Doel

Met dit gereedschap kunt u beslissen of u de native of hybride modus wilt selecteren voor het stapelen van uw 10G Cisco Business 350 Series switch.

Inleiding

Installatie u op uw Cisco Business-switches? Het is belangrijk om te weten dat alle eenheden in de stapel dezelfde stapel eenheid modus moeten hebben.

Nadat een eenheid is geselecteerd om de actieve switch te worden, kan zij het verzoek van zijn buur om zich bij de stapel aan te sluiten verwerpen als het een inconsistente modus van de stapeleenheid heeft. Wanneer een eenheid wordt verworpen vanwege de modus van zijn stackeenheid, is het logisch dat deze wordt uitgeschakeld (de poorten kunnen geen verkeer verzenden/ontvangen) en worden al zijn LEDs (systeem-, FAN-, unit-IDs, netwerkpoorten en stapelpoorten LEDs) ingeschakeld.

U kunt de legacy SX-switches niet stapelen met de nieuwe stapelbare Cisco Business-switches. Als u deze legacy-switches wilt stapelen, controleert u de vergelijking met functieondersteuning tussen de stapelbare beheerde Switches van Cisco voor hybride stapelbare beheerde apparatuur.

Sommige stapeltermen zijn u mogelijk niet bekend. Raadpleeg Cisco Business voor meer uitleg: Lijst van termen van nieuwe termen.

Toepasselijke apparaten | Software versie

- CBS350 (Gegevensblad) | 3.0.0.69 (laatste download)

- CBS350-2X (Gegevensblad) | 3.0.0.69 (laatste download)

- CBS350-4X (Gegevensblad) | 3.0.0.69 (laatste download)

Wilt u de modus uitzoeken, dan selecteert u hoeveel switches u wilt stapelen en vervolgens selecteert u de switch-modellen voor uw stapel. Zo simpel is dat.

CBS350 stapelbare modulator

Ik wil stapelen 2 3 4 switches

Apparaten wissen

S

Selecteer apparaten om de stapelmodus te bepalen

Apparaat 1

+

Apparaat 2

- CBS350-24T-4X switch

- CBS350-24P-4X switch

- CBS350-24FP-4X switch

- CBS350-48T-4X switch

- CBS350-48P-4X switch

- CBS350-48FP-4X switch

- CBS350-8MP-2X

- CBS350-24-XT

- CBS350-24MGP-4X switch

- CBS350-12NP-4X switch

- CBS350-24NGP-4X switch

- CBS350-48NGP-4X switch

- CBS350-8XT

- CBS350-12XT

- CBS350-24XS switch

- CBS350-24XT

- CBS350-48XT-4X switch

- CBS350-8MGP-2X

- CBS350-12XS switch

- CBS350-16XTS router

- CBS350-24XTS router