Doel

Het doel van dit artikel is om richtlijnen en informatie te bieden over het stapelen van Cisco Business-switches (CBS) die stapeling ondersteunen.

Toepasselijke apparaten | Softwareversie

- CBS350 (Gegevensblad) (Administratiegids) | 3.1.1.7 (Download nieuwste release)

- CBS350-2X (Gegevensblad) (Beheerdersgids) | 3.1.1.7 (Download nieuwste release)

- CBS350-4X (Gegevensblad) (Beheerdersgids) | 3.1.1.7 (Download nieuwste release)

Inleiding

Een subset van de CBS switch modellen kan worden aangesloten om te functioneren als één logische eenheid. Deze configuraties worden "stapels" genoemd en zijn handig om de capaciteit van een netwerk snel te vergroten. Het stapelen van meerdere switches samen biedt geavanceerde en krachtige technologieën om uw centrale netwerk te beheren en te besturen.

U kunt de bestaande SX350- of SX550-switches (of Enterprise-switches) niet stapelen met de nieuwe stapelbare Cisco Business-switches. Als u bestaande switches stapelt, controleert u een vergelijking van de functieondersteuning tussen de Cisco stapelbare beheerde Switches voor hybride stapelbare servers.

Inhoud

- Welke CBS-modellen kunnen worden gestapeld?

- Wat zijn de minimumvereisten voor stapelondersteuning?

- Wat is het verschil tussen de native en de hybride modus?

- Welke functies worden beïnvloed in de hybride stackmodus?

- Welke combinatie van switches bepaalt de Stapelmodus?

- Hoe wordt stapelen geconfigureerd?

- Wat als er verbindingsproblemen zijn?

1. Eenheid kan niet op de stapel worden aangesloten

2. Er is een topologiefout opgetreden

3. Interoperabiliteit van stapelmodus

Welke CBS-modellen kunnen worden gestapeld?

U kunt de volgende CBS-modellen stapelen:

- CBS350-24T-4X switch

- CBS350-24P-4X switch

- CBS350-24FP-4X switch

- CBS350-48T-4X switch

- CBS350-48P-4X switch

- CBS350-48FP-4X switch

- CBS350-8MP-2X switch

- CBS350-24MGP-4X switch

- CBS350-12NP-4X switch

- CBS350-24NGP-4X switch

- CBS350-48NGP-4X switch

- CBS350-8XT switch

- CBS350-12XT router

- CBS350-24XS switch

- CBS350-24XT router

- CBS350-48XT-4X switch

- CBS350-8MGP-2X switch

- CBS350-12XS switch

- CBS350-16XTS switch

- CBS350-24XTS switch

Andere manieren om te bepalen of een switch stapelmogelijkheden kan ondersteunen zijn:

- Bekijk de modelvergelijking om te bepalen welke modellen stapelondersteuning bieden, naast informatie over specifieke functies en functies in de CBS switch portfolio.

Wat zijn de minimumvereisten voor stapelondersteuning?

U hebt minimaal twee eenheden nodig om een stack te configureren

De uplink-netwerkpoorten worden geconfigureerd voor stapelen en de juiste SFP-kabels (Small Form-Factor Plugable) voor interconnectie ondersteunen de stackkanalen. Een lijst van ondersteunde SFP-adapters is beschikbaar in de CBS-gegevensbladen. Raadpleeg voor meer informatie over SFP-modules die op CBS worden ondersteund het artikel over Cisco Business Switches: SFP-modules.

De minimale firmware-versie moet MRv3.1 (of hoger) zijn

Terwijl MRv3.0 stapelmogelijkheden biedt, biedt alleen MRv3.1 de optie om een Hybrid Mode stack te maken die de grootste interoperabiliteit tussen CBS-modellen mogelijk maakt. Klik als u hulp nodig hebt bij het uitvoeren van een firmware-upgrade.

Alle eenheden in een stack moeten dezelfde firmware-versie draaien voor een juiste werking.

Wat is het verschil tussen de native en de hybride modus?

Stapelmodus voor Native netwerken

- Vereist dat alle modellen in de stack compatibel zijn op basis van de interne hardware.

- Als uw backbone een zware bandbreedte, een multi-protocol, en een high-density milieu is, zal de Inheemse Wijze de best geoptimaliseerde configuratie voor interne middelentoewijzing verstrekken nodig voor het voldoen aan de hoge diensten van het vraagnetwerk.

Hybride modus voor stapelen

- Maakt de grootste mate van interoperabiliteit tussen alle CBS stack modellen mogelijk.

- Als uw omgeving een licht geladen netwerkbackbone is, kan Hybrid Mode een perfect acceptabele oplossing zijn voor de beste flexibiliteit en fysieke veranderingen in de stack.

- De hybride modus dwingt interne middelen toe te wijzen met de kleinste gemene deler. Bijvoorbeeld, als één model een MAC-tabelgrootte van 16K heeft en u een ander, beter-prestatiemodel met een MAC-tabelgrootte van 64K hebt, zal een stapel die Hybrid Stack Mode gebruikt de werkende stapel aan 16K dwingen, waarbij de beschikbaarheid van extra interne hardwaremiddelen wordt beperkt.

Welke functies worden beïnvloed in de hybride stackmodus?

De volgende tabel geeft een overzicht van de functies die in Hybrid Mode worden beïnvloed en de verschillen tussen twee CBS350 subtypes.

Feature

CBS350 "10G uplink-poort SKU’s"

CBS350 "10G netwerkpoort-SKU’s"

Hybride stack

MAC-tabelgrootte

16 K

32 K of 64 K

16 K

Aantal multicastgroepen

2.000

4K

2.000

Aantal ondersteunde ACE’s

1K- gereserveerd

2K- gereserveerd

1K- gereserveerd

Totaal aantal IP-vermeldingen

992

7392

992

ARP-tabelgrootte

1K - gereserveerd

8K - gereserveerd

1K - gereserveerd

Max. aantal IPv6-interfaces

106

200

106

Max MAC-tabel veroudering

400 seconden

630 seconden

400 seconden

IPv6-handmatige tunnel/6tp4-tunnel/ISATAP-routingtunnel

Niet ondersteund

Ondersteunde producten

Niet ondersteund

Standaardaantal VLAN-toewijzingsvermeldingen

0

32

0

Welke combinatie van switches bepaalt de Stapelmodus?

Probeer je te bepalen welke switches je moet kopen voor de modus die je wilt gebruiken?

Hebt u uw switches al gekocht en moet u weten welke modus u moet selecteren?

Gebruik deze stapelfunctie om de stapelmodi gemakkelijk te bepalen.

CBS350 stapelmodemkiezer

Ik wil stapelen    2 3 4   switches

Apparaten wissen

S

Selecteer apparaten om de stapelmodus te bepalen

Apparaat 1

+

Apparaat 2

- CBS350-24T-4X switch

- CBS350-24P-4X switch

- CBS350-24FP-4X switch

- CBS350-48T-4X switch

- CBS350-48P-4X switch

- CBS350-48FP-4X switch

- CBS350-8MP-2X switch

- CBS350-24MGP-4X switch

- CBS350-12NP-4X switch

- CBS350-24NGP-4X switch

- CBS350-48NGP-4X switch

- CBS350-8XT switch

- CBS350-12XT router

- CBS350-24XS switch

- CBS350-24XT router

- CBS350-48XT-4X switch

- CBS350-8MGP-2X switch

- CBS350-12XS switch

- CBS350-16XTS switch

- CBS350-24XTS switch

Hoe wordt stapelen geconfigureerd?

Stapelen is relatief eenvoudig te configureren. Om het stapelen op een CBS350 switch te configureren raadpleegt u de volgende artikelen:

- Stapelinstellingen configureren op een Cisco Business 350 Series Switch

- Stapelinstellingen op een Cisco Business 350 Series-Switch configureren via de Command Line Interface (CLI)

Wat als er verbindingsproblemen zijn?

Het configureren van een stack op Cisco Business switches is eenvoudig, maar er moet op gelet worden dat alle end-to-end verbindingen gevalideerd worden voor een succesvolle implementatie. Als u problemen ondervindt, controleert u de volgende scenario's op resolutie.

Eenheid kan niet in de stapel worden geplaatst (deze zijn de meest voorkomende)

- Alle poorten in de standaardmodus zijn uplink-netwerkpoorten.

- Controleer of alle poorten die worden gebruikt om de stack te verbinden met de mislukte unit zijn geconfigureerd voor de stack.

- Controleer of alle poorten die worden gebruikt om de stack op de mislukte unit onderling te verbinden, voor de stack zijn geconfigureerd.

- Schakel de stapelkabel uit om te controleren op een storing in de kabel.

Controleer of de stack-connect poorten en interconnect kabels dezelfde snelheid/onderhandelingsmogelijkheden hebben.

- Alle CBS stack poorten zijn 10G geschikt. Daarom moet de nadruk liggen op het type gebruikte interconnectiekabel/-media.

Er is een topologiefout opgetreden

Terwijl een kettingtopologie kan worden tot stand gebracht (met bepaalde limieten), biedt een ringtopologie veerkracht in het geval van een enkele eenheidsmislukking en staat niet de mislukking toe om naar beneden te trappen naar de resterende eenheden in de stapel.

1. Potentiële fouten in een ringtopologie omvatten het falen om een echte enkele ringtopologie te creëren zoals bedoeld.

U kunt een functionele stapel hebben, maar u kunt niet de verwachte veerkracht hebben als één enkele eenheid ontbreekt. Als u een eenheid uit de stapel verwijdert, verliest u dan contact met twee leden in de stapel? Dit zou duiden op een oneigenlijke enkelringtopologie. Valideer uw ringtopologie om ervoor te zorgen dat elk segment tussen stapeleenheden operationeel is.

Log in op de gebruikersinterface (UI) van de switch. Navigeer naar Beheer > Stapelbeheer en controleer de status van stapelpoorten.

Hoe te om één enkele ringstopologie te bevestigen

- Controleer dat elke eenheid in uw stapel slechts twee verbonden buren heeft en dat elk van die buren is verbonden via één kabel. Begin met een willekeurige eenheid in uw stapel en negeer een van de stapelkabels. Bevestig dat er slechts één verbinding met een nieuwe buur in de stapel is.

- Beweeg je naar de buur en controleer of hij ALLEEN verbinding maakt met een NIEUWE, unieke buur.

- Blijf de stapel omlaag verplaatsen tot u de oorspronkelijke eenheid bereikt waarmee u bent begonnen (dit geeft aan dat de ring is gesloten).

- Alle andere resterende eenheden die niet zijn overgestoken, zijn onjuist bevestigd en buiten de ring.

- Als u nooit de originele eenheid bereikt waar u begon om de topologie te bevestigen, hebt u geen ring.

2. Geen functionele dubbele ring stapelconfiguratie gemaakt.

Een dubbele ring stapelende configuratie kan worden gebruikt om de bandbreedte van uw netwerk te verdubbelen. Voor een 10 Gbps poort zal een dubbele ring bijvoorbeeld effectief een 20 Gbps kanaal tussen elke stack-eenheid creëren.

Enkele algemene tips bij het maken van een dubbele ring stapelconfiguratie:

- Vereist 4x stackpoorten per switch

- Maak de topologie voor dubbele ring door paren poorten aan te sluiten op de volgende buur

- Het gebruik van het juiste paar poorten dat verbinding maakt met de volgende buur is belangrijk

Kies het linkerpaar OF het rechterpaar om verbinding te maken met de volgende buur.

Diagnostiseer de eerste ring van een dubbele ringstopologie.

- Verwijder de kabels waaruit de tweede ring bestaat en controleer of de stapel functioneel is.

- Ga terug naar de diagnostiek van de enkele ring voordat u verder gaat.

- Bevestig elke kabel, poortconfiguratie met betrekking tot de primaire ring.

Diagnostiseer de secundaire ring van een dubbele ringstopologie.

- Sluit de kabels voor de tweede ring weer aan.

- Verwijder de kabels waaruit de eerste ring bestaat en controleer of de stapel functioneel is.

- Ga terug naar de diagnostiek van de enkele ring voordat u verder gaat.

- Bevestig elke kabel, poortconfiguratie met betrekking tot de secundaire ring.

Plaats alle kabels opnieuw en de dubbele ring moet volledig functioneel zijn.

Interoperabiliteit van stapelmodus

Als een eenheid weigert zich bij de stack aan te sluiten, zelfs nadat de topologie, kabels en poortconfiguratie zijn gevalideerd, kan een wijziging in de stackmodus nodig zijn om de fout te overwinnen.

Stapelmodus ter ondersteuning van interoperabiliteit is beschikbaar voor MRv3.1 firmware en hoger.

Configureer ALLE stackpoorten om de hybride modus te gebruiken in plaats van de native modus op basis van de modellen die in dit document worden vermeld. De configuratie van elke switch die deelneemt aan de stapel moet worden gewijzigd (alles of niets). Dit zou om het even welke laatste problemen met stapelverrichting moeten oplossen.

Conclusie

Nu u een beter begrip van het stapelen hebt, breid en beheer uw netwerk met gemak uit!

Op zoek naar meer artikelen op uw CBS350 switch? Bekijk de onderstaande links voor meer informatie.

IP-adresinstellingen             Stapelinstellingen             Stapelmodus Selector             SSH-gebruikersverificatie             SSH-serververificatie             Wachtwoordherstel             Access CLI met PuTTY             VLAN’s maken             Switch opnieuw instellen