Doel

In scenario's waar de verdeling van verkeer en veiligheid prioriteit hebben, kunnen VLAN's worden gecreëerd om de veiligheid van uw netwerk met de scheiding van verkeer te verbeteren. Alleen gebruikers die tot een VLAN behoren kunnen toegang krijgen tot en manipuleren tot het gegevensverkeer in het VLAN. Dit is ook nodig in scenario's waar meerdere subnetten door een uplink voor het apparaat moeten gaan. Dit artikel legt uit hoe u een VLAN kunt configureren op de Cisco Business 250- en 350-Series switches.

Toepasselijke apparaten | Software versie

- CBS250 (Gegevensblad) (beheergids) | 3.1.1.7 (laatste download)

- CBS350 (Gegevensblad) (beheergids) | 3.1.1.7 (laatste download)

- CBS350-2X (Gegevensblad) (beheergids) | 3.1.1.7 (laatste download)

- CBS350-4X (Gegevensblad) (beheergids) | 3.1.1.7 (laatste download)

VLAN-configuratie

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratie hulpprogramma en kies VLAN-beheer > VLAN-instellingen.

Stap 2. Als u een VLAN wilt toevoegen, klikt u op het pictogram plus. Het venster Add VLAN verschijnt.

Stap 3. Er zijn twee manieren om een VLAN te maken. U kunt één VLAN maken of u kunt een reeks nieuwe VLAN’s instellen.

Klik op de radioknop VLAN om één VLAN te maken. Geef vervolgens de volgende informatie op:

- VLAN-id - Dit is de id van het nieuwe VLAN.

- VLAN-naam - De naam van het nieuwe VLAN.

Stap 4. Voeg de volgende velden toe voor de nieuwe VLAN’s.

- VLAN-interfacestatus - Selecteren om het VLAN in te schakelen.

- Link Status SNMP Traps - Selecteren om de productie van SNMP-trap voor de link-status mogelijk te maken.

Stap 5. Klik op de radioknop van het bereik om een bereik van VLAN’s te maken. Geef vervolgens de volgende informatie op:

- VLAN-bereik - Het bereik van VLAN is afhankelijk van het aantal VLAN’s dat u wilt maken. Als u bijvoorbeeld 10 VLAN’s wilt maken, specificeert u vervolgens een bereik dat op uw behoeften aansluit (in dit geval van 10 tot 20)

Stap 6. Klik op Toepassen om de configuratie op te slaan.

Configuratie van poort op VLAN

Zodra de VLAN’s zijn gemaakt, moet u de poorten toewijzen die u aan het juiste VLAN wilt toewijzen. De volgende stappen verklaren hoe u poorten aan VLAN’s kunt toewijzen op de Cisco Business 250/350 Series switches.

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratie hulpprogramma en kies VLAN-beheer > Port to VLAN.

Stap 2. In het veld Filter kiest u vanuit VLAN-ID de vervolgkeuzelijst gewenste VLAN.

Stap 3. In het veld Filter kiest het interfacetype de vervolgkeuzelijst met het type interface dat u aan het VLAN wilt toevoegen. De beschikbare opties zijn een poort of een LAG (Link Aggregation Group).

Stap 4. Klik op Ga.

Stap 5. Kies voor elke interface het lidmaatschapstype van het vervolgkeuzemenu. De beschikbare opties zijn:

- Verboden - de interface mag zich niet zelfs bij de GVRP-registratie aansluiten. Wanneer een haven geen lid van een ander VLAN is, die deze optie op de haven toelaat maakt het havendeel van intern VLAN 4095 (een gereserveerde VID).

- Uitgesloten - De interface is momenteel geen lid van het VLAN.Dit is de standaard voor alle poorten en LAG's wanneer het VLAN nieuw gemaakt wordt.

- Tagged - De interface is een gelabeld lid van het VLAN.

- Untagged - De interface is een niet-gelabeld lid van het VLAN. De kaders van het VLAN worden verzonden ontagged aan het interface VLAN.

- Multicast TV VLAN - Deze optie maakt multicast transmissie mogelijk naar gebruikers die niet in hetzelfde data-VLAN zijn. De gebruikers, die aan de switch met verschillende VLAN ID worden verbonden, kunnen de zelfde multicast stroom delen als zij zich bij de havens aan zelfde multicast VLAN ID aansluiten.

Opmerking: De opties in het uitrolmenu variëren afhankelijk van de rol van de poort.

Stap 6. (Optioneel) De Port VLAN-identificator (PVID) identificeert de standaard VLAN voor de interface. Selecteer het selectieteken om de PVID van de interface op de VID van het VLAN in te stellen. PVID is een instelling per poort.

Stap 7. Klik op Toepassen om de instellingen voor het gekozen VLAN en het interfacetype op te slaan.

U hebt nu de stappen geleerd om VLAN en poorten aan VLAN te configureren in de Cisco Business 250 of 350 Series switches.