Doel

Remote Network Monitoring (RMON) is ontwikkeld door de Internet Engineering Task Force (IETF) om controle en protocolanalyse van LAN’s (Local Area Networks) te ondersteunen. Het is een standaard monitorspecificatie die verschillende netwerkmonitoren en troostsystemen in staat stelt om hun netwerk-monitoringgegevens met elkaar uit te wisselen. RMON faciliteert netwerkbeheerders om uit de netwerk-controle spelden en consoles met eigenschappen te kiezen die aan hun bijzondere netwerkbehoeften voldoen. RMON definieert specifiek de informatie die een netwerkbewakingssysteem moet kunnen verstrekken. Statistieken, gebeurtenissen, geschiedenis, alarmen, hosts, top N, matrix, filter, opname en token zijn de tien groepen in RMON.

RMON maakt een Eenvoudig Network Management Protocol (SNMP)-agent in het apparaat mogelijk om verkeersstatistieken over een bepaalde periode proactief te controleren en vallen naar een SNMP-beheerder te verzenden. De lokale SNMP-agent vergelijkt eigenlijke, real-time tellers met vooraf gedefinieerde drempels en genereert alarmen, zonder de noodzaak van opiniepeiling door een centraal SNMP-beheerplatform. Dit is een effectief mechanisme voor proactief beheer, op voorwaarde dat u de juiste drempels in verhouding tot de basislijn van uw netwerk hebt ingesteld.

Opmerking: Om te weten hoe u SNMP-instellingen op uw schakelaar kunt configureren klikt u hier voor instructies.

RMON vermindert het verkeer tussen de manager en het apparaat aangezien de SNMP manager het apparaat niet vaak voor informatie hoeft te vragen, en stelt de manager in staat om tijdige statusrapporten te krijgen, aangezien het apparaat gebeurtenissen rapporteert zoals zij voorkomen.

Dit artikel geeft instructies over hoe u RMON - gebeurtenissen op uw schakelaar controleert.

Toepasselijke apparaten

- SX250 Series-switches

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx300 Series

- Sx550X Series

Softwareversie

- 1.4.7.05 — SX300, SX500

- 2.2.8.04 — SX250, SX350, SG350X, SX550X

RMON - instellingen voor controle van gebeurtenissen op uw switch configureren

RMON - gebeurtenissen controleren

Stap 1. Meld u aan bij het op web gebaseerde hulpprogramma van uw switch en kies vervolgens Geavanceerd in de vervolgkeuzelijst Weergavemodus.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt de SG350X-48MP-switch gebruikt.

Opmerking: Als u een SX300- of SX500 Series-switch hebt, slaat u over naar Stap 2.

Stap 2 . Kies Status en Statistieken > RMON > gebeurtenissen.

De informatie in de Tabel van de gebeurtenis wordt bepaald door het dialoogvenster RMON - gebeurtenissen toevoegen behalve tijdens de Tijd.

Stap 3. Klik op Add om een nieuwe gebeurtenis aan de lijst met gebeurtenissen toe te voegen.

Het gebied van de Ingang van de gebeurtenis toont het indexnummer van de gebeurtenis voor de nieuwe ingang.

Stap 4. (Optioneel) Voer in het veld Community in dat de SNMP community string is die moet worden opgenomen wanneer de vallen worden verzonden. Dit wordt gebruikt als er een SNMP-trap moet worden verstuurd. Als deze niet is ingesteld, wordt er een val naar elke valgroep gestuurd die in de alarmcategorie is ingesteld.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt Gemeenschap 1 gebruikt.

Stap 5. Voer een door de gebruiker gedefinieerde naam in voor de gebeurtenis die in het veld Description moet worden toegevoegd.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt het gebruik van Logs voor Community 1 gemaakt.

Stap 6. Klik in het gebied Type kennisgeving op het type actie dat uit deze gebeurtenis voortvloeit.

De opties zijn:

- Geen — Er treedt geen actie op wanneer het alarm afgaat.

- Log (Event Log Tabel) - voegt een logingang aan de Event Log tabel toe wanneer het alarm afgaat.

- Trap (SNMP Manager en SLOG Server) — Hiermee wordt een val naar de externe logserver verzonden als het alarm afgaat.

- Log en trap — voegt een logingang toe aan de loglijst van gebeurtenis en stuurt een val naar de externe logserver wanneer het alarm afgaat.

Opmerking: In dit voorbeeld worden Log en trap gekozen.

Stap 7. Voer het apparaat of de gebruiker in die de gebeurtenis in het veld Eigenaar heeft gedefinieerd.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt cisco gebruikt.

Stap 8. Klik op Toepassen en vervolgens op Sluiten. De RMON - gebeurtenis wordt in het lopende configuratiebestand opgeslagen.

Stap 9. (Optioneel) Klik op Save om de instellingen in het opstartconfiguratiebestand op te slaan.

U hebt nu met succes een nieuwe gebeurtenis toegevoegd aan de Tabel van de gebeurtenis.

RMON - gebeurtenissen bewerken

Stap 1. In de lijst van het Voorval, controleer het vakje naast de ingang van de gebeurtenis die u wilt bewerken.

Stap 2. Klik op de knop Bewerken om de ingang voor RMON - gebeurtenissen te bewerken.

Stap 3. (Optioneel) Bewerk de desbetreffende informatie bij de vermeldingen nr., community, Description, meldingstype en eigenaar.

Opmerking: In dit voorbeeld is het type melding gewijzigd van Log en Trap in Trap (SNMP Manager en SLOG Server)

Stap 4. Klik op Toepassen en vervolgens op Sluiten.

Stap 5. (Optioneel) Klik op Save om de instellingen in het opstartconfiguratiebestand op te slaan.

U hebt de gebeurtenis in de Event Table nu met succes bewerkt.

RMON - gebeurtenissen verwijderen

Stap 1. In de lijst van het Voorval, controleer het vakje naast de ingang van de gebeurtenis die u wilt wissen.

Stap 2. Klik op de knop Verwijderen om de ingang voor RMON - gebeurtenissen te bewerken.

Stap 3. (Optioneel) Klik op Save om de instellingen in het opstartconfiguratiebestand op te slaan.

U dient nu een gebeurtenis uit de Event Tabel te hebben verwijderd.

RMON - gebeurtenissen weergeven

De pagina van Gebeurtenissen toont het logbestand van gebeurtenissen of acties die voorkwamen. Er kunnen twee soorten gebeurtenissen worden vastgelegd: Log of log en Trap. De actie in het geval wordt uitgevoerd wanneer de gebeurtenis aan een alarm is gebonden en de omstandigheden van het alarm zijn voorgevallen. Voor instructies hoe u RMON - alarmen op uw schakelaar kunt configureren klikt u hier.

Stap 1. Kies Status en statistieken > RMON > gebeurtenissen.

Stap 2. Klik op de knop Event Log Tabel.

Op deze pagina worden de volgende velden weergegeven:

- Event Entry No.— Log ingangsnummer van de gebeurtenis.

- Log nr. - Log nummer in de gebeurtenis.

- Logtijd—tijd dat het logbestand is ingevoerd.

- Beschrijving van gebeurtenis die tot het alarm leidde.

Stap 3. (Optioneel) Klik op de knop Event Tabel om terug te keren naar de Event Tabel.

U had nu met succes de Events Logs op uw schakelaar moeten zien.