00:00) als de actieve tijd, tonen de PoE-consumptiewaarden voor uren, dagen en weken 0, zelfs wanneer er sprake is van een consumptie tijdens de weergegeven periode. De tijd in minuten geeft de juiste waarden weer.

Huidige status

Er is geen bekend alternatief.