Via web UI Via CLI

Doel

De firmware is het programma dat de werking en functionaliteit van de switch regelt. Het is de combinatie van software en hardware die programmacode en gegevens heeft opgeslagen zodat het apparaat kan functioneren.

Het verbeteren van de firmware verbetert de prestaties van het apparaat, wat verbeterde beveiliging, nieuwe functies en bug-fixes kan bieden. Dit proces is ook nodig als u de volgende situaties tegenkomt:

- Frequente netwerkontkoppeling of intermitterende verbinding met behulp van de switch

- Lage connectie

Het doel van dit document is om u te tonen hoe u de firmware op uw switch kunt verbeteren.

Toepasselijke apparaten | Software versie

- CBS250 (Gegevensblad) | 3.0.0.69 (laatste download)

- CBS350 (Gegevensblad) | 3.0.0.69 (laatste download)

- CBS350-2X (Gegevensblad) | 3.0.0.69 (laatste download)

- CBS350-4X (Gegevensblad) | 3.0.0.69 (laatste download)

Back-up van uw configuratie voordat u de firmware opwaart. U kunt dit doen door naar Beheer > Bestandsbeheer > Bestandsbewerkingen in het menu te navigeren. Download een exemplaar van de actieve configuratie aan uw PC. Het wordt niet aanbevolen om een upgrade van de firmware van uw apparaat op afstand uit te voeren.

Upgradefirmware op de Switch

upgrade van de firmware

Zorg er voordat u verdergaat voor dat u eerst de nieuwste firmware van uw switch downloaden via de juiste link hierboven. Als alternatief kunt u de stappen volgen in Hoe u de firmware op elk apparaat kunt downloaden en upgraden. Als u liever de Opdracht Line Interface (CLI) gebruikt om firmware op te waarderen, selecteert u de knop Gouwen bovenaan.

Stap 1

Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma van de switch en kies Beheer > Bestandsbeheer > Firmware bewerkingen.

Stap 2

Op de pagina Bestandsbewerkingen:

- Klik het radioknop Firmware bijwerken als het Type bediening.

- Klik op de radioknop HTTP/HTTPS als de Kopieermethode.

- Klik voor de bestandsnaam op Kies bestand en vul het eerder gedownload firmware-bestand van uw computer in.

Kies USB als u de firmware naar de switch wilt overbrengen met een USB-flitser.

Stap 3

Kies het bestand en klik op Openen.

Stap 4

Klik op Apply (Toepassen).

Herstart de Switch

Om de aangepaste versie van de firmware toe te passen, moet de switch opnieuw worden opgestart.

Stap 1

Kies Beheer > Herstart.

Stap 2

Geef op deze pagina het volgende op:

- Zorg ervoor dat de standaard Direct is geselecteerd.

- (Optioneel) Controleer selectievakjes in of de standaardinstellingen van de fabriek zijn hersteld of controleer indien gewenst de het configuratiescherm wissen. Als een van de gekozen opties wordt gekozen, voert de switch in wezen een fabrieksstandaardinstelling uit, aangezien zowel de actieve als de opstartconfiguraties worden verwijderd nadat ze opnieuw worden opgestart.

- Klik op Herstarten.

De switch start het programma opnieuw op. Dit proces kan een paar minuten duren.

Controleer de nieuwe firmware

Controleer of de nieuwe firmware is bijgewerkt:

Stap 1

Kies Beheer > Bestandsbeheer > Firmware bewerkingen.

Stap 2

Controleer het gebied Actieve Firmware Versie om te controleren of de bijgewerkte firmware met succes is geüpload naar de switch.

Goed gedaan! U moet nu met succes de firmware van uw switch hebben bijgewerkt.

Op zoek naar meer artikelen op uw CBS250- of CBS350-switch? Bekijk de onderstaande koppelingen voor meer informatie!

SNMP-instellingen             SNMP-standpunten             SNMP-groepen             DHCP-upgrade             Wachtwoordsterkte             TCP- en UDP-instellingen             Poortbeveiliging             Tijdsinstellingen             Best Practices             Problemen oplossen: Geen IP-adres             Smartports voor probleemoplossing             Map met probleemoplossing             VLAN’s maken